목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

배경 정보

구성

네트워크 다이어그램

구성

다음을 확인합니다.

문제 해결

문제 해결 명령

관련 정보

소개

이 문서에서는 X25 Over TCP의 샘플 컨피그레이션을 제공합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 모든 기능 집합과 함께 Cisco IOS® Software 릴리스 9.21 이상을 기반으로 합니다.

참고: 11.3 이전 Cisco IOS 소프트웨어 버전의 경우 x25 경로 ^xxxx xot a.b.c.d 명령 형식은 x25 경로 ^xxxx ip a.b.c.d여야 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 표기 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참조하십시오.

배경 정보

XOT는 TCP를 통한 X25, RFC(Request For Comments) 1613입니다.이를 통해 LAB(Link Access Procedure, Balanced) 링크 대신 TCP/IP(Transmission Control Protocol/Internet Protocol) 네트워크를 통해 X.25 패킷을 전송할 수 있습니다.

기본적으로 IP 클라우드를 통해 x25 트래픽을 터널링합니다.예를 들어 IP 클라우드를 통해 가상 TCP 터널과 물리적 연결이 없는 두 개의 X.25 클라우드를 연결합니다.

착신 전환해야 하는 수신 통화가 수신되면 X.25 라우팅 테이블의 두 필드를 참조하여 원격 X.25 경로를 결정합니다.목적지 X.121 주소 및 선택적으로 X.25 패킷의 CUD(Call User Data) 필드.

수신 패킷의 대상 주소와 CUD가 라우팅 테이블의 X.121 및 CUD 패턴에 맞으면 통화가 전달됩니다.또한 XOT TCP 연결이 지정된 인터페이스의 IP 주소를 TCP 연결의 소스 주소로 사용하도록 하는 XOT 소스를 지정할 수 있습니다.

예를 들어 XOT 연결의 소스 주소에 대해 루프백 인터페이스가 지정된 경우 TCP는 기본 인터페이스 또는 백업 인터페이스를 사용하여 연결의 다른 끝에 도달할 수 있습니다.그러나 물리적 인터페이스의 주소가 소스 주소로 지정된 경우 해당 인터페이스가 다운되면 XOT 연결이 종료됩니다.

구성

이 섹션에는 이 문서에서 설명하는 기능을 구성하기 위한 정보가 표시됩니다.

참고: 이 문서에 사용된 명령에 대한 추가 정보를 찾으려면 명령 조회 도구(등록된 고객만 해당)를 사용합니다.

네트워크 다이어그램

이 문서에서는 다음 네트워크 설정을 사용합니다.

구성

이 문서에서는 다음 구성을 사용합니다.

- 2504a

- 7010a

- 2502a

- 2502억

2504a

!

hostname 2504a

!

x25 routing

!

!

interface Serial0

ip address 1.1.1.2 255.255.255.0

encapsulation x25

no ip mroute-cache

x25 address 111

!

!

x25 route 222 interface Serial0

!--- local x25 switching

!

7010a

!

service tcp-keepalives-in

service tcp-keepalives-out

!--- these two commands will tear down the tcp connection if the x25 connection idles out !--- or does not perform it clear call sequence appropriately.

!

hostname 7010a

!

x25 routing

!

!

interface Serial1/1

ip address 10.1.1.2 255.255.255.0

clockrate 2000000

!

interface Serial1/2

ip address 1.1.1.1 255.255.255.0

encapsulation x25 dce

no ip mroute-cache

clockrate 2000000

!

!

x25 route 111 interface Serial1/2

!--- local x25 switching

x25 route 222 ip 10.1.1.1

!--- sending x25 packet over the IP cloud

!

2502a

!

service tcp-keepalives-in

service tcp-keepalives-out

!--- these two commands will tear down the tcp connection if the x25 connection idles out !--- or does not perform it clear call sequence appropriately.

!

hostname 2502a

!

!

x25 routing

!

interface Serial0

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

bandwidth 56

!

interface Serial1

no ip address

no ip mroute-cache

encapsulation x25

bandwidth 56

!

!

x25 route 111 ip 10.1.1.2

!--- sending x25 packet over the IP cloud

x25 route 222 interface Serial1

!--- local x25 switching

!

2502억

!

hostname 2502b

!

x25 routing

!

interface Serial1

ip address 172.16.20.1 255.255.255.0

encapsulation x25 dce

no ip mroute-cache

bandwidth 56

x25 address 222

clockrate 56000

!

!

x25 route 111 interface Serial1

!--- local x25 switching

!

다음을 확인합니다.

이 섹션에서는 컨피그레이션이 제대로 작동하는지 확인하는 데 사용할 수 있는 정보를 제공합니다.

일부 show 명령은 출력 인터프리터 툴 에서 지원되는데(등록된 고객만), 이 툴을 사용하면 show 명령 출력의 분석 결과를 볼 수 있습니다.

- show x25 vc - 특권 EXEC 모드에서 SVC(Active Switched Virtual Circuit) 및 PVC(Permanent Virtual Circuit)에 대한 정보를 표시합니다.

show x25 vc 명령의 출력에서 생성된 SVC를 볼 수 있습니다.

2504a용 명령 표시

2504a#show x25 vc

SVC 1,  State D1,  Interface Serial0

Started 000011, last input 000000, output 000000

Line 2   vty 0    Location  Host 222

222 connected to 111 PAD <--> X25

Window size input 2, output 2

Packet size input 128, output 128

PS 5  PR 2  ACK 2  Remote PR 3  RCNT 0  RNR no

Window is closed

P/D state timeouts 0  timer (secs) 0

data bytes 361/79 packets 21/26 Resets 0/0 RNRs 0/0 REJs 0/0 INTs 0/0

7010a용 명령 표시

7010a#show x25 vc

SVC 1024,  State D1,  Interface Serial1/2

Started 000430, last input 000410, output 000410

Connects 111 <--> 222 to

XOT between 10.1.1.2, 11011 and 10.1.1.1, 1998

Window size input 2, output 2

Packet size input 128, output 128

PS 1  PR 7  ACK 7  Remote PR 1  RCNT 0  RNR FALSE

Retransmits 0  Timer (secs) 0  Reassembly (bytes) 0

Held Fragments/Packets 0/0

Bytes 94/69 Packets 9/15 Resets 0/0 RNRs 0/0 REJs 0/0 INTs 0/0

7010a#

2502a 명령 표시

2502a#show x25 vc

SVC 1024,  State D1,  Interface Serial1

Started 000410, last input 000350, output 000351

Connects 111 <--> 222 from

XOT between 10.1.1.1, 1998 and 10.1.1.2, 11011

Window size input 2, output 2

Packet size input 128, output 128

PS 7  PR 1  ACK 1  Remote PR 7  RCNT 0  RNR FALSE

Retransmits 0  Timer (secs) 0  Reassembly (bytes) 0

Held Fragments/Packets 0/0

Bytes 69/94 Packets 15/9 Resets 0/0 RNRs 0/0 REJs 0/0 INTs 0/0

2502a#

2502b용 명령 표시

2502b#show x25 vc

SVC 1024,  State D1,  Interface Serial1

Started 000346, last input 000326, output 000326

Connects 111 <--> PAD

Window size input 2, output 2

Packet size input 128, output 128

PS 1  PR 7  ACK 7  Remote PR 1  RCNT 0  RNR FALSE

Retransmits 0  Timer (secs) 0  Reassembly (bytes) 0

Held Fragments/Packets 0/0

Bytes 94/69 Packets 9/15 Resets 0/0 RNRs 0/0 REJs 0/0 INTs 0/0

2502b#

문제 해결

이 섹션에서는 컨피그레이션 문제를 해결하는 데 사용할 수 있는 정보를 제공합니다.

문제 해결 명령

참고: debug 명령을 실행하기 전에 디버그 명령에 대한 중요 정보를 참조하십시오.

- debug x25 events—특별 권한 EXEC 모드에서 X.25 트래픽에 대한 정보를 표시합니다.

- pad 222—PAD에 로그온합니다.

패드 호출이 2504a에서 2502b로 발신될 때 표시되는 디버그 출력이 아래에 표시됩니다.debug x25 events 명령을 사용합니다.

2504a 디버그

2504a#pad 222

Trying 222...Open

User Access Verification

Password

054553 Serial0 X.25 O R1 Call (12) 8 lci 1024

054553   From (3) 111 To (3) 222

054553   Facilities (0)

054553   Call User Data (4) 0x01000000 (pad)

054553 Serial0 X.25 I R1 Call Confirm (5) 8 lci 1024

054553   From (0)  To (0)

054553   Facilities (0)

2502b>en

Password

2502b#

7010a 디버그

7010a#debug x25 events

Jan 28 144359 Serial1/2 X25 I P1 CALL REQUEST (12) 8 lci 1024

Jan 28 144359 From(3) 111 To(3) 222

Jan 28 144359   Facilities (0)

Jan 28 144359   Call User Data (4) 0x01000000 (pad)

Jan 28 144359 XOT X25 O P1 CALL REQUEST (18) 8 lci 1024

Jan 28 144359 From(3) 111 To(3) 222

Jan 28 144359   Facilities (6)

Jan 28 144359     Window size 2 2

Jan 28 144359     Packet size 128 128

Jan 28 144359   Call User Data (4) 0x01000000 (pad)

Jan 28 144359 XOT X25 I P2 CALL CONNECTED (5) 8 lci 1024

Jan 28 144359 From(0)  To(0)

Jan 28 144359   Facilities (0)

Jan 28 144359 Serial1/2 X25 O P4 CALL CONNECTED (5) 8 lci 1024

Jan 28 144359 From(0)  To(0)

Jan 28 144359   Facilities (0)

7010a#

2502a 디버그

2502a#debug x25 events

Jan 28 144401 XOT X25 I R1 CALL REQUEST (18) 8 lci 1024

Jan 28 144401 From(3) 111 To(3) 222

Jan 28 144401   Facilities (6)

Jan 28 144401     Window size 2 2

Jan 28 144401     Packet size 128 128

Jan 28 144401   Call User Data (4) 0x01000000 (pad)

Jan 28 144401 Serial1 X25 O P2 CALL REQUEST (12) 8 lci 1024

Jan 28 144401 From(3) 111 To(3) 222

Jan 28 144401   Facilities (0)

Jan 28 144401   Call User Data (4) 0x01000000 (pad)

Jan 28 144401 Serial1 X25 I P2 CALL CONNECTED (5) 8 lci 1024

Jan 28 144401 From(0)  To(0)

Jan 28 144401   Facilities (0)

Jan 28 144401 XOT X25 O P4 CALL CONNECTED (5) 8 lci 1024

Jan 28 144401 From(0)  To(0)

Jan 28 144401   Facilities (0)

2502a#

2502b용 디버그

2502b#debug x25 events

Serial1 X25 I P1 CALL REQUEST (12) 8 lci 1024

From(3) 111 To(3) 222

Facilities (0)

Call User Data (4) 0x01000000 (pad)

Serial1 X25 O P4 CALL CONNECTED (5) 8 lci 1024

From(0)  To(0)

Facilities (0)

2502b#

관련 정보

- X.25 배경

- 인터네트워킹 설계 기본 사항

- DNS 기반 X.25 라우팅

- X.25 및 LAB 구성

- Technical Support - Cisco Systems