목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

JTAPI CCN 예외

CTIERR_미지정

CTIERR_TIMEOUT

CTIERR_ILLEGAL_HANDLE

CTIERR_ILLEGAL_CALLSTATE

CTIERR_TRANSFERFAILED_DESTINATION_UNALLOCATED

CTIERR_TRANSFERFAILED_DESTINATION_BUSY

CTIERR_TRANSFER 실패

CTIERR_HOLDFAILED

CTIERR_RETRIEFAILED

CTIERR_ASSOCIATED_LINE_NOT_OPEN

CTIERR_REDIRECT_CALL_DOES_NOT_EXIST

CTIERR_REDIRECT_ERR

CTIERR_REDIRECT_CALL_UNKNOWN_DESTINATION

CTIERR_REDIRECT_CALL_DIGIT_ANALYSIS_TIMEOUT

CTIERR_REDIRECT_CALL_MEDIA_CONNECTION_FAILED

CTIERR_REDIRECT_CALL_ORIGINATOR_ABANDONED

CTIERR_REDIRECT_CALL_UNKNOWN_PARTY

CTIERR_REDIRECT_CALL_INCOMPATIBLE_STATE

CTIERR_REDIRECT_CALL_UNKNOWN_ERROR

CTIERR_REDIRECT_CALL_DESTINATION_BUSY

CTIERR_REDIRECT_CALL_DESTINATION_OUT_OF_ORDER

CTIERR_TRANSFERFAILED_OUTSTANDING_TRANSFER

CTIERR_TRANSFERFAILED_CALLCONTROL_TIMEOUT

CTIERR_CALLHANDLE_UNKNOWN_TO_LINECONTROL

CTIERR_INCOMPATIBLE_PROTOCOL_VERSION

CTIERR_PROVIDER_NOT_OPEN

CTIERR_CFWDALL_DESTN_INVALID

CTIERR_DEVICE_OUT_OF_SERVICE

CTIERR_ILLEGAL_DEVICE_TYPE

CTIERR_CALL_REQUEST_ALREADY_OUTSTANDING

CTIERR_CONSULT_CALL_FAILURE

CTIERR_DEVICE_SHUTTING_DOWN

CTIERR_UNKNOWN_EXCEPTION

CTIERR_INVALID_LINE_HANDLE

CTIERR_OPERATION_NOT_ALLOWED

CTIERR_MEDIA_CAPABILITY_MISMATCH

CTIERR_LINE_OUT_OF_SERVICE

CTIERR_MAXCALL_LIMIT_REACHED

CTIERR_PROVIDER_ALREADY_OPEN

부록

추적 수집

CTI 오류 코드

관련 정보

소개

이 문서에서는 JTAPI(Java Telephony API) CCN 예외 문제를 해결하는 방법에 대한 정보를 제공합니다.Unified Contact Center Express 환경에서 문제를 해결하기 위해 이러한 오류 메시지를 사용할 수 있습니다.각 오류 메시지와 함께 간단한 설명, 원인 및 해결 방법이 제공됩니다.오류가 생성되는 프로세스를 나타내는 표시도 제공됩니다.

부록에서는 UCCX(Unified Contact Center Express) 제품의 추적을 수집하는 방법에 대한 지침을 제공하며 CTI(Computer Telephony Integration) 오류 코드 목록을 포함합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- UCCX 트러블슈팅 및 지원 방법에 대한 지식

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 UCCX 버전 3.x 이상을 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오.

JTAPI CCN 예외

이 섹션에서는 다양한 CCN 예외를 설명하고, 잠재적 원인에 대한 정보를 포함하고, 이를 해결하기 위한 단계를 제공합니다.

CTIERR_미지정

설명

지정되지 않은 오류가 발생합니다.

원인

JTAPI 클라이언트에서 처리되지 않는 CTI 오류 코드를 지정합니다.JTAPI 클라이언트가 모르는 새로운 CTI 오류가 될 수 있습니다.또한 JTAPI 클라이언트가 최신 상태가 아닐 수도 있습니다.

해결

MIVR 로그, JTAPI 추적 및 CTI Manager 추적을 수집합니다.이를 통해 CTI에서 JTAPI에서 어떤 오류 코드를 수신하는지 탐지할 수 있습니다.로그로 인해 근본 원인이 발생하지 않는 경우 CCBU(Customer Contact Business Unit)에 자세한 내용을 문의하십시오.

CTIERR_TIMEOUT

설명

CTI 요청 시간이 초과되었습니다.

원인

이는 다음 중 하나에 시간 초과가 발생함을 나타냅니다.

- JTAPI는 CTI에 요청을 전송합니다.

- CTI가 JTAPI에 요청 전송

이는 클라이언트 측의 타이밍 또는 성능 문제 때문일 수도 있습니다.

해결

MIVR 로그, JTAPI 추적 및 CTI Manager 추적을 수집합니다.로그로 인해 근본 원인이 발생하지 않는 경우 CCBU에 자세한 내용을 문의하십시오.

CTIERR_ILLEGAL_HANDLE

설명

시스템에서 핸들을 알 수 없습니다.

원인

가능한 원인은 다음과 같습니다.

- 통화 핸들을 더 이상 사용할 수 없습니다.

- Cisco CallManager에서 필요한 기능을 해제했습니다.

- 클라이언트 측에서 성능 문제가 있습니다.

해결

MIVR 로그, JTAPI 추적 및 CTI Manager 추적을 수집합니다.로그로 인해 근본 원인이 발생하지 않는 경우 CCBU에 자세한 도움말을 문의하십시오.

CTIERR_ILLEGAL_CALLSTATE

설명

행이 명령을 호출할 수 있는 올바른 상태가 아닙니다.

원인

통화에 대해 작업이 수행되며 통화를 처리할 수 있는 상태가 아닙니다.

해결

MIVR 로그, JTAPI 추적 및 CTI Manager 추적을 수집합니다.로그로 인해 근본 원인이 발생하지 않는 경우 CCBU에 자세한 도움말을 문의하십시오.

CTIERR_TRANSFERFAILED_DESTINATION_UNALLOCATED

설명

등록되지 않은 디렉토리 번호로 전송하려고 했습니다.

원인

전송을 설정하려고 했지만 익명 전송에 대해 전송 대상이 지정되지 않았습니다.

해결

대상이 올바른지 확인합니다.

CTIERR_TRANSFERFAILED_DESTINATION_BUSY

설명

통화 중인 대상으로 전송하려고 했습니다.

원인

통화 중인 대상으로 전송하려고 했습니다.

해결

대상이 사용 중인지 확인하고 전송을 다시 시도하십시오.

CTIERR_TRANSFER 실패

설명

전송이 실패합니다.

원인

가능한 원인은 통화 중 하나가 끊겼거나 먼 쪽에서 연결이 끊어졌기 때문입니다.전화를 끊거나 미디어 구축이 실패할 수 있습니다.

해결

JTAPI 추적 및 CTI Manager 추적을 수집합니다.로그로 인해 근본 원인이 발생하지 않는 경우 IP Communications Business Unit(IPCBU)에 자세한 내용을 문의하십시오.

CTIERR_HOLDFAILED

설명

보류는 회선 제어 또는 통화 제어에 의해 거부됩니다.

원인

이는 Cisco CallManager 측에서 문제가 있음을 나타냅니다.타이밍 또는 공유 라인과 관련될 수 있습니다.

해결

JTAPI 추적, CTI Manager 추적 및 Cisco CallManager 로그를 수집합니다.로그로 인해 근본 원인이 발생하지 않는 경우 IPCBU에 자세한 도움말을 문의하십시오.

CTIERR_RETRIEFAILED

설명

회선 제어 또는 통화 제어에서 검색을 거부합니다.

원인

이는 Cisco CallManager 측에서 문제가 있음을 나타냅니다.시간, 공유 회선 또는 미디어 설정과 관련될 수 있습니다.

해결

JTAPI 추적, CTI Manager 추적 및 Cisco CallManager 로그를 수집합니다.로그로 인해 근본 원인이 발생하지 않는 경우 IPCBU에 자세한 도움말을 문의하십시오.

CTIERR_ASSOCIATED_LINE_NOT_OPEN

설명

열려 있어야 하는 행에서 명령이 실행됩니다.

원인

이는 CTI Manager와 JTAPI가 일치하지 않기 때문입니다.JTAPI는 행이 열려 있지 않을 때 해당 라인이 열려 있다고 생각합니다.일반적으로 이런 일은 일어나지 않습니다.

해결

JTAPI 추적 및 CTI Manager 추적을 수집합니다.로그로 인해 근본 원인이 발생하지 않는 경우 IPCBU에 자세한 도움말을 문의하십시오.

CTIERR_REDIRECT_CALL_DOES_NOT_EXIST

설명

존재하지 않거나 더 이상 활성 상태가 아닌 통화를 리디렉션하려고 했습니다.

원인

Cisco CallManager가 통화를 끊습니다.이는 타이밍 문제, 성능 문제 또는 컨피그레이션 문제로 인해 발생할 수 있습니다.이는 두 개의 JTAPI 클라이언트가 있을 때도 발생할 수 있습니다.둘 중 하나가 리디렉션되면 다른 하나는 이 오류를 수신합니다.

해결

둘 이상의 JTAPI 클라이언트가 있는지 확인하려면 컨피그레이션을 확인합니다.JTAPI 추적 및 CTI Manager 추적을 수집합니다.로그로 인해 근본 원인이 발생하지 않는 경우 IPCBU에 자세한 도움말을 문의하십시오.

CTIERR_REDIRECT_ERR

설명

통화 제어에서 내부 오류가 반환됩니다.

원인

Cisco CallManager에서 리디렉션이 실패합니다.이 문제는 미디어 불일치 또는 위치 불일치로 인해 발생할 수 있습니다.

해결

JTAPI 추적, CTI Manager 추적 및 Cisco CallManager 로그를 수집합니다.로그로 인해 근본 원인이 발생하지 않는 경우 IPCBU에 자세한 도움말을 문의하십시오.

CTIERR_REDIRECT_CALL_UNKNOWN_DESTINATION

설명

알 수 없는 대상으로 리디렉션하려고 했습니다.

원인

대상이 유효하지 않을 수 있습니다.

해결

대상이 유효한지 확인합니다.

CTIERR_REDIRECT_CALL_DIGIT_ANALYSIS_TIMEOUT

설명

통화 제어에서 내부 오류가 반환됩니다.

원인

이는 Cisco CallManager 측의 문제를 나타냅니다.

해결

Cisco CallManager 로그를 수집하고 로그로 인해 근본 원인이 발생하지 않는 경우 IPCBU에 문의하여 추가 도움말을 확인하십시오.

CTIERR_REDIRECT_CALL_MEDIA_CONNECTION_FAILED

설명

통화 제어에서 내부 오류가 반환됩니다.

원인

미디어를 설정할 수 없습니다.

해결

JTAPI 추적, CTI Manager 추적 및 Cisco CallManager 로그를 수집합니다.로그로 인해 근본 원인이 발생하지 않는 경우 IPCBU에 자세한 도움말을 문의하십시오.

CTIERR_REDIRECT_CALL_ORIGINATOR_ABANDONED

설명

통화가 리디렉션되면 원거리의 끝이 끊깁니다.

원인

통화가 리디렉션되면 원거리의 끝이 끊깁니다.

해결

이 오류에 대한 해결 방법이 없습니다.

CTIERR_REDIRECT_CALL_UNKNOWN_PARTY

설명

통화 제어에서 내부 오류가 반환됩니다.

원인

통화가 알 수 없는 대상으로 리디렉션됩니다.

해결

대상이 올바른지 확인합니다.

CTIERR_REDIRECT_CALL_INCOMPATIBLE_STATE

설명

통화 제어에서 내부 오류가 반환됩니다.

원인

이는 Cisco CallManager 측에서 문제가 될 수 있습니다.

해결

Cisco CallManager 로그를 수집하고 로그로 인해 근본 원인이 발생하지 않는 경우 IPCBU에 문의하여 추가 도움말을 확인하십시오.

CTIERR_REDIRECT_CALL_UNKNOWN_ERROR

설명

통화 제어에서 내부 오류가 반환됩니다.

원인

이는 Cisco CallManager 측에서 문제가 될 수 있습니다.

해결

Cisco CallManager 로그를 수집하고 로그로 인해 근본 원인이 발생하지 않는 경우 IPCBU에 문의하여 추가 도움말을 확인하십시오.

CTIERR_REDIRECT_CALL_DESTINATION_BUSY

설명

리디렉션 대상이 사용 중입니다.

원인

리디렉션 대상이 사용 중입니다.

해결

대상이 사용 중인지 확인하고 다시 시도하십시오.

CTIERR_REDIRECT_CALL_DESTINATION_OUT_OF_ORDER

설명

리디렉션 대상의 순서가 잘못되었습니다.

원인

리디렉션 대상의 순서가 잘못되었습니다.

해결

목적지가 고장났는지 확인합니다.

CTIERR_TRANSFERFAILED_OUTSTANDING_TRANSFER

설명

기존 전송이 아직 진행 중입니다.

원인

두 애플리케이션이 동시에 전송을 실행합니다.이런 일은 보통 일어나지 않습니다.

해결

JTAPI 추적, CTI Manager 추적 및 Cisco CallManager 로그를 수집합니다.로그로 인해 근본 원인이 발생하지 않는 경우 IPCBU에 자세한 도움말을 문의하십시오.

CTIERR_TRANSFERFAILED_CALLCONTROL_TIMEOUT

설명

호전환 중에 통화 제어에서 예상한 응답을 받지 못했습니다.

원인

시간 초과가 발생합니다.성공 또는 실패 메시지를 받지 못했습니다.CTI 오류입니다.

해결

CTI Manager 추적 및 Cisco CallManager 로그를 수집합니다.로그로 인해 근본 원인이 발생하지 않는 경우 IPCBU에 자세한 도움말을 문의하십시오.

CTIERR_CALLHANDLE_UNKNOWN_TO_LINECONTROL

설명

알 수 없는 통화를 회선 제어에 리디렉션하려고 했습니다.

원인

회선/디바이스가 등록되지 않았습니다.

해결

회선/디바이스가 등록되었는지 확인합니다.

CTIERR_INCOMPATIBLE_PROTOCOL_VERSION

설명

JTAPI 및 CTI 버전이 호환되지 않습니다.CtiError 프로토콜 버전이 지원되지 않습니다.

원인

JTAPI 클라이언트와 CTI가 호환되지 않을 수 있습니다.

해결

JTAPI 클라이언트와 CTI 간의 호환성을 확인합니다.

CTIERR_PROVIDER_NOT_OPEN

설명

장치 목록이 완전하지 않거나 장치 목록 쿼리가 시간 초과되거나 중단됩니다.

원인

이는 CTI Manager 문제일 수 있습니다.

해결

클라이언트 및 CTI 관리자를 다시 시작합니다.

CTIERR_CFWDALL_DESTN_INVALID

설명

Call Word All을 잘못된 대상으로 호출하려고 했습니다.

원인

모든 통화 착신 전환 대상이 유효하지 않을 수 있습니다.

해결

모든 통화 착신 전환 대상이 유효한지 확인하려면 구성을 확인합니다.

CTIERR_DEVICE_OUT_OF_SERVICE

설명

장치가 작동하지 않습니다.

원인

전화 또는 회선이 작동하지 않습니다.

해결

디바이스가 서비스 불능인지 확인합니다.

CTIERR_ILLEGAL_DEVICE_TYPE

설명

잘못된 디바이스 유형에 대한 작업을 수행하려고 했습니다.

원인

특정 특수 작업은 특정 장치에서만 수행할 수 있습니다.

해결

이 오류에 대한 해결 방법이 없습니다.

CTIERR_CALL_REQUEST_ALREADY_OUTSTANDING

설명

통화 요청이 이미 처리되지 않았습니다.

원인

다른 리디렉션이 이미 진행 중이거나 응용 프로그램에서 녹음 또는 모니터링 세션을 이미 요청하는 동안 녹음/모니터링을 시도하는 경우 리디렉션하려고 시도합니다.

해결

기다렸다가 다시 시도하십시오.

CTIERR_CONSULT_CALL_FAILURE

설명

상담 통화 오류가 발생합니다.

원인

호전환/전화회의 시나리오 중에 상담이 실패합니다.

해결

JTAPI 추적, CTI Manager 추적 및 Cisco CallManager 로그를 수집하여 실패한 이유를 확인합니다.로그로 인해 근본 원인이 발생하지 않는 경우 IPCBU에 자세한 도움말을 문의하십시오.

CTIERR_DEVICE_SHUTTING_DOWN

설명

디바이스가 종료됩니다.

원인

전화 문제일 수 있습니다.

해결

이 오류에 대한 해결 방법이 없습니다.

CTIERR_UNKNOWN_EXCEPTION

설명

CTI 알 수 없는 예외가 발생했습니다.

원인

이는 CTI에서 문제가 될 수 있습니다.

해결

JTAPI 추적, CTI Manager 추적 및 Cisco CallManager 로그를 수집하여 실패한 이유를 확인합니다.로그로 인해 근본 원인이 발생하지 않는 경우 IPCBU에 자세한 도움말을 문의하십시오.

CTIERR_INVALID_LINE_HANDLE

설명

잘못된 라인 핸들에서 라인 작업을 수행하려고 했습니다.

원인

이는 JTAPI와 CTI가 일치하지 않기 때문일 수 있습니다.

해결

JTAPI 추적, CTI Manager 추적 및 Cisco CallManager 로그를 수집하여 실패한 이유를 확인합니다.로그로 인해 근본 원인이 발생하지 않는 경우 IPCBU에 자세한 도움말을 문의하십시오.

CTIERR_OPERATION_NOT_ALLOWED

설명

작업이 허용되지 않습니다.

원인

회선 또는 통화에서 작업이 허용되지 않습니다.예를 들어, 인터콤 통화에 대해 어떤 기능도 허용되지 않습니다.인터콤 통화를 전화회의, 호전환 또는 재전송할 수 없습니다.

해결

지원되지 않는 요청을 실행하지 마십시오.

CTIERR_MEDIA_CAPABILITY_MISMATCH

설명

디바이스 기능이 현재 디바이스 등록과 일치하지 않으므로 디바이스 등록이 실패합니다.

원인

이 문제는 일반적으로 두 번째 응용 프로그램이 다른 미디어 기능을 사용하여 장치를 등록하려고 할 때 동적 미디어 종료 시 발생합니다.

해결

첫 번째 애플리케이션과 함께 제공된 두 번째 애플리케이션에 동일한 기능을 제공합니다.

CTIERR_LINE_OUT_OF_SERVICE

설명

전화가 불통입니다.

원인

장치 재설정 때문일 수 있습니다.

해결

디바이스/회선이 서비스 상태가 될 때까지 기다립니다.

CTIERR_MAXCALL_LIMIT_REACHED

설명

회선이 구성된 최대 허용 통화 수에 도달합니다.

원인

회선에서 사용 가능한 최대 통화가 이미 사용 중인 경우 전화를 걸려고 시도합니다.

해결

통화 수가 감소할 때까지 기다립니다.

CTIERR_PROVIDER_ALREADY_OPEN

설명

공급자를 다시 열려고 했습니다.

원인

공급자가 이미 열려 있습니다.

해결

동일한 공급자를 다시 열지 마십시오.

부록

추적 수집

CRS(Customer Response Solutions) 서버에서 MIVR 추적 설정

CRS AppAdmin > System > Tracing > CRS Engine > Trace Configuration에서 SS_TEL, SS_CM, SS_RM, SS_RMCM, ICD_CTI 및 업데이트에 대한 디버그 옵션을 선택합니다.

C 드라이브에 사용 가능한 공간이 충분하면 추적 수를 늘릴 수 있습니다.이렇게 하려면 파일을 100으로 설정하고 추적 파일의 크기를 2048000으로 설정합니다. 로그 파일은 기본적으로 C:\Program Files\wfavvid\log\MIVR에서 찾을 수 있습니다.예: CiscoMIVR01.log.

CRS 서버에서 JTAPI 클라이언트 추적 설정

JTAPI 로그를 수집하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. Start(시작) > Programs(프로그램) > Cisco Jtapi(Cisco JTAPI) > Jtapi Preferences(JTAPI 환경 설정)를 선택합니다.

2. Trace Levels(추적 레벨) 탭에서 MISC_DEBUGGING을 제외한 모든 상자를 선택합니다.

3. Log Destination(로그 대상) 탭에서 Use Routing Log Files(순환 로그 파일 사용) 옵션을 선택하고 파일 수를 100개로 늘립니다.

4. 서버에 공간이 있으면 최대 로그 파일 크기를 2MB로 늘립니다.

5. 확인을 클릭합니다.

로그 파일은 기본적으로 C:\Program Files\wfavvid\log\JTAPI에서 찾을 수 있습니다.예: CiscoJtapi01.log.

Cisco CallManager 서버에서 Cisco CallManager 추적을 자세히 보기

다음 단계를 완료하십시오.

1. CCMAdmin 내에서 Application(애플리케이션) > Cisco CallManager Serviceability(Cisco CallManager 서비스 가용성)를 클릭합니다.

2. Cisco CallManager 서비스 가용성 페이지에서 추적 > 구성을 클릭합니다.

3. CallManager 노드, Cisco CallManager Service를 선택합니다.

4. Trace On이 선택되었고 Debug Trace Level이 Detailed로 설정되었는지 확인합니다.

5. Apply to All Nodes를 클릭합니다.그런 다음 업데이트를 클릭합니다.

6. SDL Configuration(SDL 컨피그레이션)을 클릭하고 Trace On(추적) 및 Apply to All Nodes(모든 노드에 적용)를 클릭한 다음 Update(업데이트)를 클릭합니다.

로그 파일은 다음 위치에서 찾을 수 있습니다.

- C:\Program Files\Cisco\Trace\CCM

- C:\Program Files\Cisco\Trace\SDL\CCM

Cisco CallManager CTIManager 추적을 Cisco CallManager 서버에 자세히 표시

다음 단계를 완료하십시오.

1. Cisco CallManager 서비스 가용성 페이지에서 추적 > 구성을 클릭합니다.

2. CallManger 노드, Cisco CTI Manager Service를 선택합니다.

3. Trace On이 선택되었고 Debug Trace Level이 Detailed로 설정되었는지 확인합니다.

4. Apply to All Nodes를 클릭합니다.그런 다음 업데이트를 클릭합니다.

5. SDL Configuration(SDL 컨피그레이션)을 클릭하고 Trace On(추적) 및 Apply to All Nodes(모든 노드에 적용)를 클릭한 다음 Update(업데이트)를 클릭합니다.

로그 파일은 다음 위치에서 찾을 수 있습니다.

- C:\Program Files\Cisco\Trace\CTI

- C:\Program Files\Cisco\Trace\SDL\CTI

CTI 오류 코드

오류

코드

시간 초과

0x8CCC0001

NO_ACTIVE_DEVICE_FOR_THIRDPARTY

0x8CCC0002

기존_FIRSTPARTY

0x8CCC0003

잘못된 핸들

0x8CCC0004

정의되지 않음_라인

0x8CCC0005

잘못된_CALLINGPARTY

0x8CCC0006

CALL_ALREADY_EXISTS

0x8CCC0007

LINECONTROL_FAILURE

0x8CCC0008

잘못된_CALLSTATE

0x8CCC0009

CALLHANDLE_NOTINCOMINGCALL

0x8CCC000A

TRANSFERFAILED_DESTINATION_UNALLOCATED

0x8CCC000B

전송 실패_대상_통화 중

0x8CCC000D

전송 실패

0x8CCC000E

홀드실패

0x8CCC000F

검색 실패

0x8CCC0011

DB_NO_MORE_DEVICES

0x8CCC0012

DEVICE_ALREADY_REGISTERED

0x8CCC0013

DB_ILLEGAL_DEVICE_TYPE

0x8CCC0014

DB_오류

0x8CCC0015

CANNOT_TERMINATE_MEDIA_ON_PHONE

0x8CCC0016

CTIERR_CALL_MANAGER_NOT_AVAILABLE

0x8CCC0017

CTIERR_ACCESS_TO_DEVICE_DENIED

0x8CCC0018

알 수 없음_전역_통화_핸들

0x8CCC0019

DEVICE_NOT_OPEN

0x8CCC001A

ASSOCIATED_LINE_NOT_OPEN

0x8CCC001B

SSAPI_NOT_REGISTERED

0x8CCC001C

REDIRECT_CALL_DOES_NOT_EXIST

0x8CCC001D

DEVICE_NOT_REGISTERED

0x8CCC001E

DATA_SIZE_LIMIT_EXCEEDED

0x8CCC001F

유효하지 않음_RING_OPTION

0x8CCC0020

CTIERR_APP_SOFTKEYS_ALREADY_CONTROLLED

0x8CCC0021

CTIERR_INVALID_DEVICE_NAME

0x8CCC0022

CTIERR_INFORMATION_NOT_AVAILABLE

0x8CCC0023

CTIERR_MEDIA_RESOURCE_NAME_SIZE_EXCEEDED

0x8CCC0024

CTIERR_APPLICATION_DATA_SIZE_EXCEEDED

0x8CCC0025

CTIERR_INVALID_MEDIA_DEVICE

0x8CCC0026

CTIERR_CLOSE_DELAY_NOT_SUPPORTED_WITH_REG_TYPE

0x8CCC0027

REDIRECT_CALLINFO_ERR

0x8CCC0030

리디렉션_오류

0x8CCC0031

REDIRECT_CALL_CALL_TABLE_FULL

0x8CCC0032

REDIRECT_CALL_PROTOCOL_ERROR

0x8CCC0033

REDIRECT_CALL_UNKNOWN_DESTINATION

0x8CCC0034

REDIRECT_CALL_DIGIT_ANALYSIS_TIMEOUT

0x8CCC0035

REDIRECT_CALL_MEDIA_CONNECTION_FAILED

0x8CCC0036

REDIRECT_CALL_PARTY_TABLE_FULL

0x8CCC0027

REDIRECT_CALL_ORIGINATOR_CANCELLED

0x8CCC0038

REDIRECT_CALL_UNKNOWN_PARTY

0x8CCC0039

REDIRECT_CALL_INCOMPATIBLE_STATE

0x8CCC003A

REDIRECT_CALL_PENDING_REDIRECT_TRANSACTION

0x8CCC003B

REDIRECT_CALL_UNKNOWN_ERROR

0x8CCC003C

REDIRECT_CALL_NORMAL_CLEARING

0x8CCC003D

REDIRECT_CALL_UNCOGNIZED_MANAGER

0x8CCC003E

REDIRECT_CALL_DESTINATION_BUSY

0x8CCC003F

REDIRECT_CALL_DESTINATION_OUT_OF_ORDER

0x8CCC0030

CANNOT_OPEN_DEVICE

0x8CCC0041

전송 실패_미해결_전송

0x8CCC0042

전송 실패_CALLCONTROL_TIMEOUT

0x8CCC0003

CALLHANDLE_UNKNOWN_TO_LINECONTROL

0x8CCC0044

OPERATION_NOT_AVAILABLE_IN_CURRENT_STATE

0x8CCC0045

전체 회의(_F)

0x8CCC0026

MAX_NUMBER_OF_CTI_CONNECTIONS_REACHED

0x8CCC0047

CTIERR_CONSULTANCALL_ALREADY_OUTSTANDING

0x8CCC0048

CTIERR_NO_CONFERENCE_BRIDGE

0x8CCC0049

임시_실패

0x8CCC004F

호환되지 않는 프로토콜_버전

0x8CCC0060

인식할 수 없는 PDU

0x8CCC0031

잘못된_메시지_형식

0x8CCC0052

CTIERR_INCOMPATIBLE_AUTOINSTALL_PROTOCOL_VERSION

0x8CCC0053

CTIERR_INVALID_MESSAGE_LENGTH

0x8CCC0054

CTIERR_INVALID_MESSAGE_HEADER_INFO

0x8CCC0055

CTIERR_MESSAGE_TOO_BIG

0x8CCC0056

디렉토리_임시_사용 불가능

0x8CCC005E

DIRECTORY_LOGIN_NOT_ALLOWED

0x8CCC005F

DIRECTORY_LOGIN_FAILED

0x8CCC0060

PROVIDER_NOT_OPEN

0x8CCC0061

PROVIDER_ALREADY_OPEN

0x8CCC0042

초기화되지 않음(_I)

0x8CCC0063

CLUSTER_LINK_FAILURE

0x8CCC0064

LINE_INFO_DOES_NOT_EXIST

0x8CCC0085

DIGIT_GENERATION_ALREADY_IN_PROGRESS

0x8CCC0066

DIGIT_GENERATION_WRONG_CALL_HANDLE

0x8CCC0067

DIGIT_GENERATION_WRONG_CALL_STATE

0x8CCC0068

DIGIT_GENERATION_CALLSTATE_CHANGED

0x8CCC0069

RETRIEFAILED_ACTIVE_CALL_ON_LINE

0x8CCC0070

잘못된_LINE_HANDLE

0x8CCC0071

LINE_NOT_PRIMARY

0x8CCC0072

CFWDALL_ALREADY_SET

0x8CCC0073

CFWDALL_DESTN_INVALID

0x8CCC0074

CFWDALL_ALREADY_OFF

0x8CCC0075

DEVICE_OUT_OF_SERVICE

0x8CCC0077

MSGWAITING_DESTN_INVALID

0x8CCC0078

DARES_INVALID_REQ_TYPE

0x8CCC0079

회의 실패

0x8CCC007A

회의_유효하지 않음_참가자

0x8CCC007B

회의_이미 있음_있음

0x8CCC007C

회의_비활성

0x8CCC007D

전송_비활성

0x8CCC007E

CTIERR_REGISTER_FEATURE_ACTIVATION_FAILED

0x8CCC007F

CTIERR_UNSUPPORTED_CALL_PARK_TYPE

0x8CCC0080

CTIERR_CALL_UNPARK_FAILED

0x8CCC0081

CTIERR_INVALID_PARK_DN

0x8CCC0082

CTIERR_INVALID_PARK_REGISTRATION_HANDLE

0x8CCC0083

CTIERR_INVALID_MONITOR_DN_TYPE

0x8CCC0084

CTIERR_CALL_PARK_NO_DN

0x8CCC0085

CTIERR_ILLEGAL_DEVICE_TYPE

0x8CCC0066

CTIERR_CALL_REQUEST_ALREADY_OUTSTANDING

0x8CCC0087

CTIERR_CONSULT_CALL_FAILURE

0x8CCC0088

CTIERR_FEATURE_ALREADY_REGISTERED

0x8CCC0089

CTIERR_STATION_SHUT_DOWN

0x8CCC008A

CTIERR_INTERNAL_FAILURE

0x8CCC0090

CTIERR_MEDIAREGISTRATIONTYPE_DO_NOT_MATCH

0x8CCC0091

CTIERR_OPERATION_FAILED_QUIETCLEAR

0x8CCC0092

CTIERR_FEATURE_DATA_REJECT

0x8CCC0093

CTIERR_PRIMARY_CALL_DROPPED

0x8CCC0094

CTIERR_INVALID_DTMFDIGITS

0x8CCC0097

CTIERR_INCORRECT_MEDIA_CAPABILITY

0x8CCC0098

COMMAND_NOT_IMPLEMENTED_ON_DEVICE

0x8CCC0099

CTIERR_DEVICE_SHUTTING_DOWN

0x8CCC009A

CTIERR_INVALID_MEDIA_RESOURCE_ID

0x8CCC009B

CTIERR_UNKNOWN_EXCEPTION

0x8CCC009C

CTIERR_OPERATION_NOT_ALLOWED

0x8CCC009D

CTIERR_INVALID_MEDIA_PARAMETER

0x8CCC009E

CTIERR_MEDIA_CAPABILITY_MISMATCH

0x8CCC009F

CTIERR_DEVICE_ALREADY_OPENED

0x8CCC00A0

CTIERR_DEVICE_NOT_OPENED_YET

0x8CCC00A1

CTIERR_MEDIA_ALREADY_TERMINATED_NONE

0x8CCC00A2

CTIERR_MEDIA_ALREADY_TERMINATED_STATIC

0x8CCC00A3

CTIERR_MEDIA_ALREADY_TERMINATED_DYNAMIC

0x8CCC00A4

CTIERR_OWNER_NOT_ALIVE

0x8CCC00C5

CTIERR_RESOURCE_NOT_AVAILABLE

0x8CCC00B0

CTIERR_CONFERENCE_ALREADY_EXISTED

0x8CCC00B1

CTIERR_CONFERENCE_NOT_EXISTED

0x8CCC00B2

CTIERR_CALL_NOT_EXISTED

0x8CCC00B3

CTIERR_INVALID_PARAMETER

0x8CCC00B4

CTIERR_MORE_ACTIVE_CALLS_THAN_RESERVED

0x8CCC00B5

CTIERR_INVALID_RESOURCE_TYPE

0x8CCC00B6

CTIERR_DUPLICATE_CALL_REFERENCE

0x8CCC00B7

CTIERR_NOT_PROTECTED_CALL

0x8CCC00B8

CTIERR_NO_EXISTING_CONFERENCE

0x8CCC00B9

CTIERR_NO_RESPONSE_FROM_MP

0x8CCC00BA

CTIERR_SYSTEM_ERROR

0x8CCC00BB

CTIERR_REGISTER_FEATURE_PROVIDER_NOT_REGISTERED

기원전 0x8CCC00BC

CTIERR_REGISTER_FEATURE_APP_ALREADY_REGISTERED

0x8CCC00BD

CTIERR_PENDING_ACCEPT_OR_ANSWER_REQUEST

0x8CCC00C0

CTIERR_INVALID_MEDIA_PROCESS

0x8CCC00C1

CTIERR_CAPABILITIES_DO_NOT_MATCH

0x8CCC00C2

CTIERR_DEVICE_OWNER_ALIVE_TIMER_STARTED

0x8CCC00C3

CTIERR_MAXCALL_LIMIT_REACHED

0x8CCC00C4

CTIERR_CTIHANDLER_PROCESS_CREATION_FAILED

0x8CCC00C5

CTIERR_REDIRECT_UNAUTHORIZED_COMMAND_USAGE

0x8CCC00C7

CTIERR_NO_EXISTING_CALLS

0x8CCC00C8

CTIERR_FAC_CMC_REASON_FAC_NEEDED

0x8CCC00CA

CTIERR_FAC_CMC_REASON_CMC_NEEDED

0x8CCC00CB

CTIERR_FAC_CMC_REASON_FAC_CMC_NEEDED

0x8CCC00CC

CTIERR_FAC_CMC_REASON_FAC_INVALID

0x8CCC00CD

CTIERR_FAC_CMC_REASON_CMC_INVALID

0x8CCC00CE

CTIERR_PATH_REPLACEMENT_INPROGRESS

0x8CCC00CF

공급자_닫힘

0x데드쇠고기

프로토콜_시간 초과

0x비프

서버 종료

0x8DDD0001

지정되지 않음_오류

0x8DDD0002

HANDLE_ALREADY_OPEN

0x8DDD0003

잘못된_핸들

0x8DDD0004

잘못된_요청

0x8DDD0005

대상_알 수 없음

0x8EEE0001

대상_통화 중

0x8EEE0002

잘못된 매개 변수

0x90000000

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems