목차

소개

케이블 탐지 기능 개요

케이블 탐지 기능

버전 15.2(4)M 이전 IOS 버전

IOS 버전 15.2(4)M 이상

IOS 버전 15.3(3)M1

소개

이 문서에서는 Cisco TDM의 FXO(Foreign Exchange Office) 또는 FXS(Foreign Exchange Station) 포트에 연결된 물리적 케이블이 있는지 확인하기 위해 케이블 탐지 기능을 사용하는 방법에 대해 설명합니다.

케이블 탐지 기능 개요

케이블 탐지 기능은 Cisco IOS® 버전 15.1(1)T에서 도입되었습니다.이 기능은 FXO 또는 FXS 포트에 연결된 물리적 케이블이 있는지 확인하는 데 사용됩니다. 이 기능은 사용되는 IOS 버전에 따라 두 가지 방식으로 작동합니다.

다음 섹션에서는 이 기능이 작동하는 방식 및 유의해야 하는 다양한 명령 및 출력에 대해 설명합니다.

케이블 탐지 기능

이 섹션에서는 케이블 탐지 기능을 구현하고 사용하는 방법에 대해 설명합니다.

버전 15.2(4)M 이전 IOS 버전

케이블 탐지 기능은 syslog 메시지 사용 및/또는 포트의 작동 상태 변경을 통해 사용자에게 알립니다. 이는 show voice port summary 명령 출력에서 확인할 수 있습니다.

다음 표에는 다양한 유형의 포트에 대한 알림 유형이 나열되어 있습니다.

포트

SYSLOG 메시지

음성 포트 요약 표시

FXO-LS

예

예

FXO-GS

예

아니요

FXS-LS

예

아니요

FXS-GS

예

아니요

FXO 또는 FXS 포트에 대한 케이블 탐지 기능을 활성화하려면 음성 포트 섹션에 대해 cable-detect 명령을 구성합니다.

voice-port 0/1/1cable-detect

케이블 탐지 기능은 15초마다 실행되는 폴링 메커니즘을 통해 자동으로 작동합니다.syslog 메시지가 생성되고 포트와의 케이블 제거 또는 연결이 있는 경우 show voice port summary 명령 출력에 변경이 발생합니다.

케이블 탐지 기능이 구성되지 않은 경우 이 show voice port summary 명령 출력이 관찰됩니다(음성 포트가 관리적으로 활성화된 경우).

show voice port summary

IN      OUT

PORT    CH   SIG-TYPE  ADMIN OPER STATUS   STATUS    EC

=============== == ============ ===== ==== ======== ========

0/0/0   --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle      y

0/0/1   --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle      y

0/0/2   --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle      y

0/0/3   --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle      y

0/1/0   --    fxo-ls    up   dorm  idle    on-hook    y

0/1/1   --    fxo-ls    up   dorm  idle    on-hook    y

0/1/2   --    fxo-ls    up   dorm  idle    on-hook    y

0/1/3   --    fxo-ls    up   dorm  idle    on-hook    y

케이블 탐지 기능이 구성되면 케이블이 포트에 연결될 때 출력이 동일하게 표시됩니다.

show voice port summary

IN      OUT

PORT    CH   SIG-TYPE  ADMIN OPER  STATUS   STATUS   EC

=============== == ============ ===== ==== ======== ======

0/0/0    --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle     y

0/0/1    --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle     y

0/0/2    --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle     y

0/0/3    --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle     y

0/1/0    --    fxo-ls    up   dorm   idle   on-hook   y

0/1/1    --    fxo-ls    up   dorm   idle   on-hook   y

0/1/2    --    fxo-ls    up   dorm   idle   on-hook   y

0/1/3    --    fxo-ls    up   dorm   idle   on-hook   y

케이블 탐지 기능이 구성되고 포트에서 케이블이 제거되면 변경 사항이 나타납니다.예를 들어, Port 0/1/1에서 케이블이 제거되면 다음과 같은 syslog 메시지가 생성됩니다.

*Oct 28 07:23:15.879: %LINK-3-UPDOWN: Interface Foreign Exchange Office 0/1/1,

changed state to operational status down due to cable removal

또한 show voice port summary 명령 출력의 이러한 변경 사항은 다음과 같습니다.

show voice port summary

IN       OUT

PORT    CH   SIG-TYPE  ADMIN OPER  STATUS   STATUS    EC

=============== == ============ ===== ==== ======== ========

0/0/0   --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle       y

0/0/1   --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle       y

0/0/2   --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle       y

0/0/3   --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle       y

0/1/0   --    fxo-ls    up   dorm   idle   on-hook     y

0/1/1   --    fxo-ls    up   down   idle   off-hook    y

0/1/2   --    fxo-ls    up   dorm  idle    on-hook     y

0/1/3   --    fxo-ls    up   dorm  idle    on-hook     y

참고:작동 상태(OPER)가 다운됨으로 변경되고 출력 상태(OUT STATUS)가 오프후크로 변경됩니다.

케이블이 제거된 포트에 다시 연결되면 변경 사항이 관찰됩니다.

생성된 syslog 메시지입니다.

*Oct 28 07:24:15.856: %LINK-3-UPDOWN: Interface Foreign Exchange Office 0/1/1,

changed state to operational status up due to cable reconnection

show voice port summary 명령 출력은 원래 관찰된 출력으로 돌아갑니다.

show voice port summary

IN      OUT

PORT    CH   SIG-TYPE  ADMIN OPER  STATUS   STATUS   EC

=============== == ============ ===== ==== ======== ======

0/0/0    --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle     y

0/0/1    --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle     y

0/0/2    --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle     y

0/0/3    --    fxs-ls    up   dorm  on-hook  idle     y

0/1/0    --    fxo-ls    up   dorm   idle   on-hook   y

0/1/1    --    fxo-ls    up   dorm   idle   on-hook   y

0/1/2    --    fxo-ls    up   dorm   idle   on-hook   y

0/1/3    --    fxo-ls    up   dorm   idle   on-hook   y

IOS 버전 15.2(4)M 이상

케이블 탐지 기능의 기능은 Cisco IOS 버전 15.2(4)M 이상에서 수정되었습니다.

이러한 수정 사항을 통해 syslog 메시지만 케이블 탐지 상태 변경에 대한 알림으로 표시됩니다.show voice port summary 명령의 출력에는 변경 사항이 반영되지 않습니다. 또한 이전 버전과 달리, 케이블 감지 기능이 음성 포트 세그먼트에 대해 구성된 경우 syslog 메시지가 자동으로 나타나지 않습니다.

이 프로세스를 자동화하려면 음성 서비스 포트 세그먼트에 대한 cable-detect-poll-timer 명령을 포함해야 합니다.

voice service pots

cable-detect-poll-timer

이 명령을 사용하면 케이블 탐지 기능이 정의된 대로 항상 포트를 자동으로 폴링하고 이전 폴링에서 변경 사항이 탐지된 경우 syslog 메시지를 생성할 수 있습니다.

주의:포트를 폴링할 때 통화 중단이 발생할 수 있으므로 케이블 탐지 폴링을 최소로 사용하는 것이 좋습니다.

이제 케이블을 제거하면 이 syslog 메시지가 표시됩니다.

*Oct 31 09:20:19.091: %HTSP-5-VPM_CABLE_STAT: voice port Foreign Exchange

Station 0/1/1: cable removed

이제 케이블을 교체할 때 이 syslog 메시지가 표시됩니다.

*Oct 31 02:00:32.399: %HTSP-5-VPM_CABLE_STAT: voice port Foreign Exchange

Office 0/2/1: cable reconnected

케이블 감지 폴링 타이머가 구성되지 않은 경우 케이블 탐지 폴링이 자동으로 발생하지 않습니다.케이블 탐지와 관련하여 이러한 포트의 상태를 확인하려면 show voice cable all 명령을 입력해야 합니다.이 명령은 케이블 탐지 기능이 구성된 포트의 현재 케이블 탐지 상태를 표시하고, 이러한 포트의 상태가 변경되면 이에 해당하는 syslog 메시지를 생성하는 데 사용됩니다.

이 코드 조각은 show voice cable-status all 명령 출력의 예를 제공합니다.

주의:이 명령을 실행하는 데 시간이 더 오래 걸릴 수 있으며 통화가 중단될 수 있습니다.

#show voice cable-status all

PORT         cable-status

========== ================

0/1/0        cable-detect not configured

0/1/1        cable-detect not configured

0/2/0        cable-detect not configured

0/2/1        not connected

*Oct 31 01:57:56.259: %HTSP-5-VPM_CABLE_STAT: voice port Foreign Exchange

Office 0/2/1: cable removed

이러한 포트에 대한 이전 폴링 데이터를 확인하려면 show voice cable-status summary 명령을 입력합니다.

#show voice cable-status summary

PORT         cable-status

========== ================

0/0/0        cable-detect not configured

0/0/1        cable-detect not configured

0/0/2        cable-detect not configured

0/0/3        cable-detect not configured

0/1/0        cable-detect not configured

0/1/1        cable-detect not configured

0/1/2        cable-detect not configured

0/1/3        cable-detect not configured

IOS 버전 15.3(3)M1

Cisco IOS Version 15.3(3)M1은 Cisco G2 Series ISR(Integrated Services Router)에서만 사용할 수 있으며, 케이블 탐지 명령의 확장인 cable-detect busyout-state가 포함됩니다.이 명령은 show voice port summary 명령 출력에서 음성 포트 케이블 감지 상태의 변경 사항을 반영하는 데 도움이 됩니다.

이 명령은 음성 포트 세그먼트에 추가할 수 있습니다.

voice-port 0/1/1

cable-detect busyout-state

이 컨피그레이션은 show voice port summary 명령 출력에도 영향을 줍니다.

IN      OUT

PORT    CH   SIG-TYPE  ADMIN OPER STATUS   STATUS   EC

=============== == ============ ===== ==== ======== ===

0/2/0   --   fxo-ls    up    dorm  idle   on-hook   y

0/2/1   --   fxo-ls    up    down  idle   off-hook  y

0/2/2   --   fxo-ls    up    dorm  idle   on-hook   y

0/2/3   --   fxo-ls    up    dorm  idle   on-hook   y

참고:이 출력은 케이블 탐지(cable-detect busyout-state)가 구성되고 케이블이 포트 0/2/1에 연결되지 않은 후에 관찰됩니다.