목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

배경 정보

구성

VIC-2BRI-NT/TE 및 VIC-2BRI-S/T 카드 구성

네트워크 다이어그램

구성

다음을 확인합니다.

문제 해결

VIC-2BRI-NT/TE 및 VIC-2BRI-S/T 카드 문제 해결

유용한 링크

관련 정보

소개

이 문서에서는 VIC-2BRI-NT/TE 및 VIC-2BRI-S/T 카드를 ISDN 네트워크 디바이스로 연결하는 데 필요한 컨피그레이션 및 케이블을 자세히 설명합니다.

참고: VIC2-2BRI-NT/TE라는 새로운 세대 VIC(Voice Interface Card)가 있는데, 이는 유사한 기능을 갖춘 오래된 카드의 하드웨어 교체입니다.ISDN BRI 음성 인터페이스 카드 이해에서 VIC-2BRI-NT/TE와 VIC2-2BRI-NT/TE를 비교할 수 있습니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- NM-2V 음성 캐리어 카드가 장착된 Cisco 2610 라우터

- VIC-2BRI-NT/TE는 다음 하드웨어 플랫폼에서 지원됩니다.

- 1751

- 1760

- ICS 7750

- 2600

- 3600

- 3700

- Cisco IOS® 소프트웨어 릴리스 12.2.5

- VIC-2BRI-NT/TE 카드는 NM-2V 음성 캐리어 카드의 슬롯 0에 설치해야 합니다.NM-2V의 두 번째 VIC 슬롯에는 ISDN 음성 카드를 설치할 때 다른 VIC가 설치되어 있지 않아야 합니다.이는 NM-2V 음성 캐리어 카드가 두 BRI 포트에서 사용 가능한 4개의 B 채널에 4개의 DSP(Digital Signal Processor) 리소스를 올바르게 할당하도록 하기 위해 필요합니다.하나의 BRI 포트만 활성화되며 NM-2V 카드의 슬롯 1에 카드가 설치되어 있으면 ISDN 음성 통화가 작동하지 않을 수 있습니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참조하십시오.

배경 정보

ISDN BRI 음성 포트가 다른 아날로그 음성 포트 유형에 비해 제공하는 장점은 ISDN 신호 처리가 통화 및 전화 번호, 번호 매기기 유형, 통화 진행 상태 및 통화 지우기 원인 코드에 대한 세부 정보와 함께 종단간 통화 정보를 제공한다는 것입니다.또한 오디오는 PCM(Digital Pulse Code Modulation) 스트림으로 전송되므로 오디오 수준과 감쇠로 인한 문제가 줄어듭니다.

이전 IOS 라우터/게이트웨이는 VIC-2BRI-S/T 카드를 사용하여 꽤 오랫동안 ISDN BRI 음성 포트를 지원했습니다.이렇게 하면 라우터가 기존 ISDN 음성 네트워크에 ISDN 터미널 디바이스로 인터페이스할 수 있습니다.릴리스 12.1.(3)X1부터 Cisco는 ISDN 네트워크를 에뮬레이트하고 최신 VIC-2BRI-NT/TE 카드를 사용하여 팬텀 전력 생성을 지원합니다.

VIC-2BRI-NT/TE 카드는 VIC-2BRI-S/T와 같은 방식으로 일반 ISDN 기본 속도 서비스에 터미널(또는 사용자) 측 디바이스로 인터페이스되며, VIC-2BRI-S/T와 마찬가지로, 소프트웨어 구성 가능한 옵션을 레이어 1, 2 및 3 네트워크 측 디바이스로 실행할 수 있습니다.이 기능을 사용하면 키 전화 시스템 및 소형 PBX와 같은 기존 ISDN 터미널 장비를 VoIP(Voice over IP) 네트워크에 통합할 수 있습니다.

VIC-2BRI-NT/TE 카드는 자신과 ISDN 터미널 디바이스 간의 물리적 레이어 연결을 설정하기 위해 팬텀 라인 전원(전원 소스 1)을 제공하도록 구성할 수 있습니다.링크가 설정되면 라우터에서 ISDN 음성 통화를 발신 또는 종료하고 원격 위치로 VoIP 통화로 전송할 수 있습니다.

VIC-2BRI-NT/TE 및 VIC-2BRI-S/T 카드의 물리적 핀아웃은 외부 NT1 장치를 통해 ISDN 네트워크에 직접 연결할 수 있도록 설계되었습니다.이 경우 BRI 포트 RJ45 소켓과 ISDN NT1 간의 케이블은 직선형(1~1) Category 5 케이블이 됩니다.

BRI 포트가 네트워크 모드에서 실행되고 ISDN 터미널 디바이스에 연결된 경우 두 디바이스 간의 전송 및 수신 신호 쌍을 연결하려면 BRI 크로스오버 케이블이 필요합니다.적합한 RJ45 ISDN BRI 크로스오버 케이블의 핀아웃은 다음과 같습니다.

구성

이 섹션에는 이 문서에서 설명하는 기능을 구성하기 위한 정보가 표시됩니다.

VIC-2BRI-NT/TE 및 VIC-2BRI-S/T 카드 구성

다음은 회선 전원이 활성화된 네트워크 측 ISDN으로 실행되는 VIC-2BRI-NT/TE 카드에 대한 기본 컨피그레이션입니다.

!

interface BRI 1/0

no ip address

isdn switch-type basic-net3

!--- Local ISDN switch type

isdn protocol-emulate network

!--- Layer 2/3 network operation

isdn layer1-emulate network

!--- Act as ISDN NT1 device

isdn incoming-voice voice

!--- Accept ISDN voice calls

line-power

!--- Generate line power, only possible on VIC-2VRI-NT/TE

!

참고

- ISDN 스위치 유형은 터미널 장치의 구성된 스위치 유형과 일치해야 합니다.

- BRI 인터페이스를 종료해야 하며, line-power 명령을 수락하기 전에 입력한 isdn layer1-emulation network 명령을 입력해야 합니다.

- 전원 1은 네트워크 구성에서만 지원됩니다.전원/싱크 2 또는 3은 지원되지 않습니다.

- Cisco IOS는 현재 QSIG, NET3 및 NI ISDN 스위치 유형을 사용하는 레이어 2/3 네트워크 측 작업만 지원합니다.

- Cisco IOS는 BRI 음성 포트에 있는 PCM 컴퓨팅을 u-law로 기본 설정합니다.VIC-2BRI-NT/TE가 북미 이외의 지역에서 사용되는 경우 법률 PCM 코딩을 선택해야 할 수 있습니다.잘못된 PCM 코딩 유형을 선택하면 오디오가 왜곡될 수 있으며 금속 또는 색조 사운드가 있을 수 있습니다.

!

Voice-port 1/0

description - network side BRI port to key system

cptone AU

!--- Select appropriate call progress tones

compand-type a-law

!--- Use a-law companding for voice calls

!

네트워크 다이어그램

이 문서에서는 다음 네트워크 설정을 사용합니다.

구성

이 문서에서는 다음 구성을 사용합니다.

- 2610 라우터

2610 라우터

2610#show run

Building configuration...

Current configuration : 1232 bytes

!

version 12.2

service timestamps debug datetime msec localtime

service timestamps log uptime

no service password-encryption

!

hostname 2610

!

ip subnet-zero

!

isdn switch-type basic-net3

call rsvp-sync

voice rtp send-recv

!

interface FastEthernet0/0

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

duplex auto

speed auto

!

interface BRI1/0

no ip address

isdn switch-type basic-net3

isdn protocol-emulate network

isdn layer1-emulate network

isdn incoming-voice voice

isdn skipsend-idverify

line-power

!

interface BRI1/1

no ip address

isdn switch-type basic-net3

isdn protocol-emulate network

isdn layer1-emulate network

isdn skipsend-idverify

line-power

!

ip classless

ip http server

ip pim bidir-enable

!

voice-port 1/0/0

compand-type a-law

cptone AU

!

voice-port 1/0/1

compand-type a-law

cptone AU

!

dial-peer cor custom

!

dial-peer voice 1 pots

incoming called-number .

direct-inward-dial

port 1/0/0

!

dial-peer voice 2 pots

incoming called-number .

direct-inward-dial

port 1/0/1

!

dial-peer voice 100 voip

destination-pattern 8.......

session target ipv4:192.168.1.10

dtmf-relay h245-alphanumeric

codec g723r63

ip precedence 5

!

dial-peer voice 1000 pots

destination-pattern 0

port 1/0/0

!

dial-peer voice 1001 pots

destination-pattern 0

port 1/0/1

!

line con 0

line aux 0

line vty 0 4

!

no scheduler allocate

end

다음을 확인합니다.

이 섹션에서는 컨피그레이션이 제대로 작동하는지 확인하는 데 사용할 수 있는 정보를 제공합니다.

특정 show 명령은 Output Interpreter Tool(등록된 고객만 해당)에서 지원되므로 show 명령 출력의 분석을 볼 수 있습니다.

- show isdn status - BRI 포트 및 ISDN 연결에 대한 정보를 제공합니다.

다음은 show isdn status 명령의 출력입니다.

2610#show isdn status

Global ISDN Switchtype = basic-net3

ISDN BRI1/0 interface

******* Network side configuration *******

!--- Network side

dsl 0, interface ISDN Switchtype = basic-net3

Layer 1 Status:

ACTIVE

Layer 2 Status:

TEI = 64, Ces = 1, SAPI = 0, State = MULTIPLE_FRAME_ESTABLISHED

Layer 3 Status:

0 Active Layer 3 Call(s)

Active dsl 0 CCBs = 0

The Free Channel Mask:  0x80000003

Number of L2 Discards = 0, L2 Session ID = 5

ISDN BRI1/1 interface

******* Network side configuration *******

!--- Network side

dsl 1, interface ISDN Switchtype = basic-net3

Layer 1 Status:

DEACTIVATED

Layer 2 Status:

Layer 2 NOT Activated

Layer 3 Status:

0 Active Layer 3 Call(s)

Active dsl 1 CCBs = 0

The Free Channel Mask:  0x80000003

Number of L2 Discards = 0, L2 Session ID = 0

Total Allocated ISDN CCBs = 0

참고: NT에서 케이블을 제거하면 NT 레이어 1이 활성 상태로 유지됩니다.이는 I.430 표준 섹션 5.18에 따른 것입니다. NT에서 전원 및 시계를 제공하는 경우 항상 가동 중일 수 있습니다.

이 예에서는 2개의 BRI 포트가 네트워크 측 작동을 위해 구성됩니다.포트 1/0이 활성 상태이고 TEI가 64이며 링크에 통화가 없습니다.포트 1/1이 활성화되지 않았습니다.

문제 해결

이 섹션에서는 컨피그레이션 문제를 해결하는 데 사용할 수 있는 정보를 제공합니다.

VIC-2BRI-NT/TE 및 VIC-2BRI-S/T 카드 문제 해결

표준 ISDN 문제 해결 기술은 ISDN BRI 음성 인터페이스 카드와 함께 사용됩니다.Q921(레이어 2) 및 Q931(레이어 3)용 ISDN 디버그는 링크 또는 네트워크 문제를 파악하는 데 매우 유용합니다.다음 디버그는 라우터로 들어오는 ISDN 호출을 통해 연결하고 정상적으로 다운하는 것을 보여줍니다.다음과 같은 유용한 정보를 제공합니다.

Calling number : 55551000

Called number  : 84487633

통화가 1:50:33.397에 게이트웨이 라우터 BRI 포트 1/0에 수신되었습니다(타임스탬프는 시간/분/초/밀리초로 포맷됨). 전화 번호는 5551000이고, 전화 번호는 84487633입니다. 1:51:01.561에 연결된 통화는 1:51:13.345에 연결이 끊겼습니다. 이 시간은 약 12초입니다.다음은 debug isdn q931 명령의 출력 샘플입니다.

2610#

*Mar  2 01:50:53.397: ISDN BR1/0: RX <- SETUP pd = 8  callref = 0x09

*Mar  2 01:50:53.397:         Bearer Capability i = 0x8090A3

*Mar  2 01:50:53.401:         Channel ID i = 0x83

*Mar  2 01:50:53.401:         Progress Ind i = 0x8183 - Origination address

is non-ISDN

*Mar  2 01:50:53.405:         Calling Party Number i = 0x00, 0x80, '55510000',

Plan:Unknown, Type:Unknown

*Mar  2 01:50:53.409:         Called Party Number i = 0x81, '84487633',

Plan:ISDN, Type:Unknown

*Mar  2 01:50:53.417: ISDN BR1/0: Event: Received a VOICE call from 55510000

on B1 at 64 Kb/s

*Mar  2 01:50:53.417: ISDN BR1/0: Event: Accepting the call id 0xC

*Mar  2 01:50:53.437: ISDN BR1/0: TX -> CALL_PROC pd = 8  callref = 0x89

*Mar  2 01:50:53.437:         Channel ID i = 0x89

*Mar  2 01:50:54.085: ISDN BR1/0: TX -> ALERTING pd = 8  callref = 0x89

*Mar  2 01:51:01.561: ISDN BR1/0: TX -> CONNECT pd = 8  callref = 0x89

*Mar  2 01:51:01.561:         Channel ID i = 0x89

*Mar  2 01:51:01.589: ISDN BR1/0: RX <- CONNECT_ACK pd = 8  callref = 0x09

*Mar  2 01:51:13.345: ISDN BR1/0: RX <- DISCONNECT pd = 8  callref = 0x09

*Mar  2 01:51:13.349:         Cause i = 0x8090 - Normal call clearing

*Mar  2 01:51:13.357: ISDN BR1/0: TX -> RELEASE pd = 8  callref = 0x89

*Mar  2 01:51:13.361:         Cause i = 0x8090 - Normal call clearing

*Mar  2 01:51:13.393: ISDN BR1/0: RX <- RELEASE_COMP pd = 8  callref = 0x09

유용한 링크

이러한 URL은 ISDN 문제 해결에 대한 자세한 정보를 제공합니다.

- BRI 문제 해결을 위해 show isdn status 명령 사용

- ISDN BRI Layer 1 문제 해결

- BRI 레이어 2 문제 해결

- debug isdn q931 명령을 사용하여 ISDN BRI Layer 3 문제 해결

- ISDN 연결 문제 해결

참고: debug 명령을 실행하기 전에 디버그 명령에 대한 중요 정보를 참조하십시오.

관련 정보

- Q.931 사용자 측 및 네트워크 측 스위치 지원

- 음성 인터페이스 카드 및 ISDN BRI 음성 모듈에 ISDN BRI NT/TE 인터페이스 구성

- 디버그 isdn q931 연결 해제 원인 코드 이해

- ISDN BRI Voice Interface Card 이해

- 음성 기술 지원

- 음성 및 통합 커뮤니케이션 제품 지원

- Cisco IP 텔레포니 문제 해결

- Technical Support - Cisco Systems