vManage GUI ?? CLI? ???? SD-WAN ???? ?????
Author: Cisco Systems, Inc.
Date: 2026-02-24T06:00:00+00:00
Description: ? ????? vManage GUI(Graphic User Interface)?? SD-WAN(Software-defined Wide Area Network) ????? ??????? ????? ?? ?????

목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

컨트롤러 업그레이드 전에 수행할 사전 검사
vManage 백업

AURA 검사 실행

디스크 공간 사용률 vManage

컨트롤러로 전송/vBond로 전송 완료 확인
vManage 통계 수집 간격 확인
vSmart 및 vBond의 디스크 공간 확인

Before 및 After 명령

컨트롤러 업그레이드 워크플로
vManage 클러스터 업그레이드
vManage GUI(Graphic User Interface)를 통해 SD-WAN 컨트롤러 업그레이드

1단계. vManage 리포지토리에 소프트웨어 이미지를 업로드합니다.

2단계. 설치, 활성화 및 새 버전을 기본값으로 설정
vManage

A단계. 설치

B단계. 활성화

C단계. 기본 소프트웨어 버전 설정

브이본드

A단계. 설치

B단계. 활성화

선택적 단계. 새 소프트웨어 이미지 활성화 및 재부팅

C단계. 기본 소프트웨어 버전 설정
v스마트
vSmart(컨트롤러) 업그레이드 지침

전제 조건

Cisco 권장 구성 설정

OMP Graceful Restart 타이머

IPsec 키 재설정 타이머

A단계. 설치

B단계. 활성화

선택적 단계. 새 소프트웨어 이미지 활성화 및 재부팅

C단계. 기본 소프트웨어 버전 설정

CLI를 통해 SD-WAN 컨트롤러 업그레이드

1단계. 설치

옵션 1: HTTP, FTP 또는 TFTP를 사용하는 CLI에서.

옵션 2: vManage GUI에서

2단계. 활성화

3단계. 기본 소프트웨어 버전 설정

업그레이드 후 검증 검사

롤백 계획
vBond 및 vSmart 롤백 계획
vManage 롤백 계획

문제 해결

관련 정보

소개

이 문서에서는 SD-WAN(Software-defined Wide Area Network) 컨트롤러를 업그레이드하는 프로세스에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- Cisco SD-WAN(Software-defined Wide Area Network)

- Cisco Software Central

- software.cisco.com에서 컨트롤러 소프트웨어 다운로드

- CiscoDevNet/sure를 업그레이드하기 전에 AURA 스크립트를 실행합니다. SD-WAN 업그레이드 준비 상태 경험

컨트롤러 업그레이드를 계획하는 데에는 다음과 같은 여러 가지 이유가 있습니다.

- 새로운 기능이 포함된 새로운 릴리스입니다.

- 알려진 경고/버그를 수정합니다.

- 보류 릴리스.

참고: 릴리스가 연기된 경우 가능한 한 빨리 gold-star 버전으로 업그레이드하는 것이 좋습니다. 지연 릴리스는 알려진 결함으로 인해 프로덕션 컨트롤러에서 권장되지 않습니다.

컨트롤러를 업그레이드할 때 다음 유용한 정보를 고려하십시오.

- SD-WAN 컨트롤러의 릴리스 정보를 확인합니다.

- Cisco vManage 업그레이드 경로를 확인합니다.

- Cisco SD-WAN 컨트롤러가 권장 컴퓨팅 리소스를 충족하는지 확인합니다.

- SD-WAN 제품의 End-of-Life 및 End-of-Sale 알림을 확인합니다.

참고: SD-WAN 컨트롤러를 업그레이드하려면 vManage > vBonds > vSmarts를 선택합니다.

사용되는 구성 요소

이 문서는 다음 소프트웨어 버전을 기반으로 합니다.

- Cisco vManage 20.12.6 및 20.15.4.1

- Cisco vBond 및 vSmart 20.12.16 및 20.15.4.1

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

컨트롤러 업그레이드 전에 수행할 사전 검사
vManage 백업

- 클라우드를 호스팅하는 경우 최신 백업이 완료되었는지 확인하거나 다음 단계에서 설명한 대로 config db의 백업을 시작합니다.

- SSP 포털에서 현재 백업을 보고 온디맨드 스냅샷을 트리거할 수 있습니다.  자세한 지침은 여기를 참조하십시오.

- 온프레미스:

- config-db 백업 수행

- 모든 컨트롤러의 VM 스냅샷입니다.

vManage# request nms configuration-db backup path /home/admin/db_backup

successfully saved the database to /home/admin/db_backup.tar.gz

- on-prem인 경우 show running-config를 수집하고 이를 로컬에 저장합니다.

- 온-프렘인 경우 neo4j 비밀번호를 알고 정확한 현재 버전을 확인합니다.

AURA 검사 실행

- CiscoDevNet/sure에서 AURA를 실행하려면 다음 단계를 다운로드하고 따르십시오. SD-WAN 업그레이드 준비 상태 경험

- 자세한 단계는 다음 가이드를 참조하십시오. 업그레이드 전에 Aura 구축을 구성합니다.

- AURA 보고서에서 실패한 검사와 관련된 문제를 해결하려면 TAC SR에게 문의합니다.

- 20.11.x 이후부터는 이미지가 활성화될 때 vManage에서 AURA를 자동으로 실행합니다.

디스크 공간 사용률 vManage

업그레이드를 시작하기 전에 세 가지 주요 파티션(/boot, /rootfs.rw, /opt/data)의 디스크 사용량이 60% 이하인지 확인하십시오.

정리를 위해 불필요한 사용자 복사 파일 또는 압축되지 않은 로그 파일을 찾아 제거합니다.

관리 기술 파일, 힙 덤프, Neo4j 백업, 스레드 덤프 또는 디스크 공간을 사용하는 임시 파일을 삭제합니다.

어떤 파일을 안전하게 삭제할 수 있는지 확실하지 않으면 Cisco TAC 케이스를 열어 지원을 받으십시오.

컨트롤러로 전송/vBond로 전송 완료 확인
vManage 통계 수집 간격 확인

Cisco는 Administration > Settings에서 Statistics Collection Interval(통계 수집 간격)을 30분의 기본 타이머로 설정하는 것을 권장합니다.

참고: Cisco에서는 업그레이드 전에 vSmarts 및 vBond를 vManage 템플릿에 연결하는 것이 좋습니다.

vSmart 및 vBond의 디스크 공간 확인
df -kh 명령을 사용합니다. | vShell에서 grep 부팅을 수행하여 디스크의 크기를 확인합니다.

controller:~$ df -kh | grep boot

/dev/sda1       2.5G  232M  2.3G  10% /boot

controller:~$

크기가 200MB보다 큰 경우 컨트롤러 업그레이드를 진행합니다.

크기가 200MB 미만인 경우 다음 단계를 수행합니다.

1. 현재 버전이 show software 명령에 나열된 버전인지 확인합니다.

VERSION    ACTIVE   DEFAULT PREVIOUS  CONFIRMED TIMESTAMP

------------------------------------------------------------------------------

20.12.6     true    true    false    auto     2023-05-02T16:48:45-00:00

20.9.1      false   false   true     user     2023-05-02T19:16:09-00:00

2. show software version 명령에서 현재 버전이 기본값으로 설정되었는지 확인합니다.

controller# request software set-default 20.12.6

status mkdefault 20.11.1: successful

controller#

3. 더 많은 버전이 나열되면, 명령 요청 소프트웨어 remove <version>에서 활성 상태가 아닌 버전을 제거합니다. 이렇게 하면 업그레이드를 진행하는 데 사용할 수 있는 공간이 늘어납니다.

controller# request software remove 20.9.1

status remove 20.9.1: successful

vedge-1# show software

VERSION   ACTIVE DEFAULT PREVIOUS CONFIRMED TIMESTAMP

------------------------------------------------------------------------------

20.12.6   true   true    false    auto      2023-05-02T16:48:45-00:00

controller#

4. 디스크 공간이 200MB보다 큰지 확인합니다.  그렇지 않은 경우 계속 진행하여 TAC SR을 엽니다.

Before 및 After 명령

업그레이드 전후에 다음 명령을 실행하여 컨트롤러가 제대로 통합되었는지 확인합니다.

- 제어 연결 표시

각 컨트롤러가 다른 모든 컨트롤러(풀 메시)와 활성 제어 연결을 갖는지 확인합니다.

- show omp peers(vSmart에만 해당)

각 vSmart 컨트롤러에서 OMP 피어 수를 확인합니다.

- show omp summary(vSmart에만 해당)

전반적인 OMP 상태 및 피어 정보를 확인합니다.

- 실행 중인 정책 표시(vSmart에만 해당)

원하는 모든 정책이 활성 상태이고 컨트롤러에서 표시되는지 확인합니다.

업그레이드 전후에 이러한 명령의 출력을 검토하여 네트워크 안정성과 적절한 컨버전스를 보장합니다.

컨트롤러 업그레이드 워크플로

vManage 클러스터 업그레이드

클러스터 업그레이드의 경우 Cisco SD-WAN 시작 가이드 - 클러스터 관리 [Cisco SD-WAN] - Cisco 설명서에 설명된 단계를 수행해야 합니다.

참고: vManage 클러스터 업그레이드는 데이터 네트워크에 영향을 미치지 않습니다.

주의: 클러스터를 업그레이드할 때 질문이나 문제가 있는 경우, 계속 진행하기 전에 TAC에 문의하십시오.

vManage GUI(Graphic User Interface)를 통해 SD-WAN 컨트롤러 업그레이드

1단계. vManage 리포지토리에 소프트웨어 이미지를 업로드합니다.

Software Download(소프트웨어 다운로드)로 이동하여 vManage에 필요한 소프트웨어 버전 이미지를 다운로드합니다.

참고: 컨트롤러에는 두 가지 유형의 이미지가 있습니다. 새로운 구축 및 업그레이드. 이 설명서의 범위에 따라 다운로드할 이미지는 업그레이드 이미지여야 합니다.

Software Download(소프트웨어 다운로드)로 이동하여 vBond 및 vSmart의 소프트웨어 버전 이미지를 다운로드합니다.

참고: vBond와 vSmart의 업그레이드 이미지가 동일합니다.

새 이미지를 업로드하려면 Maintenance(유지 관리) > Software Repository(소프트웨어 저장소) > Software Images(소프트웨어 이미지)로 이동합니다.

Add New Software(새 소프트웨어 추가)를 클릭하고 드롭다운 메뉴에서 vManage(vManage)를 선택합니다.

이미지를 선택하고 업로드를 클릭합니다.

이미지가 업로드되면 Software Repository(소프트웨어 저장소) > Software Images(소프트웨어 이미지)에 나열되어 있는지 확인합니다.

2단계. 설치, 활성화 및 새 버전을 기본값으로 설정

이 단계에서는 설치, 활성화 및 새 버전을 기본값으로 설정하는 세 단계로 업그레이드를 수행하는 방법에 대해 설명합니다.

vManage

A단계. 설치

주 메뉴에서 Maintenance(유지 관리) > Software Upgrade(소프트웨어 업그레이드) > vManage(vManage)로 이동하고 Upgrade(업그레이드)를 클릭합니다.

Software Upgrade 팝업 창에서 다음과 같이 합니다.

- vManage(vManage) 탭을 선택합니다.

- 버전 드롭다운 목록에서 업그레이드할 이미지 버전을 선택합니다.

- Upgrade(업그레이드)를 클릭합니다.

참고: 이 프로세스에서는 vManage의 재부팅을 실행하지 않으며 업그레이드에 필요한 디렉토리만 전송, 압축 해제 및 생성합니다.

참고: vManage 업그레이드를 진행하기 전에 데이터 볼륨을 백업하는 것이 좋습니다.

작업이 성공으로 표시될 때까지 작업의 상태를 확인합니다.

B단계. 활성화

이 단계에서 vManage는 설치된 새 소프트웨어 버전을 활성화하고 자체 재부팅하여 새 소프트웨어로 부팅합니다.

Maintenance(유지 관리) > Software Upgrade(소프트웨어 업그레이드) > vManage(vManage)로 이동하고 Activate(활성화)를 클릭합니다.

새 버전을 선택하고 활성화를 클릭합니다.

참고: vManage가 재부팅되는 동안에는 GUI에 액세스할 수 없습니다. 전체 활성화에는 최대 60분이 소요될 수 있습니다.

프로세스가 완료되면 로그인하고 Maintenance(유지 관리) > Software Upgrade(소프트웨어 업그레이드) > Manager(관리자)로 이동하여 새 버전이 활성화되어 있는지 확인합니다.

C단계. 기본 소프트웨어 버전 설정

소프트웨어 이미지를 Cisco SD-WAN 디바이스의 기본 이미지로 설정할 수 있습니다. 소프트웨어가 디바이스와 네트워크에서 원하는 대로 작동하는지 확인한 후 새 이미지를 기본값으로 설정하는 것이 좋습니다.

디바이스에서 공장 재설정이 수행되는 경우 디바이스는 기본값으로 설정된 이미지로 부팅합니다.

참고: vManage가 재부팅되면 이전 버전이 부팅되므로 새 버전을 기본값으로 설정하는 것이 좋습니다. 이로 인해 데이터베이스가 손상될 수 있습니다. 주 릴리스에서 이전 릴리스로 다운그레이드되는 버전은 vManage에서 지원되지 않습니다.

소프트웨어 이미지를 기본 이미지로 설정하려면 다음과 같이 하십시오.

- Maintenance(유지 관리) > Software Upgrade(소프트웨어 업그레이드) > Manager(관리자) > Software Image Actions(소프트웨어 이미지 작업)로 이동합니다.

- Set Default Version(기본 버전 설정)을 클릭하고 드롭다운 목록에서 새 버전을 선택한 다음 Set Default(기본값 설정)를 클릭합니다.

참고: 이 프로세스에서는 vManage의 재부팅을 수행하지 않습니다.

작업이 성공으로 표시될 때까지 작업의 상태를 확인합니다.

Default Version(기본 버전)을 확인하려면 Maintenance(유지 관리) > Software Upgrade(소프트웨어 업그레이드) > Manager로 이동합니다.

브이본드

A단계. 설치

이 단계에서 vManage는 새 소프트웨어를 vBond로 전송하고 새 이미지를 설치합니다.

Maintenance(유지 관리) > Software Upgrade(소프트웨어 업그레이드) > Control Components(제어 구성 요소)로 이동하고 Upgrade(업그레이드)를 클릭합니다.

Software Upgrade 팝업 창에서 다음과 같이 합니다.

- Manage(관리) 탭을 선택합니다.

- 버전 드롭다운 목록에서 업그레이드할 이미지 버전을 선택합니다.

- 업그레이드를 클릭합니다.

참고: 이 프로세스에서는 vBond의 재부팅을 실행하지 않으며 업그레이드에 필요한 디렉토리만 전송, 압축 해제 및 생성합니다.

작업이 성공으로 표시될 때까지 작업의 상태를 확인합니다.

B단계. 활성화

이 단계에서 vBond는 설치된 새 소프트웨어 버전을 활성화하고 자체 재부팅하여 새 소프트웨어로 부팅합니다.

Maintenance(유지 관리)>Software Upgrade(소프트웨어 업그레이드)>Control Components(제어 구성 요소)로 이동하고 Activate(활성화)를 클릭합니다.

새 버전을 선택하고 활성화를 클릭합니다.

참고: 이 프로세스에서는 vBond를 다시 부팅해야 합니다. 전체 활성화에 최대 30분이 소요될 수 있습니다.

작업이 성공으로 표시될 때까지 작업의 상태를 확인합니다.

프로세스가 완료되면 Maintenance(유지 관리) > Software Upgrade(소프트웨어 업그레이드) > Control Components(제어 구성 요소)로 이동하여 새 버전이 활성화되어 있는지 확인합니다.

선택적 단계. 새 소프트웨어 이미지 활성화 및 재부팅

참고: 이 단계는 선택 사항입니다. 설치 과정 중에 Activate and Reboot(활성화 및 재부팅) 옵션의 상자를 선택할 수 있습니다. 이 절차를 사용하여 업그레이드된 새 소프트웨어 버전을 설치하고 활성화합니다.

C단계. 기본 소프트웨어 버전 설정

소프트웨어 이미지를 Cisco SD-WAN 디바이스의 기본 이미지로 설정할 수 있습니다. 소프트웨어가 디바이스와 네트워크에서 원하는 대로 작동하는지 확인한 후 새 이미지를 기본값으로 설정하는 것이 좋습니다.

디바이스에서 공장 재설정이 수행되는 경우 디바이스는 기본값으로 설정된 이미지로 부팅합니다.

소프트웨어 이미지를 기본 이미지로 설정하려면 다음과 같이 하십시오.

- Maintenance(유지 관리)>Software Upgrade(소프트웨어 업그레이드)>Control Components(제어 구성 요소) > Software Image Actions(소프트웨어 이미지 작업)로 이동합니다.

- 기본 버전 설정을 클릭하고 드롭다운 목록에서 새 버전을 선택한 다음 기본 설정을 클릭합니다.

참고: 이 프로세스에서는 vBond 재부팅을 수행하지 않습니다.

작업이 성공으로 표시될 때까지 작업의 상태를 확인합니다.

Default Version(기본 버전)을 확인하려면 Maintenance(유지 관리) > Software Upgrade(소프트웨어 업그레이드) > Control Components(제어 구성 요소)로 이동합니다.

v스마트
vSmart(컨트롤러) 업그레이드 지침

1. Cisco에서는 먼저 vSmart 컨트롤러의 50%를 업그레이드할 것을 권장합니다. 최초 업그레이드 후 최소 24시간 동안 시스템의 안정성을 모니터링합니다. 문제가 발견되지 않으면 나머지 vSmart 컨트롤러를 업그레이드합니다.

2. vSmart(컨트롤러)를 업그레이드하려면 CLI 대신 vManage GUI를 사용하는 것이 좋습니다.

참고: vManage GUI는 더욱 간소화된 사용자 친화적 업그레이드 프로세스를 제공합니다.

vSmart Controller를 업그레이드하기 전에 업그레이드 후 원활한 데이터 플레인 작업을 유지하기 위한 사전 요구 사항이 충족되었는지 확인하십시오.

전제 조건

1단계. 대시보드에서 참조 스크린샷 수집

- vSmart 컨트롤러의 경우, Monitor(모니터링) > Overview(개요) > Controller(컨트롤러) > System Status(시스템 상태)로 이동하여 CPU 및 메모리 사용률을 캡처합니다.

- vManage의 모든 vSmarts에서 Real-Time 명령 show omp 요약을 수집합니다.

2단계. OMP 피어 상태 알림 확인

- OMP 피어 상태 작동 중지 상태를 나타내는 알림에 대해서는 이벤트 또는 경보 대시보드를 검토합니다.

- 이렇게 하려면 업그레이드를 진행하기 전에 Monitor(모니터링) > Logs(로그) > Alarms/Events(경보/이벤트)로 이동하여 관련 경고를 확인합니다.

3단계. vSmart 컨피그레이션 백업

- 현재 vSmart 정책을 포함하여 모든 vSmart 컨트롤러의 실행 중인 컨피그레이션을 수집합니다.

- 이러한 컨피그레이션을 백업으로 저장하여 업그레이드 후 필요한 경우 설정을 복원할 수 있도록 합니다.

4단계. 디스크 공간 확인

업그레이드를 시작하기 전에 vSmart의 디스크 사용량을 검토하여 사용 가능한 공간이 충분한지 확인합니다. 아래 출력의 /var/volatile/log/tmplog와 같이 현재 100%인 전체 용량에 있거나 이에 가까운 파티션에 각별한 주의를 기울입니다. 필요에 따라 스토리지 문제를 해결하여 업그레이드 장애 또는 운영 중단을 방지합니다.

vSmart# df -h

Filesystem      Size       Used      Avail Use% Mounted on

none            7.6G       4.0K      7.6G    1% /dev

/dev/nvme0n1p1  7.9G       1.8G      6.0G   23% /boot

/dev/loop0      139M       139M         0  100% /rootfs.ro

/dev/nvme1n1     20G       7.6G       12G   41% /rootfs.rw

aufs             20G       7.6G       12G   41% /

tmpfs           7.6G       728K      7.6G    1% /run

shm             7.6G        16K      7.6G    1% /dev/shm

tmp             1.0G        16K      1.0G    1% /tmp

tmplog          120M       120M         0  100% /var/volatile/log/tmplog

svtmp           2.0M       1.2M      876K   58% /etc/sv

vSmart#

4단계. vSmart 리소스 사용률 모니터링

- vSmart 컨트롤러의 CPU 및 메모리 사용량을 확인합니다.

- vshell에서 topandfree -m 명령을 실행하여 현재 리소스 통계를 수집합니다

vSmart# vshell

vSmart~$top

vSmart~$ free -m

5단계. 모든 vSmarts에서 OMP 및 제어 상태 확인

- 모든 vSmarts에서 OMP 및 제어 검증을 수행하여 변경하기 전에 기준을 설정합니다.

- show omp 요약을 실행하고 업그레이드 후 비교를 위한 원본 상태의 참조로 출력을 기록합니다.

- 제어 요약 및 표시 제어 연결을 사용하여 가장자리, 기타 vSmarts, vBonds 및 vManage에 대한 제어 연결 수가 정확한지 확인합니다.

- Runshow control local-properties를 실행하여 추가 컨트롤 플레인 세부 정보를 확인합니다.

- Executeshow system status를 통해 각 vSmart에 "vManaged" 상태가 불가능하며 "Configuration template"이 None으로 설정되지 않았는지 확인합니다.

6단계. 샘플 에지 장치의 유효성 검사

서로 다른 사이트 목록에서 10~15개의 디바이스 샘플을 선택하고 다음을 확인합니다.

- show sdwan omp peer를 실행하여 각 디바이스에서 모든 예상 vSmarts에 대한 활성 OMP 피어링이 있는지 확인합니다.

- Executeshow sdwan omp 요약을 실행하여 전반적인 OMP 상태를 검토합니다.

- sdwan bfd 세션을 사용하여 활성 BFD 세션의 수와 해당 업타임을 캡처합니다.

Cisco 권장 구성 설정

업그레이드에 반드시 필요한 것은 아니지만 Cisco에서는 최적의 운영을 위해 이러한 컨피그레이션 모범 사례를 적극 권장합니다.

OMP 보류 타이머

- 소프트웨어 버전 20.12.1 이상의 경우 OMP 보류 타이머를 300초로 구성합니다.

- Versionsphere를 20.12.1로 설정하려면 OMP 보류 타이머를 60초로 설정합니다.

OMP Graceful Restart 타이머

- 기본 타이머는 12시간(43,200초)으로 임시 vSmart 중단 중에 데이터 플레인 터널을 유지하기에 충분합니다.

IPsec 키 재설정 타이머

- OMP가 중단된 동안 IPsec 키 재입력을 방지하려면 IPsec rekey 타이머를 OMP Graceful Restart 타이머의 두 배로 구성합니다.

이러한 설정을 통해 네트워크 안정성을 높이고 계획된 또는 예상치 못한 가동 중단 시 중단을 최소화할 수 있습니다.

모든 검증이 성공한 경우에만 다음 단계로 진행합니다.

A단계. 설치

이 단계에서 vManages는 새 소프트웨어를 vSmart로 종료하고 새 이미지를 설치합니다.

Maintenance(유지 관리)>Software Upgrade(소프트웨어 업그레이드)>Controller로 이동하여 Upgrade(업그레이드)를 클릭합니다.

Software Upgrade 팝업 창에서 다음과 같이 합니다.

- vManage(vManage) 탭을 선택합니다.

- 버전 드롭다운 목록에서 업그레이드할 이미지 버전을 선택합니다.

- 업그레이드를 클릭합니다.

참고: 이 프로세스에서는 vSmart의 재부팅을 실행하지 않으며 업그레이드에 필요한 디렉토리만 전송, 압축 해제 및 생성합니다.

작업이 성공으로 표시될 때까지 작업의 상태를 확인합니다.

B단계. 활성화

이 단계에서 vSmart는 설치된 새 소프트웨어 버전을 활성화하고 자체 재부팅하여 새 소프트웨어로 부팅합니다.

Maintenance(유지 관리)>Software Upgrade(소프트웨어 업그레이드)>Controller(컨트롤러)로 이동하여 Activate(활성화)를 클릭합니다.

새 버전을 선택하고 활성화를 클릭합니다.

참고: 이 프로세스에는 vSmart를 다시 부팅해야 합니다. 전체 정품 인증을 완료하는 데 최대 30분이 걸릴 수 있습니다.

작업이 성공으로 표시될 때까지 작업의 상태를 확인합니다.

프로세스가 완료되면 Maintenance(유지 관리) > Software Upgrade(소프트웨어 업그레이드) > Controller(컨트롤러)로 이동하여 새 버전이 활성화되어 있는지 확인합니다.

선택적 단계. 새 소프트웨어 이미지 활성화 및 재부팅

참고: 이 단계는 선택 사항입니다. 설치 과정 중에 Activate and Reboot(활성화 및 재부팅) 옵션의 상자를 선택할 수 있습니다. 이 절차를 사용하여 업그레이드된 새 소프트웨어 버전을 설치하고 활성화합니다.

C단계. 기본 소프트웨어 버전 설정

소프트웨어 이미지를 Cisco SD-WAN 디바이스의 기본 이미지로 설정할 수 있습니다. 소프트웨어가 디바이스와 네트워크에서 원하는 대로 작동하는지 확인한 후 새 이미지를 기본값으로 설정하는 것이 좋습니다.

디바이스에서 공장 재설정이 수행되는 경우 디바이스는 기본값으로 설정된 이미지로 부팅합니다.

소프트웨어 이미지를 기본 이미지로 설정하려면 다음과 같이 하십시오.

- Maintenance(유지 관리)>Software Upgrade(소프트웨어 업그레이드)>Controller(컨트롤러)로 이동합니다.

- 기본 버전 설정을 클릭하고 드롭다운 목록에서 새 버전을 선택한 다음 기본 설정을 클릭합니다.

참고: 이 프로세스에서는 vSmart 재부팅을 수행하지 않습니다.

작업이 성공으로 표시될 때까지 작업의 상태를 확인합니다.

Default Version(기본 버전)을 확인하려면 Maintenance(유지 관리) > Software Upgrade(소프트웨어 업그레이드) > Controller(컨트롤러)로 이동합니다.

CLI를 통해 SD-WAN 컨트롤러 업그레이드

1단계. 설치

이미지를 설치하는 옵션은 두 가지입니다.

옵션 1: HTTP, FTP 또는 TFTP를 사용하는 CLI에서.

CLI에서 소프트웨어 이미지를 설치하려면

1. 소프트웨어 업그레이드가 성공했는지 확인하기 위한 시간 제한을 구성합니다. 시간은 1분에서 60분 사이입니다.

Viptela# system upgrade-confirm minutes

2. 소프트웨어를 설치합니다.

Viptela# request software install url/vmanage-20.15.4.1-x86_64.tar.gz [reboot]

다음 방법 중 하나로 이미지 위치를 지정합니다.

- 이미지 파일은 로컬 서버에 있습니다.

/directory-path/

CLI의 자동 완성 기능을 사용하여 경로와 파일 이름을 완료할 수 있습니다.

- 이미지 파일은 FTP 서버에 있습니다.

ftp://hostname/

- 이미지 파일은 HTTP 서버에 있습니다.

http://hostname/

- 이미지 파일은 TFTP 서버에 있습니다.

tftp://hostname/

선택적으로, 서버가 있는 VPN 식별자를 지정합니다.

재부팅은 새 소프트웨어 이미지를 활성화하고 설치가 완료되면 디바이스를 재부팅합니다.

3. 2단계에 재부팅 옵션이 포함되지 않은 경우 새 소프트웨어 이미지를 활성화하면 자동으로 인스턴스 재부팅을 수행하여 새 버전을 부팅합니다.

Viptela# request software activate

4. 구성된 업그레이드 확인 시간 제한(기본값 12분) 내에 소프트웨어 설치가 성공적으로 완료되었는지 확인합니다.

Viptela# request software upgrade-confirm

이 시간 제한 내에 이 명령을 실행하지 않으면 디바이스는 자동으로 이전 소프트웨어 이미지로 돌아갑니다.

옵션 2: vManage GUI에서

이 단계에서는 이미지를 vManage 리포지토리에 업로드할 수 있습니다.

Software Download(소프트웨어 다운로드)로 이동하여 vManage용 소프트웨어 버전 이미지를 다운로드합니다.

Software Download(소프트웨어 다운로드)로 이동하여 vBond 및 vSmart의 소프트웨어 버전 이미지를 다운로드합니다.

새 이미지를 업로드하려면 주 메뉴에서 Maintenance(유지 관리) > Software Repository(소프트웨어 저장소) > Software Images(소프트웨어 이미지)로 이동하고 Add New Software(새 소프트웨어 추가)를 클릭한 다음 드래그 앤 드롭 옵션에서 vManage(v관리)를 자.

이미지를 선택하고 업로드를 클릭합니다.

이미지를 사용할 수 있는지 확인하려면 Software Repository(소프트웨어 저장소) > Software Images(소프트웨어 이미지)로 이동합니다.

참고: 이 프로세스는 모든 컨트롤러에 대해 수행해야 합니다.

vManage:

업그레이드를 클릭합니다.

vBond:

Upgrade(업그레이드)를 클릭합니다.

vSmart:

Upgrade(업그레이드)를 클릭합니다.

Software Upgrade 팝업 창에서 다음과 같이 합니다.

- vManage(vManage) 탭을 선택합니다.

- 버전 드롭다운 목록에서 업그레이드할 이미지 버전을 선택합니다.

- 업그레이드를 클릭합니다.

vManage:

vBond 및 vSmart의 경우:

2단계. 활성화

설치가 완료되면 컨트롤러에 설치된 소프트웨어 이미지를 확인합니다.

vmanage# show software

VERSION ACTIVE DEFAULT PREVIOUS CONFIRMED TIMESTAMP

---------------------------------------------------------------------------

20.12.6 true true - - 2023-02-01T22:25:24-00:00

20.15.4.1 false false false - -
vbond# show software

VERSION ACTIVE DEFAULT PREVIOUS CONFIRMED TIMESTAMP

--------------------------------------------------------------------------

20.12.6  true true - - 2022-10-01T00:30:40-00:00

20.15.4.1 false false false - -
vsmart# show software

VERSION ACTIVE DEFAULT PREVIOUS CONFIRMED TIMESTAMP

--------------------------------------------------------------------------

20.12.6  true true - - 2022-10-01T00:31:34-00:00

20.15.4.1 false false false - -

참고: 이미지를 활성화하려면 컨트롤러에서 다음 명령을 실행하십시오(컨트롤러, 첫 번째 vManage, 두 번째 vBond, 세 번째 vSmart).

vmanage# request software activate ?

Description: Display software versions

Possible completions:

20.12.6

20.15.4.1

clean Clean activation

now Activate software version

vmanage# request software activate 20.15.4.1

This will reboot the node with the activated version.

Are you sure you want to proceed? [yes,NO] yes

Broadcast message from root@vmanage (console) (Tue Feb 28 01:01:04 2023):

Tue Feb 28 01:01:04 UTC 2023: The system is going down for reboot NOW!

vbond# request software activate ?

Description: Display software versions

Possible completions:

20.12.6

20.15.4.1

clean Clean activation

now Activate software version

vbond# request software activate 20.15.4.1

This will reboot the node with the activated version.

Are you sure you want to proceed? [yes,NO] yes

Broadcast message from root@vbond (console) (Tue Feb 28 01:05:59 2023):

Tue Feb 28 01:05:59 UTC 2023: The system is going down for reboot NOW!

vsmart# request software activate ?

Description: Display software versions

Possible completions:

20.12.6

20.15.4.1

clean Clean activation

now Activate software version

vsmart# request software activate 20.15.4.1

This will reboot the node with the activated version.

Are you sure you want to proceed? [yes,NO] yes

Broadcast message from root@vsmart (console) (Tue Feb 28 01:13:44 2023):

Tue Feb 28 01:13:44 UTC 2023: The system is going down for reboot NOW!

참고: 컨트롤러는 새 이미지를 활성화하고 자체적으로 재부팅합니다.

새 소프트웨어 버전이 활성화되었는지 확인하려면 다음 명령을 실행합니다.

vmanage# show version

20.15.4.1

vmanage# show software

VERSION ACTIVE DEFAULT PREVIOUS CONFIRMED TIMESTAMP

---------------------------------------------------------------------------

20.12.6 false true true - 2023-02-01T22:25:24-00:00

20.15.4.1 true false false auto 2023-02-28T01:05:14-00:00
vbond# show version

20.15.4.1

vbond# show software

VERSION ACTIVE DEFAULT PREVIOUS CONFIRMED TIMESTAMP

--------------------------------------------------------------------------

20.12.6 false true true - 2022-10-01T00:30:40-00:00

20.15.4.1 true false false - 2023-02-28T01:09:05-00:00
vsmart# show version

20.15.4.1

vsmart# show software

VERSION ACTIVE DEFAULT PREVIOUS CONFIRMED TIMESTAMP

--------------------------------------------------------------------------

20.12.6 false true true - 2022-10-01T00:31:34-00:00

20.15.4.1 true false false - 2023-02-28T01:16:36-00:00

3단계. 기본 소프트웨어 버전 설정

소프트웨어 이미지를 Cisco SD-WAN 디바이스의 기본 이미지로 설정할 수 있습니다. 소프트웨어가 디바이스와 네트워크에서 원하는 대로 작동하는지 확인한 후 새 이미지를 기본값으로 설정하는 것이 좋습니다.

디바이스에서 공장 재설정이 수행되는 경우 디바이스는 기본값으로 설정된 이미지로 부팅합니다.

참고: vManage가 재부팅되면 이전 버전이 부팅되므로 새 버전을 기본값으로 설정하는 것이 좋습니다. 이로 인해 데이터베이스가 손상될 수 있습니다. 주 릴리스에서 이전 릴리스로 다운그레이드되는 버전은 vManage에서 지원되지 않습니다.

참고: 이 프로세스에서는 컨트롤러 재부팅을 수행하지 않습니다.

소프트웨어 버전을 기본값으로 설정하려면 컨트롤러에서 다음 명령을 실행합니다.

vmanage# request software set-default ?

Possible completions:

20.12.6

20.15.4.1

cancel Cancel this operation

start-at Schedule start.

| Output modifiers

<cr>

vmanage# request software set-default 20.15.4.1

status mkdefault 20.15.4.1: successful
vbond# request software set-default ?

Possible completions:

20.12.6

20.15.4.1

cancel Cancel this operation

start-at Schedule start.

| Output modifiers

<cr>

vbond# request software set-default 20.15.4.1

status mkdefault 20.15.4.1: successful
vsmart# request software set-default ?

Possible completions:

20.12.6

20.15.4.1

cancel Cancel this operation

start-at Schedule start.

| Output modifiers

<cr>

vsmart# request software set-default 20.15.4.1

status mkdefault 20.15.4.1: successful

새 기본 버전이 컨트롤러에 설정되어 있는지 확인하려면 다음 명령을 실행합니다.

vmanage# show software

VERSION ACTIVE DEFAULT PREVIOUS CONFIRMED TIMESTAMP

---------------------------------------------------------------------------

20.12.6 false false true - 2023-02-01T22:25:24-00:00

20.15.4.1 true true false auto 2023-02-28T01:05:14-00:00
vbond# show software

VERSION ACTIVE DEFAULT PREVIOUS CONFIRMED TIMESTAMP

--------------------------------------------------------------------------

20.12.6 false false true - 2022-10-01T00:30:40-00:00

20.15.4.1 true true false - 2023-02-28T01:09:05-00:00
vsmart# show software

VERSION ACTIVE DEFAULT PREVIOUS CONFIRMED TIMESTAMP

--------------------------------------------------------------------------

20.12.6 false false true - 2022-10-01T00:31:34-00:00

20.15.4.1 true true false - 2023-02-28T01:16:36-00:00

업그레이드 후 검증 검사

1. 소프트웨어 버전 확인: 모든 컨트롤러에서 원하는 소프트웨어 버전을 실행하고 있는지 확인합니다.

2. SD-WAN 관리자 서비스 확인: SD-WAN Manager 인스턴스의 모든 서비스가 작동하는지 확인합니다.

3. 컨트롤러 간 컨트롤 연결 확인: 모든 컨트롤러에서 제어 연결이 설정되고 안정되는지 확인합니다.

4. 정책 활성화 확인: SD-WAN 관리자에서 정책이 활성화되었는지 확인합니다.

5. Check Control Connection Distribution(제어 연결 배포 확인): 제어 연결이 모든 SD-WAN Manager 노드에 올바르게 배포되었는지 확인합니다. Monitor(모니터링) > Network(네트워크)로 이동하고 Controlcolumn(제어 열)을 검토합니다.

6. 사이트 수준 업그레이드 후 테스트: 업그레이드 전 확인이 수행된 모든 사이트에 대해 다음 확인을 수행합니다.

- 제어 연결 및 BFD 세션:

show sd-wan control connections

show sd-wan bfd sessions

- 라우팅 확인:

show ip route

show ip route vrf <vrf_id>

show sd-wan omp routes vpn <vpn_id>

- 데이터 센터 연결성: 데이터 센터 서비스에 대한 연결을 확인합니다.

- 템플릿 동기화: 업그레이드 후 디바이스 템플릿이 디바이스에 연결 및 동기화되었는지 확인합니다.

- 컨트롤러에서 정책 확인:

- show sd-wan policy from-controller

- 사용자 승인 테스트: 마이그레이션된 사이트에서 사용자 테스트를 수행하여 애플리케이션 기능 검증

롤백 계획
vBond 및 vSmart 롤백 계획

업그레이드 후 Validator(vBond) 또는 Controller(vSmart)에 예기치 않은 문제가 발생하면 영향을 받는 디바이스에서 이전 이미지를 활성화하여 이전 소프트웨어 버전으로 되돌립니다.

vSmart# request software activate <older image version>

vBond# request software activate <older image version>

vManage 롤백 계획

업그레이드 후 SD-WAN 관리자(vManage)에 예기치 않은 문제가 발생하면 업그레이드 전에 만든 스냅샷을 사용하여 시스템을 복원합니다.

참고:vManage는 CLI를 통한 이전 버전으로의 다운그레이드를 지원하지 않습니다.

문제 해결

1. 활성화 후 GUI가 오랫동안 중단되었지만 다시 연결할 수 없는 경우 이러한 출력은 근본 원인을 찾아내는 데 도움이 됩니다.

vmanage# request nms application-server status

NMS application server

Enabled: true   <<<<<<<<<<<   "false"

Status: running PID:26470 for 22279s   <<<<<<<<<<  "not running"

app-server 상태가 Enabled(활성화됨)를 false로 표시하고 Status(상태)가 Running(실행 중)이 아닌 경우 다음 명령을 실행하여 GUI를 복원할 수 있습니다.

vmanage# request nms application-server restart

2. 모든 nms 서비스의 상태를 확인하려면 다음 명령을 실행할 수 있습니다.

vmanage# request nms all status

NMS service proxy

Enabled: true

Status: running PID:30888 for 819s

NMS service proxy rate limit

Enabled: true

Status: running PID:32029 for 812s

NMS application server

Enabled: true

Status: running PID:30834 for 819s

NMS configuration database

Enabled: true

Status: running PID:28321 for 825s

Native metrics status: ENABLED

Server-load metrics status: ENABLED

NMS coordination server

Enabled: true

Status: running PID:16814 for 535s

NMS messaging server

Enabled: true

Status: running PID:32561 for 799s

NMS statistics database

Enabled: false

Status: not running

NMS data collection agent

Enabled: true

Status: running PID:31051 for 824s

NMS CloudAgent v2

Enabled: true

Status: running PID:31902 for 817s

NMS cloud agent

Enabled: true

Status: running PID:18517 for 1183s

NMS SDAVC server

Enabled: false

Status: not running

NMS SDAVC gateway

Enabled: false

Status: not running

vManage Device Data Collector

Enabled: true

Status: running PID:3709 for 767s

NMS OLAP database

Enabled: true

Status: running PID:18167 for 521s

vManage Reporting

Enabled: true

Status: running PID:30015 for 827s

3. TCP 핸드셰이크가 완료되었는지 확인하려면 다음 명령을 실행합니다.

vmanage# request nms all diagnostics

NMS service server

Pinging vManage  node on localhost ...

Starting Nping 0.7.80 ( https://nmap.org/nping ) at 2026-02-24 06:17 UTC

SENT (0.0014s) Starting TCP Handshake > localhost:8443 (127.0.0.1:8443)

RCVD (0.0014s) Handshake with localhost:8443 (127.0.0.1:8443) completed

SENT (1.0025s) Starting TCP Handshake > localhost:8443 (127.0.0.1:8443)

RCVD (1.0025s) Handshake with localhost:8443 (127.0.0.1:8443) completed

SENT (2.0036s) Starting TCP Handshake > localhost:8443 (127.0.0.1:8443)

RCVD (2.0036s) Handshake with localhost:8443 (127.0.0.1:8443) completed

Max rtt: 0.012ms | Min rtt: 0.010ms | Avg rtt: 0.010ms

TCP connection attempts: 3 | Successful connections: 3 | Failed: 0 (0.00%)

Nping done: 1 IP address pinged in 2.00 seconds

Server network connections

--------------------------

tcp6       0      0 127.0.0.1:8443            127.0.0.1:43682           ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 127.0.0.1:43892           127.0.0.1:8443            ESTABLISHED 30944/java

tcp6       0      0 169.254.1.1:8443        169.254.1.8:52962       ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 127.0.0.1:43738           127.0.0.1:8443            ESTABLISHED 30944/java

tcp6       0      0 127.0.0.1:8443            127.0.0.1:43738           ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 127.0.0.1:8443            127.0.0.1:43828           ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 127.0.0.1:8443            127.0.0.1:43836           ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 127.0.0.1:8443            127.0.0.1:43866           ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 127.0.0.1:52020           127.0.0.1:8443            ESTABLISHED 30944/java

tcp6       0      0 127.0.0.1:43828           127.0.0.1:8443            ESTABLISHED 30944/java

tcp6       0      0 127.0.0.1:8443            127.0.0.1:43896           ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 169.254.1.1:8443        169.254.1.8:51382       ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 127.0.0.1:43726           127.0.0.1:8443            ESTABLISHED 30944/java

tcp6       0      0 127.0.0.1:8443            127.0.0.1:43810           ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 127.0.0.1:8443            127.0.0.1:43756           ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 127.0.0.1:43748           127.0.0.1:8443            ESTABLISHED 30944/java

tcp6       0      0 169.254.0.254:8443      151.186.182.23:35154    ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 127.0.0.1:8443            127.0.0.1:43898           ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 127.0.0.1:8443            127.0.0.1:43860           ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 127.0.0.1:56308           127.0.0.1:8443            ESTABLISHED 30944/java

tcp6       0      0 127.0.0.1:8443            127.0.0.1:52028           ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 127.0.0.1:43756           127.0.0.1:8443            ESTABLISHED 30944/java

tcp6       0      0 127.0.0.1:43712           127.0.0.1:8443            ESTABLISHED 30944/java

tcp6       0      0 127.0.0.1:8443            127.0.0.1:43834           ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 169.254.0.254:8443      151.186.182.23:52168    ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 127.0.0.1:43810           127.0.0.1:8443            ESTABLISHED 30944/java

tcp6       0      0 127.0.0.1:43836           127.0.0.1:8443            ESTABLISHED 30944/java

tcp6       0      0 127.0.0.1:43852           127.0.0.1:8443            ESTABLISHED 30944/java

tcp6       0      0 169.254.0.254:8443      151.186.182.23:53030    ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 127.0.0.1:43898           127.0.0.1:8443            ESTABLISHED 30944/java

tcp6       0      0 127.0.0.1:8443            127.0.0.1:43892           ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 127.0.0.1:52028           127.0.0.1:8443            ESTABLISHED 30944/java

tcp6       0      0 127.0.0.1:44096           127.0.0.1:8443            ESTABLISHED 30944/java

tcp6       0      0 127.0.0.1:43896           127.0.0.1:8443            ESTABLISHED 30944/java

tcp6       0      0 127.0.0.1:43866           127.0.0.1:8443            ESTABLISHED 30944/java

tcp6       0      0 127.0.0.1:43730           127.0.0.1:8443            ESTABLISHED 30944/java

tcp6       0      0 127.0.0.1:43860           127.0.0.1:8443            ESTABLISHED 30944/java

tcp6       0      0 127.0.0.1:43878           127.0.0.1:8443            ESTABLISHED 30944/java

tcp6       0      0 127.0.0.1:43772           127.0.0.1:8443            ESTABLISHED 30944/java

tcp6       0      0 127.0.0.1:8443            127.0.0.1:52020           ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 127.0.0.1:8443            127.0.0.1:56308           ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 127.0.0.1:43874           127.0.0.1:8443            ESTABLISHED 30944/java

tcp6       0      0 127.0.0.1:8443            127.0.0.1:43772           ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 127.0.0.1:43826           127.0.0.1:8443            ESTABLISHED 30944/java

tcp6       0      0 127.0.0.1:52038           127.0.0.1:8443            ESTABLISHED 30944/java

tcp6       0      0 127.0.0.1:8443            127.0.0.1:43754           ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 127.0.0.1:8443            127.0.0.1:43726           ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 127.0.0.1:43782           127.0.0.1:8443            ESTABLISHED 30944/java

tcp6       0      0 127.0.0.1:43862           127.0.0.1:8443            ESTABLISHED 30944/java

tcp6       0      0 127.0.0.1:43834           127.0.0.1:8443            ESTABLISHED 30944/java

tcp6       0      0 169.254.1.1:8443        169.254.1.8:52964       ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 127.0.0.1:8443            127.0.0.1:44096           ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 127.0.0.1:43754           127.0.0.1:8443            ESTABLISHED 30944/java

tcp6       0      0 127.0.0.1:8443            127.0.0.1:43874           ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 127.0.0.1:8443            127.0.0.1:43712           ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 127.0.0.1:43794           127.0.0.1:8443            ESTABLISHED 30944/java

tcp6       0      0 127.0.0.1:8443            127.0.0.1:43696           ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 127.0.0.1:43696           127.0.0.1:8443            ESTABLISHED 30944/java

tcp6       0      0 169.254.1.1:8443        169.254.1.8:52978       ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 127.0.0.1:8443            127.0.0.1:43748           ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 127.0.0.1:8443            127.0.0.1:43730           ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 127.0.0.1:8443            127.0.0.1:43852           ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 127.0.0.1:8443            127.0.0.1:43878           ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 127.0.0.1:8443            127.0.0.1:43826           ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 127.0.0.1:43682           127.0.0.1:8443            ESTABLISHED 30944/java

tcp6       0      0 127.0.0.1:8443            127.0.0.1:43794           ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 127.0.0.1:8443            127.0.0.1:43862           ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 127.0.0.1:8443            127.0.0.1:52038           ESTABLISHED 31081/envoy

tcp6       0      0 127.0.0.1:8443            127.0.0.1:43782           ESTABLISHED 31081/envoy

NMS application server

Sending ICMP Echo to vManage on localhost ...

PING localhost.localdomain (127.0.0.1) 56(84) bytes of data.

64 bytes from localhost.localdomain (127.0.0.1): icmp_seq=1 ttl=64 time=0.022 ms

64 bytes from localhost.localdomain (127.0.0.1): icmp_seq=2 ttl=64 time=0.030 ms

64 bytes from localhost.localdomain (127.0.0.1): icmp_seq=3 ttl=64 time=0.027 ms

--- localhost.localdomain ping statistics ---

3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2034ms

rtt min/avg/max/mdev = 0.022/0.026/0.030/0.003 ms

Pinging vManage  node on localhost ...

Starting Nping 0.7.80 ( https://nmap.org/nping ) at 2026-02-24 06:17 UTC

SENT (0.0015s) Starting TCP Handshake > localhost:8443 (127.0.0.1:8443)

RCVD (0.0015s) Handshake with localhost:8443 (127.0.0.1:8443) completed

SENT (1.0026s) Starting TCP Handshake > localhost:8443 (127.0.0.1:8443)

RCVD (1.0026s) Handshake with localhost:8443 (127.0.0.1:8443) completed

SENT (2.0037s) Starting TCP Handshake > localhost:8443 (127.0.0.1:8443)

RCVD (2.0037s) Handshake with localhost:8443 (127.0.0.1:8443) completed

Max rtt: 0.012ms | Min rtt: 0.009ms | Avg rtt: 0.010ms

TCP connection attempts: 3 | Successful connections: 3 | Failed: 0 (0.00%)

Nping done: 1 IP address pinged in 2.00 seconds

Disk I/O statistics for vManage storage

---------------------------------------

avg-cpu:  %user   %nice %system %iowait  %steal   %idle

1.63    0.00    0.37    0.06    0.00   97.93

Device             tps    kB_read/s    kB_wrtn/s    kB_dscd/s    kB_read    kB_wrtn    kB_dscd

nvme1n1          24.49        74.59       913.44         0.00    2717198   33273456          0

NMS configuration database

Checking cluster connectivity for ports 7687,7474 ...

Pinging vManage  node 0 on 169.254.1.5:7687,7474...

Starting Nping 0.7.80 ( https://nmap.org/nping ) at 2026-02-24 06:17 UTC

SENT (0.0013s) Starting TCP Handshake > 169.254.1.5:7474

RCVD (0.0013s) Handshake with 169.254.1.5:7474 completed

SENT (1.0024s) Starting TCP Handshake > 169.254.1.5:7687

RCVD (1.0024s) Handshake with 169.254.1.5:7687 completed

SENT (2.0035s) Starting TCP Handshake > 169.254.1.5:7474

RCVD (2.0035s) Handshake with 169.254.1.5:7474 completed

SENT (3.0046s) Starting TCP Handshake > 169.254.1.5:7687

RCVD (3.0046s) Handshake with 169.254.1.5:7687 completed

SENT (4.0057s) Starting TCP Handshake > 169.254.1.5:7474

RCVD (4.0058s) Handshake with 169.254.1.5:7474 completed

SENT (5.0069s) Starting TCP Handshake > 169.254.1.5:7687

RCVD (5.0069s) Handshake with 169.254.1.5:7687 completed

Max rtt: 0.021ms | Min rtt: 0.010ms | Avg rtt: 0.013ms

TCP connection attempts: 6 | Successful connections: 6 | Failed: 0 (0.00%)

Nping done: 1 IP address pinged in 5.01 seconds

Server network connections

--------------------------

tcp        0      0 169.254.1.5:7687        169.254.1.1:59650       ESTABLISHED 30148/java

tcp        0      0 169.254.1.5:7687        169.254.1.1:49998       ESTABLISHED 30148/java

tcp        0      0 169.254.1.5:7687        169.254.1.13:55794      ESTABLISHED 30148/java

tcp        0      0 169.254.1.5:7687        169.254.1.1:35374       ESTABLISHED 30148/java

tcp        0      0 169.254.1.5:7687        169.254.1.1:40100       ESTABLISHED 30148/java

tcp        0      0 169.254.1.5:7687        169.254.1.1:52748       ESTABLISHED 30148/java

tcp        0      0 169.254.1.5:7687        169.254.1.1:35380       ESTABLISHED 30148/java

tcp        0      0 169.254.1.5:7687        169.254.1.1:40618       ESTABLISHED 30148/java

tcp        0      0 169.254.1.5:7687        169.254.1.1:59658       ESTABLISHED 30148/java

tcp        0      0 169.254.1.5:7687        169.254.1.13:55782      ESTABLISHED 30148/java

Connecting to localhost...

+------------------------------------------------------------------------------------+

| type             | row                                  | attributes[row]["value"] |

+------------------------------------------------------------------------------------+

| "StoreSizes"     | "TotalStoreSize"                     | 156365978                |

| "PageCache"      | "Flush"                              | 68694                    |

| "PageCache"      | "EvictionExceptions"                 | 0                        |

| "PageCache"      | "UsageRatio"                         | 0.1795189950980392       |

| "PageCache"      | "Eviction"                           | 3186                     |

| "PageCache"      | "HitRatio"                           | 1.0                      |

| "ID Allocations" | "NumberOfRelationshipIdsInUse"       | 8791                     |

| "ID Allocations" | "NumberOfPropertyIdsInUse"           | 47067                    |

| "ID Allocations" | "NumberOfNodeIdsInUse"               | 4450                     |

| "ID Allocations" | "NumberOfRelationshipTypeIdsInUse"   | 77                       |

| "Transactions"   | "LastCommittedTxId"                  | 26470                    |

| "Transactions"   | "NumberOfOpenTransactions"           | 1                        |

| "Transactions"   | "NumberOfOpenedTransactions"         | 109412                   |

| "Transactions"   | "PeakNumberOfConcurrentTransactions" | 10                       |

| "Transactions"   | "NumberOfCommittedTransactions"      | 106913                   |

+------------------------------------------------------------------------------------+

15 rows

ready to start consuming query after 126 ms, results consumed after another 2 ms

Completed

Connecting to localhost...

Displaying the Neo4j Cluster Status

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

| name     | aliases | access       | address          | role         | requestedStatus | currentStatus | error | default | home  |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

| "neo4j"  | []      | "read-write" | "localhost:7687" | "standalone" | "online"        | "online"      | ""    | TRUE    | TRUE  |

| "system" | []      | "read-write" | "localhost:7687" | "standalone" | "online"        | "online"      | ""    | FALSE   | FALSE |

+---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

2 rows

ready to start consuming query after 3 ms, results consumed after another 1 ms

Completed

Total disk space used by configuration-db:

63M .

Detailed disk space usage of configuration-db:

0 database_lock

8.0K neostore

48K neostore.counts.db

1.8M neostore.indexstats.db

48K neostore.labelscanstore.db

8.0K neostore.labeltokenstore.db

40K neostore.labeltokenstore.db.id

32K neostore.labeltokenstore.db.names

40K neostore.labeltokenstore.db.names.id

72K neostore.nodestore.db

48K neostore.nodestore.db.id

8.0K neostore.nodestore.db.labels

40K neostore.nodestore.db.labels.id

1.9M neostore.propertystore.db

312K neostore.propertystore.db.arrays

48K neostore.propertystore.db.arrays.id

72K neostore.propertystore.db.id

8.0K neostore.propertystore.db.index

48K neostore.propertystore.db.index.id

32K neostore.propertystore.db.index.keys

40K neostore.propertystore.db.index.keys.id

4.2M neostore.propertystore.db.strings

104K neostore.propertystore.db.strings.id

16K neostore.relationshipgroupstore.db

48K neostore.relationshipgroupstore.db.id

48K neostore.relationshipgroupstore.degrees.db

296K neostore.relationshipstore.db

48K neostore.relationshipstore.db.id

48K neostore.relationshiptypescanstore.db

8.0K neostore.relationshiptypestore.db

40K neostore.relationshiptypestore.db.id

8.0K neostore.relationshiptypestore.db.names

40K neostore.relationshiptypestore.db.names.id

16K neostore.schemastore.db

48K neostore.schemastore.db.id

11M profiles

44M schema

##############################################

Running schema violation pre-check script

WARNING: sun.reflect.Reflection.getCallerClass is not supported. This will impact performance.

Validating Schema from the configuration-db

Successfully validated configuration-db schema

written to file /opt/data/containers/mounts/upgrade-coordinator/schema.json

Contents of /opt/data/containers/mounts/upgrade-coordinator/schema.json:

{

"check_name": "Validating configuration-db admin names",

"check_result": "SUCCESSFUL",

"check_analysis": "Successfully validated configuration-db schema",

"check_action": ""

}

##############################################

##############################################

Running quarantine check

WARNING: sun.reflect.Reflection.getCallerClass is not supported. This will impact performance.

Check if Neo4j Nodes are Quarantined

None of the neo4j nodes is quarantined

##############################################

##############################################

Checking High Direct Memory Usage in Neo4j

High Direct Memory Usage in Neo4j not found

NMS data collection agent

Checking data-collection-agent status

------------------------

data-collection-agent container exists

Checking Data collection agent processes status

------------------------

Data collection agent parent processs ID  12

Data collection agent process ID  104

Data collection bulk process ID  97

Data collection rest process ID  98

Data collection monitor process ID  99

Checking vmanage access

------------------------

Successfully logged into vmanage.

Checking DCS Push Status

------------------------

vAnalytics not enabled.

NMS coordination server

Checking cluster connectivity for ports 2181 ...

Pinging vManage  node 0 on 169.254.1.4:2181...

Starting Nping 0.7.80 ( https://nmap.org/nping ) at 2026-02-24 06:18 UTC

SENT (0.0014s) Starting TCP Handshake > 169.254.1.4:2181

RCVD (0.0014s) Handshake with 169.254.1.4:2181 completed

SENT (1.0025s) Starting TCP Handshake > 169.254.1.4:2181

RCVD (1.0025s) Handshake with 169.254.1.4:2181 completed

SENT (2.0036s) Starting TCP Handshake > 169.254.1.4:2181

RCVD (2.0036s) Handshake with 169.254.1.4:2181 completed

Max rtt: 0.012ms | Min rtt: 0.010ms | Avg rtt: 0.010ms

TCP connection attempts: 3 | Successful connections: 3 | Failed: 0 (0.00%)

Nping done: 1 IP address pinged in 2.00 seconds

Server network connections

--------------------------

tcp        0      0 169.254.1.4:2181        169.254.1.1:56716       ESTABLISHED 16814/java

NMS container manager

Checking container-manager status

Listing all images

------------------------

REPOSITORY                    TAG            IMAGE ID       CREATED         SIZE

sdwan/host-agent              1.0.1          ca71fd3fe4a2   5 months ago    131MB

sdwan/cluster-oracle          1.0.1          8ef918482315   5 months ago    294MB

sdwan/data-collection-agent   1.0.1          4bf055257027   5 months ago    157MB

sdwan/application-server      19.1.0         6a9624dc3125   5 months ago    508MB

sdwan/configuration-db        4.4.38         700fe6e56199   5 months ago    472MB

sdwan/coordination-server     3.7.1          a04198d518b3   5 months ago    606MB

sdwan/olap-db                 23.3.13.6      a17712731d5f   5 months ago    494MB

sdwan/device-data-collector   1.0.0          515f2793ee43   5 months ago    116MB

sdwan/service-proxy           1.27.2         5174f58b97b1   5 months ago    105MB

sdwan/messaging-server        0.20.0         9560cd4b7c42   5 months ago    105MB

sdwan/statistics-db           7.17.6         b9f8ab30d647   5 months ago    589MB

cloudagent-v2                 3358cee09e99   66063bed474e   5 months ago    458MB

sdwan/upgrade-coordinator     2.0.0          969cd2f1626a   5 months ago    93.3MB

sdwan/vault                   1.0.1          0883c094affc   6 months ago    511MB

sdwan/support-tools           latest         022aebae12e6   13 months ago   143MB

sdavc                         4.6.0          730e83b39087   17 months ago   602MB

sdavc-gw                      4.6.0          84083ed484ba   18 months ago   369MB

sdwan/reporting               latest         509ec99584fd   19 months ago   772MB

sdwan/ratelimit               latest         719f624e9268   2 years ago     45.7MB

Listing all containers

------------------------

CONTAINER ID   IMAGE                               COMMAND                  CREATED        STATUS                  PORTS                                                                                                                                                                                                      NAMES

c676b358b12d   sdwan/olap-db:23.3.13.6             "/usr/bin/docker-ini…"   10 hours ago   Up 10 hours (healthy)   127.0.0.1:8123->8123/tcp                                                                                                                                                                                   olap-db

627c1dcf16fa   sdwan/coordination-server:3.7.1     "/docker-entrypoint.…"   10 hours ago   Up 10 hours (healthy)   127.0.0.1:2181->2181/tcp, 127.0.0.1:2888->2888/tcp, 127.0.0.1:3888->3888/tcp                                                                                                                               coordination-server

9299443ff7a1   sdwan/messaging-server:0.20.0       "/entrypoint.sh"         10 hours ago   Up 10 hours (healthy)   127.0.0.1:4222->4222/tcp, 127.0.0.1:6222->6222/tcp, 127.0.0.1:8222->8222/tcp                                                                                                                               messaging-server

0c5236ee911b   sdwan/ratelimit:latest              "/usr/local/bin/rate…"   10 hours ago   Up 10 hours (healthy)   6379/tcp, 127.0.0.1:8460-8462->8460-8462/tcp                                                                                                                                                               ratelimit

094166df1cd9   cloudagent-v2:3358cee09e99          "./entrypoint.sh"        10 hours ago   Up 10 hours             127.0.0.1:9051-9052->9051-9052/tcp                                                                                                                                                                         cloudagent-v2

8f1287c11840   sdwan/reporting:latest              "/sbin/tini -g -- py…"   10 hours ago   Up 10 hours             80/tcp, 127.0.0.1:9080->9080/tcp                                                                                                                                                                           reporting

66a46485cfab   sdwan/vault:1.0.1                   "docker-entrypoint.s…"   10 hours ago   Up 10 hours (healthy)   8200/tcp, 127.0.0.1:8201->8201/tcp                                                                                                                                                                         vault

ccf5336112b6   sdwan/data-collection-agent:1.0.1   "/usr/bin/docker-ini…"   10 hours ago   Up 10 hours (healthy)                                                                                                                                                                                                              data-collection-agent

079ecfe36482   sdwan/service-proxy:1.27.2          "/entrypoint.sh"         10 hours ago   Up 10 hours (healthy)                                                                                                                                                                                                              service-proxy

ec1b50457302   sdwan/configuration-db:4.4.38       "/usr/bin/docker-ini…"   10 hours ago   Up 10 hours (healthy)   127.0.0.1:5000->5000/tcp, 127.0.0.1:6000->6000/tcp, 127.0.0.1:6362->6362/tcp, 127.0.0.1:6372->6372/tcp, 127.0.0.1:7000->7000/tcp, 127.0.0.1:7473-7474->7473-7474/tcp, 127.0.0.1:7687-7688->7687-7688/tcp   configuration-db

f54ccdcf7a14   sdwan/device-data-collector:1.0.0   "/bin/sh -c /vMDDC/v…"   10 hours ago   Up 10 hours (healthy)   127.0.0.1:8129->8129/tcp                                                                                                                                                                                   device-data-collector

605f986dc9f1   sdwan/application-server:19.1.0     "/sbin/tini -g -- /e…"   10 hours ago   Up 10 hours (healthy)                                                                                                                                                                                                              application-server

50377e02b120   sdwan/host-agent:1.0.1              "/entrypoint.sh pyth…"   10 hours ago   Up 10 hours (healthy)   127.0.0.1:9099->9099/tcp                                                                                                                                                                                   host-agent

ca36faf52f36   sdwan/cluster-oracle:1.0.1          "/entrypoint.sh java…"   10 hours ago   Up 10 hours (healthy)   127.0.0.1:9090->9090/tcp                                                                                                                                                                                   cluster-oracle

Docker info

------------------------

Client:

Context:    default

Debug Mode: false

Server:

Containers: 14

Running: 14

Paused: 0

Stopped: 0

Images: 19

Server Version: 20.10.25-ce

Storage Driver: overlay2

Backing Filesystem: extfs

Supports d_type: true

Native Overlay Diff: true

userxattr: false

Logging Driver: local

Cgroup Driver: cgroupfs

Cgroup Version: 1

Plugins:

Volume: local

Network: bridge host ipvlan macvlan null overlay

Log: awslogs fluentd gcplogs gelf journald json-file local logentries splunk syslog

Swarm: inactive

Runtimes: io.containerd.runc.v2 io.containerd.runtime.v1.linux runc

Default Runtime: runc

Init Binary: docker-init

containerd version: 1e1ea6e986c6c86565bc33d52e34b81b3e2bc71f.m

runc version: v1.1.4-8-g974efd2d-dirty

init version: b9f42a0-dirty

Security Options:

seccomp

Profile: default

Kernel Version: 5.15.146-yocto-standard

Operating System: Linux

OSType: linux

Architecture: x86_64

CPUs: 16

Total Memory: 30.58GiB

Name: vmanage_1

ID: GHLX:JUWP:Z7JP:J3UX:MOF7:ZY7G:MSLS:E7BI:3LKT:2WRU:K2HZ:YWL7

Docker Root Dir: /var/lib/nms/docker

Debug Mode: false

Registry: https://index.docker.io/v1/

Labels:

Experimental: false

Insecure Registries:

127.0.0.0/8

Live Restore Enabled: false

WARNING: No cpu cfs quota support

WARNING: No cpu cfs period support

WARNING: No blkio throttle.read_bps_device support

WARNING: No blkio throttle.write_bps_device support

WARNING: No blkio throttle.read_iops_device support

WARNING: No blkio throttle.write_iops_device support

NMS SDAVC server is disabled on this vmanage node

NMS Device Data Collector

Checking Device Data Collector Port....

Port 8129 is reachable

Current Health Status:- true

Getting docker stats of Device Data Collector container ....

CONTAINER ID   NAME                    CPU %     MEM USAGE / LIMIT     MEM %     NET I/O          BLOCK I/O   PIDS

f54ccdcf7a14   device-data-collector   0.00%     9.773MiB / 30.58GiB   0.03%     1.85MB / 876kB   0B / 0B     21

NMS OLAP database

Checking cluster connectivity for ports 9000,8123,9009 ...

Pinging vManage  node 0 on 169.254.1.10:9000,8123,9009...

Starting Nping 0.7.80 ( https://nmap.org/nping ) at 2026-02-24 06:18 UTC

SENT (0.0013s) Starting TCP Handshake > 169.254.1.10:8123

RCVD (0.0013s) Handshake with 169.254.1.10:8123 completed

SENT (1.0024s) Starting TCP Handshake > 169.254.1.10:9000

RCVD (1.0024s) Handshake with 169.254.1.10:9000 completed

SENT (2.0036s) Starting TCP Handshake > 169.254.1.10:9009

RCVD (2.0036s) Handshake with 169.254.1.10:9009 completed

SENT (3.0047s) Starting TCP Handshake > 169.254.1.10:8123

RCVD (3.0047s) Handshake with 169.254.1.10:8123 completed

SENT (4.0058s) Starting TCP Handshake > 169.254.1.10:9000

RCVD (4.0058s) Handshake with 169.254.1.10:9000 completed

SENT (5.0069s) Starting TCP Handshake > 169.254.1.10:9009

RCVD (5.0070s) Handshake with 169.254.1.10:9009 completed

SENT (6.0081s) Starting TCP Handshake > 169.254.1.10:8123

RCVD (6.0081s) Handshake with 169.254.1.10:8123 completed

SENT (7.0092s) Starting TCP Handshake > 169.254.1.10:9000

RCVD (7.0092s) Handshake with 169.254.1.10:9000 completed

SENT (8.0103s) Starting TCP Handshake > 169.254.1.10:9009

RCVD (8.0103s) Handshake with 169.254.1.10:9009 completed

Max rtt: 0.014ms | Min rtt: 0.008ms | Avg rtt: 0.009ms

TCP connection attempts: 9 | Successful connections: 9 | Failed: 0 (0.00%)

Nping done: 1 IP address pinged in 8.01 seconds

Server network connections

--------------------------

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:38848       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:38736       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:38864       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:38826       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:32996       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:38792       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:38720       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:38704       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:38790       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:38740       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:38786       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:38576       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:38766       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:38754       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:38828       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:38676       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:38770       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:38620       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:32768       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:38820       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:38574       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:38878       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:38804       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:38692       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:38808       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:38844       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:32984       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:60970       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:60974       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:51222       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:38712       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:38662       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:60986       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:38598       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:38640       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:38652       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:32982       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:38572       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:38630       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

tcp        0      0 169.254.1.10:8123       169.254.1.1:38606       ESTABLISHED 18258/clickhouse-se

Mode: SingleTenant

----------------------------

Node health state

----------------------------

Server status:      [OK]

Replica status:     [OK]

Database summary

----------------------------

database count:  5

table count in db(INFORMATION_SCHEMA) : 4

table count in db(backup) : 0

table count in db(default) : 61

table count in db(information_schema) : 4

table count in db(system) : 82

Tables in database default

----------------------------

-  aggregated_apps_dpi_app_60min_summary_view_default

-  aggregated_apps_dpi_app_summary_default

-  aggregated_apps_dpi_site_5min_summary_view_default

-  aggregated_apps_dpi_site_summary_default

-  aggregated_apps_dpi_stats_default

-  aggregated_apps_dpi_summary_default

-  alarm_default

-  api_telemetry

-  api_telemetry_metadata

-  app_hosting_interface_stats_default

-  app_hosting_stats_default

-  approute_stats_default

-  approute_stats_routing_summary_default

-  approute_stats_transport_summary_default

-  art_stats_default

-  audit_log_default

-  bridge_interface_stats_default

-  bridge_mac_stats_default

-  cloudx_stats_default

-  device_configuration_default

-  device_events_default

-  device_health_stats_default

-  device_stats_files_default

-  device_system_status_stats_default

-  dpi_stats_default

-  eio_lte_stats_default

-  flow_log_stats_default

-  fwall_stats_default

-  interface_stats_default

-  ips_alert_stats_default

-  nwa_default

-  nwapending_default

-  nwpi_agg_metrics_default

-  nwpi_app_default

-  nwpi_domain_agg_trend_default

-  nwpi_domain_default

-  nwpi_flow_default

-  nwpi_flow_event_default

-  nwpi_flow_metric_default

-  nwpi_hops_of_flow_default

-  nwpi_routing_default

-  nwpi_te_default

-  nwpi_time_series_default

-  nwpi_trace_and_task_default

-  pagination_request_info_default

-  perf_mon_statistics_default

-  perf_mon_summary_default

-  perfmon_app_15min_summary_view_default

-  perfmon_app_summary_default

-  qos_stats_default

-  sdra_stats_default

-  site_health_stats_default

-  sleofflinereport_default

-  speed_test_default

-  sul_stats_default

-  tracker_stats_default

-  umbrella_stats_default

-  umtsrestevent_default

-  urlf_stats_default

-  vnf_stats_default

-  wlan_client_info_stats_default

----------------------------

┌─parts.table──────────────────────────────┬──rows─┬─latest_modification─┬─disk_size──┬─primary_keys_size─┬─engine─────────────┬─bytes_size─┬─min_date───┬─max_date───┬─compressed_size─┬─uncompressed_size─┬─ratio─┐

│ device_system_status_stats_default       │  7238 │ 2026-02-24 06:13:12 │ 430.24 KiB │ 100.00 B          │ MergeTree          │     440561 │ 2026-02-23 │ 2026-02-24 │ 0.00 B          │ 0.00 B            │   nan │

│ api_telemetry                            │ 34476 │ 2026-02-24 06:06:32 │ 306.22 KiB │ 264.00 B          │ MergeTree          │     313574 │ tuple()    │ tuple()    │ 0.00 B          │ 0.00 B            │   nan │

│ audit_log_default                        │   744 │ 2026-02-24 06:15:48 │ 200.16 KiB │ 48.00 B           │ MergeTree          │     204967 │ 2026-02-23 │ 2026-02-24 │ 0.00 B          │ 0.00 B            │   nan │

│ device_events_default                    │  4819 │ 2026-02-24 06:17:06 │ 189.26 KiB │ 245.00 B          │ MergeTree          │     193802 │ 2026-02-23 │ 2026-02-24 │ 0.00 B          │ 0.00 B            │   nan │

│ interface_stats_default                  │  7036 │ 2026-02-24 06:10:50 │ 117.07 KiB │ 104.00 B          │ MergeTree          │     119879 │ 2026-02-23 │ 2026-02-24 │ 0.00 B          │ 0.00 B            │   nan │

│ alarm_default                            │   408 │ 2026-02-23 21:48:41 │ 69.99 KiB  │ 212.00 B          │ ReplacingMergeTree │      71671 │ 2026-02-23 │ 2026-02-23 │ 0.00 B          │ 0.00 B            │   nan │

│ api_telemetry_metadata                   │  5342 │ 2026-02-24 06:01:04 │ 57.52 KiB  │ 32.00 B           │ MergeTree          │      58899 │ tuple()    │ tuple()    │ 0.00 B          │ 0.00 B            │   nan │

│ approute_stats_default                   │  2540 │ 2026-02-24 06:10:20 │ 37.25 KiB  │ 259.00 B          │ MergeTree          │      38139 │ 2026-02-23 │ 2026-02-24 │ 0.00 B          │ 0.00 B            │   nan │

│ device_configuration_default             │    18 │ 2026-02-23 20:55:39 │ 33.97 KiB  │ 51.00 B           │ MergeTree          │      34787 │ 2026-02-23 │ 2026-02-23 │ 0.00 B          │ 0.00 B            │   nan │

│ device_health_stats_default              │  1463 │ 2026-02-24 06:15:00 │ 23.07 KiB  │ 303.00 B          │ ReplacingMergeTree │      23626 │ 2026-02-23 │ 2026-02-24 │ 0.00 B          │ 0.00 B            │   nan │

│ site_health_stats_default                │  1413 │ 2026-02-24 06:15:01 │ 9.95 KiB   │ 230.00 B          │ ReplacingMergeTree │      10185 │ 2026-02-23 │ 2026-02-24 │ 0.00 B          │ 0.00 B            │   nan │

│ approute_stats_routing_summary_default   │    70 │ 2026-02-23 20:30:17 │ 1.79 KiB   │ 83.00 B           │ MergeTree          │       1837 │ tuple()    │ tuple()    │ 0.00 B          │ 0.00 B            │   nan │

│ nwa_default                              │   120 │ 2026-02-24 06:11:08 │ 1.69 KiB   │ 32.00 B           │ MergeTree          │       1734 │ 2026-02-23 │ 2026-02-24 │ 0.00 B          │ 0.00 B            │   nan │

│ approute_stats_transport_summary_default │    18 │ 2026-02-23 20:30:17 │ 997.00 B   │ 83.00 B           │ MergeTree          │        997 │ tuple()    │ tuple()    │ 0.00 B          │ 0.00 B            │   nan │

└──────────────────────────────────────────┴───────┴─────────────────────┴────────────┴───────────────────┴────────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴─────────────────┴───────────────────┴───────┘

Application server stats

---------------------------------

STATISTICS

---------------------------------

Success:        20418

Fail:           0

CONN DOWN:   0

OOM:         0

ILL ARG:     0

---------------------------------

This action is not supported

vmanage_1#

관련 정보

Cisco SD-WAN 솔루션

Cisco SD-WAN Overlay Network 후속 프로세스

Cisco SD-WAN 솔루션 문제 해결
cEdges CLI 업그레이드
cEdges GUI용 업그레이드
vEdge 업그레이드