목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

E1 R2 컨피그레이션 예

멕시코 텔멕스 수정됨

아르헨티나 텔레콤

베네수엘라 CANTV

브라질

중국

E1 R2 주의 사항

E1 R2 최근 명령

관련 정보

소개

R2 시그널링은 1960년대에 개발된 CAS(Channel Associated Signaling) 시스템으로, 현재 유럽, 남미, 호주 및 아시아에서 사용되고 있습니다.R2 시그널링은 여러 국가 버전 또는 변형에 존재하며, 국제 텔레그래프와 전화 상담 위원회(CCITT-R2)라는 국제 버전에서 사용됩니다. R2 신호 사양은 ITU-T 권장 사항 Q.400 - Q.490에 포함되어 있습니다.

E1 R2 시그널링은 Channelized E1 네트워크에 공통된 국제 신호 표준입니다.E1 R2 신호 처리는 Cisco AS5200, 5300 및 5800 Series 액세스 라우터에서 지원됩니다.E1 R2 신호 처리는 Cisco IOS® Software 릴리스 12.1.2XH 및 12.1(3)T의 Cisco 2600/3600 Series 라우터에 도입되었습니다.E1 R2는 IAD2430의 WIC 슬롯에 삽입할 수 있는 E1 VWIC(voice WAN interface card)에서도 지원됩니다.또한 Cisco AS5350, 5400 및 5850도 이 애플리케이션을 지원합니다.

참고: R2 신호 처리는 Cisco MC3810 라우터에서 지원되지 않습니다.

이 문서의 목적은 고객이 R2 상호 연결을 설정하는 데 도움이 되는 몇 가지 예제 구성 및 중요한 지침을 제공하는 것입니다.이 문서에서는 트러블슈팅에 대해 다루지 않습니다.E1 R2 문제 해결에 대한 자세한 내용은 E1 R2 신호 구성 및 문제 해결을 참조하십시오.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서는 특정 하드웨어 버전으로 제한되지 않습니다.그러나 일부 소프트웨어 권장 사항이 있습니다.이러한 권장 사항은 이 기술과 관련된 주요 소프트웨어 결함이 각 버전에 의해 식별되고 해결되었다는 사실을 기반으로 합니다.그러나 프로덕션 환경에서 소프트웨어를 사용하기 전에 광범위한 테스트가 필요합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오.

E1 R2 컨피그레이션 예

이 섹션에서는 테스트된 기능 구성 예제의 목록을 제공합니다.이러한 예는 기본 설정이 적용되지 않는 국가에서 E1 R2를 프로비저닝할 때 참조로 사용해야 합니다.

참고: cas-custom의 명령만 표시됩니다.음성 포트 및 다이얼 피어의 컨피그레이션은 지원되지 않습니다.Cisco IOS Software 릴리스 12.3(9)은 이러한 컨피그레이션을 테스트하는 데 사용되었습니다.

멕시코 텔멕스 수정됨

controller E1 0/0

framing NO-CRC4

ds0-group 1 timeslots 1-15,17-30 type r2-digital r2-compelled ani

cas-custom 1

country telmex

category 2

answer-signal group-b 1

참고: 일부 구현에서 Telmex는 그룹 A 신호를 ANI(Automatic Number Identification) 컬렉션에 사용해야 합니다.필요한 경우 cas-custom 아래에 groupa-callerid-end 명령을 추가합니다.이 명령이 구성되지 않은 경우 라우터는 국가 기본값(그룹 C 신호)을 사용합니다.

아르헨티나 텔레콤

controller E1 0/0

ds0-group 0 timeslots 1-15,17-31 type r2-digital r2-compelled ani

framing NO-CRC4

cas-custom 0

country argentina

dnis-complete

참고: 대부분의 컨피그레이션에서 Telecom Argentina는 마지막 DNIS 숫자가 전화를 건 후 I-15 신호를 전송해야 합니다.이 경우 dnis-complete를 구성합니다.기본적으로 I-12 신호가 사용됩니다.

베네수엘라 CANTV

수신 통화의 경우:

controller E1 0/0

framing NO-CRC4

ds0-group 0 timeslots 1-15,17-31 type r2-digital r2-compelled ani

cas-custom 0

country venezuela

answer-signal group-a 6

dnis-complete

참고: CANTV 베네수엘라는 응답 신호에 A6를 사용합니다.

발신 통화의 경우:

controller E1 0/2/0

framing NO-CRC4

ds0-group 1 timeslots 1-15 type r2-digital dtmf dnis

브라질

controller E1 0/0

framing NO-CRC4

ds0-group 0 timeslots 1-15,17-31 type r2-digital r2-compelled ani

cas-custom 0

country brazil

category 2

answer-signal group-b 1

참고: 일부 Telefonica 회로는 미터링을 활성화해야 합니다.필요한 경우 cas-custom 아래 metering 명령을 추가합니다.

중국

controller E1 0/0

framing NO-CRC4

ds0-group 0 timeslots 1-15,17-31 type r2-digital r2-compelled ani

cas-custom 0

country china

answer-signal group-b 1

E1 R2 주의 사항

다음은 E1 R2와 관련된 소프트웨어 주의 사항 목록입니다. 이러한 버그 ID 링크를 따르고 자세한 버그 정보를 보려면 등록된 사용자여야 하며 로그인해야 합니다.

Cisco 버그 ID

설명

CSCed55231

MRP에서 R2 통화를 완전히 지우지 않음

CSCed22834

ICS7700이 인바운드 차단 상태를 인식하지 못합니다.

CSCec77853

SIP 및 E1 R2를 이용한 단방향 오디오

CSCec64185

E1 R2:아르헨티나에 대한 A-2 신호 불량

CSCec58903

E1 R2:AS가 차단 상태를 탐지하지 않음

CSCea55028

통화 설정 시간이 15초 이상 걸리는 경우 음성 통화 보류

CSCea17341

응답 신호 그룹 A와 구성된 DID가 없는 경우 통화가 실패합니다.

CSCdz69604

5400 E1 R2는 응답 신호 그룹 A를 보내지 않습니다.

CSCeb36413

5400 및 5850에서 E1 R2 통화 실패

CSCdy36274

E1 R2가 통화를 정지한 경우 동일한 대상으로 재다이얼할 때

CSCea64554

E1 R2에서 ISDN으로 가는 헤어핀 시 3600에서 통화 보류

CSCea61403

R2 통화에서 보호되지 않은 buginf

CSCed44156

E1 R2에는 2600에 대해 구성 가능한 DNIS 시간 초과 필요

CSCdy22974

OGW에서 tsp_voice_call_check에서 잘못된 메모리 액세스

CSCdx66463

R2 음성 포트가 R2_Q421_IC_CLR_BWD 상태로 작동

CSCea81777

헤어핀 통화가 E1 R2에서 CAS E&M으로 연결 끊기

CSCeb52314

AS5850은 POTS 다이얼 피어에 정의되지 않은 DS0-그룹을 선택합니다.

CSCdz66927

음성 포트 정지 및 플러딩되지 않은 숫자

CSCeb65150

E1 R2는 7200 시리즈의 구성 가능한 DNIS 시간 초과 필요

E1 R2 최근 명령

Cisco는 최근 E1 R2 구현을 위한 새로운 명령을 추가하여 이 애플리케이션의 유연성을 높이고 고객의 요구 사항을 충족했습니다.다음은 가장 중요한 명령입니다.

- alert-wait-time—수신 R2 통화에 대한 경고 표시를 대기하는 시간입니다.기본값은 15초입니다.

- call guard-timer - RADIUS 서버가 사전 인증 요청에 응답하지 못할 경우 통화를 수락 또는 거부하도록 가드 타이머를 설정합니다.

- Cause-on-congestion - 이 값을 원래 음성 게이트웨이로 반환하기 위해 R2 혼잡 신호를 ISDN 원인 값으로 변환합니다.

- disconnect-tone - 종료 Group B 레지스터 신호 후 발신자에게 신호음을 제공합니다.

- signal-end-to-end—R2 Category and Answer(전송 R2 범주 및 응답)는 엔드 투 엔드 신호를 전송합니다.

- trunk-group label(트렁크 그룹 레이블) - 트렁크 그룹에 속하도록 인터페이스를 구성합니다.

참고: 이러한 명령 중 일부는 플랫폼별로 다릅니다.모든 옵션에 대한 자세한 내용은 명령 조회 도구를 참조하십시오.

관련 정보

- E1 R2 신호 구성 및 문제 해결

- Cisco AS5300 및 Cisco AS5200 Access Server의 E1 R2 신호

- Cisco 3620 및 3640 Series 라우터의 E1 R2 신호

- 음성 기술 지원

- 음성 및 통합 커뮤니케이션 제품 지원

- Cisco IP 텔레포니 문제 해결

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems