목차

소개

서버에서 비밀번호를 암호화하는 데 사용하는 암호화 키를 보호하는 방법

소개

이 문서에서는 Cisco Data Virtualization에 사용되는 암호화의 측면에 대해 설명합니다.

서버에서 비밀번호를 암호화하는 데 사용하는 암호화 키를 보호하는 방법

AES-128 암호화 외에도 서버는 서버 설치 중에 생성된 비밀 키를 사용하며 설치의 java JECKS 키 저장소 파일에 저장됩니다.