목차

소개

새 가입자에서 서비스를 시작하려고 할 때 Unified Presence Server에서 수신된 오류를 어떻게 해결합니까?

관련 정보

소개

이 문서에서는 새 가입자에서 서비스를 시작하려고 할 때 Unified Presence Server에서 받은 "서비스에 대한 업데이트 실패" 오류를 해결하는 방법에 대해 설명합니다.

새 가입자에서 서비스를 시작하려고 할 때 Unified Presence Server에서 수신된 오류를 어떻게 해결합니까?

이 오류 메시지는 두 번째 노드가 설치되면 Cisco CUPS(Unified Presence Server) 가입자 노드가 DefaultCUPSubcluster에 추가되지 않은 경우에 표시됩니다.

1. Cisco Unified Presence Server Admin Page > System > Cluster Topology > Subclusters로 이동합니다.새로 설치된 Cisco Unified Presence Subscriber를 DefaultCUPSubcluster로 드래그합니다.

2. 서비스를 활성화합니다.

관련 정보

- Cisco Unified Presence Server 설치 및 업그레이드 가이드

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems