목차

소개

문제

솔루션

소개

이 문서에서는 PBX IP Media Gateway(PIMG) 소프트웨어를 릴리스 6.0SU8로 업그레이드한 후 발생한 문제를 설명하고 이 문제에 대한 해결책을 제공합니다.

문제

PIMG 소프트웨어를 Release 6.0SU8로 업그레이드한 후 4개의 포트만 구성할 수 있으며 마지막 4개의 포트를 사용할 수 없습니다.즉, PIMG는 최대 4건의 통화만 수행할 수 있습니다.

솔루션

업그레이드 후 "Media(미디어)" 값이 SRTP_Only로 설정되며, 이 값은 PIMG의 일부 리소스를 제한하고 사용 가능한 포트 수를 제한합니다.문제를 해결하려면 다음을 수행합니다.

1. PIMG 웹 인터페이스에 로그인합니다.

2. Voip > Media > Acceptable Media로 이동하고 RTP_Only를 선택합니다.

3. PIMG를 다시 시작합니다.