목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

킬 유틸리티 사용

관련 정보

소개

킬 유틸리티를 사용하면 텔넷 세션에서 Cisco ICM(Intelligent Contact Management) 프로세스를 종료할 수 있습니다.종료는 Microsoft Windows NT Task Manager를 사용하는 프로세스 종료와 같은 방식으로 발생합니다.

참고: 텔넷에 대한 자세한 내용은 텔넷을 사용하여 원격 Cisco ICM 터미널에서 유틸리티를 실행합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서는 특정 소프트웨어 및 하드웨어 버전으로 한정되지 않습니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오.

킬 유틸리티 사용

Kill 유틸리티를 사용하려면 먼저 종료할 프로세스를 결정합니다.프로세스 결정 방법에 대한 자세한 내용은 pstat 명령 사용을 참조하십시오.findstr 명령에 대한 자세한 내용은 findstr 명령 사용 방법을 참조하십시오.

이 예에서는 opctest 유틸리티가 올바르게 닫히지 않았습니다.

Kill 유틸리티와 함께 사용할 수 있는 옵션은 다음과 같습니다.

옵션

정의

-f

강제 프로세스 킬

pid

kill할 프로세스의 프로세스 ID로서 tlist(작업 목록) 명령에서 제공합니다.

패턴

작업 이름 및 창 제목과 일치시킬 전체 작업 이름 또는 정규식 패턴

관련 정보

- 텔넷을 사용하여 원격 Cisco ICM 터미널에서 유틸리티 실행

- pstat 명령 사용

- findstr 명령 사용 방법

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems