목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

원인 분석

ITU Q.761 원인 코드 수정

위치 코드 수정

관련 정보

소개

이 문서에서는 통화 제어 및 신호 모드에서 모두 작동하는 Cisco PGW 2200 Softswitch의 원인 코드 분석 기능에 대해 설명합니다.PGW 2200 사용자는 Cause Value(원인 값)를 고객 네트워크에 적합한 값으로 변경해야 할 수 있습니다.PGW 2200 Generic Analysis 모듈은 Cause(원인) 값을 New Cause(새 원인) 및 Location(위치) 값으로 변경할 수 있습니다.

사전 요구 사항

요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- Cisco Media Gateway Controller - 소프트웨어 릴리스 9

- Internal to Q.761 Protocol Mapping and Cause and Location Codes - Software Release 9

- Cisco Media Gateway Controller 소프트웨어 릴리스 9 다이얼 플랜 가이드

- 원인 값(ITU Q.850 참조 )

- 디버그 isdn q931 연결 해제 원인 코드 이해

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 Cisco PGW 2200 릴리스 7.x, 9.x 이상을 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오.

원인 분석

Cisco PGW가 분석하고 통화를 라우팅하는 프로세스는 그림 1에 설명되어 있습니다. 이 문서에서는 일반적인 원인 분석 작업만 설명합니다.

원인 분석은 릴리스 메시지가 수신되거나 통화가 해제되어야 함을 의미하는 일부 유형의 장애(예: 숫자 화면 실패)가 발생한 경우 수행됩니다.원인 코드 값 또는 결합된 원인 코드 및/또는 위치 코드 값은 통화를 다른 경로로 재라우팅하거나 분석으로 돌아가서 다른 대상을 찾는 등 여러 다른 결과를 발생시키는 내부 원인 코드를 제공하는 데 사용됩니다.

참고: 프로토콜당 모든 외부 원인 값은 내부 원인 값으로 변환됩니다.다이얼 플랜 데이터를 채울 때 사용되는 내부 값입니다(부록 B 참조:원인 코드 매핑에 대한 자세한 원인 및 위치 코드)입니다.

그림 1:통화 흐름 분석

ITU Q.761 원인 코드 수정

이 절차에서는 ITU Q.761의 원인 코드 수정에 대해 설명합니다.

1. 다이얼 플랜을 추가하여 <x> 릴리스를 변경하고 원인 값 <y>로 바꿉니다.

1-numan-add:resultset:custgrpid="0001",name="chgCause"

2-numan-add:resulttable:custgrpid="0001",name="ChangeToSubAbsent",

resulttype="CAUSE",dw1=<y>,setname="chgCause"

3-numan-add:cause:custgrpid="0001",causevalue=<x>,setname="chgCause"

2. 릴리스 원인 분석 중에 PGW는 ss7Patch 엔트리에서 사용자 지정 ID를 확인하고 이 컨피그레이션이 완료된 다이얼 플랜을 찾아 3줄에서 시작합니다.

3. 이 행에서 작업을 수행할 원인 값을 지정한 다음 행 1과 2로 이동합니다. 행 2에서 릴리즈 원인(dw1)을 변경할 원인 값을 지정합니다.

이 예에서 릴리스 원인 값 31[내부 원인 IC_Normal_clearing] 또는 40 [타이머 만료 시 복구]가 변경되고 147(IC_Unknown)으로 교체됩니다.

PGW2200 mml> prov-sta::srcver="active",dstver="cisco1"

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-02-12 15:20:54

M  COMPLD

"PROV-STA"

;

PGW2200 mml> numan-add:dialplan:custgrpid="0001"

.......This step is only necessary when there is not already a dial plan

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-02-12 15:21:13

M  COMPLD

"dialplan"

;

PGW2200 mml> numan-add:resultset:custgrpid="0001",name="chgCause"

MGC-01 - Media Gateway

Controller 2004-02-12 15:21:38

M  COMPLD

"resultset"

;

PGW2200 mml>

numan-add:resulttable:custgrpid="0001",name="ChangeToSubAbsent",

resulttype="CAUSE",dw1="147",setname="chgCause"

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-02-12 15:22:29

M  COMPLD

"resulttable"

;

PGW2200 mml> numan-add:cause:custgrpid="0001",causevalue=40,

setname="chgCause"

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-02-12 15:22:59

M  COMPLD

"cause"

;

PGW2200 mml>  numan-add:cause:custgrpid="0001",causevalue=31,

setname="chgCause"

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-02-12 15:23:24

M  COMPLD

"cause"

;

PGW2200 mml> prov-cpy

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-02-12 15:23:31

M  COMPLD

"PROV-CPY"

;

PGW2200 mml>

4. sigpath 또는 트렁크 그룹에 대한 사용자 지정(다이얼 플랜 이름) 바인딩을 확인합니다.

- Signaling (Nailed) 모드의 PGW 2200의 경우 prov-rtrv:ss7path:name="<ss7-path-name>" 명령을 사용하여 변경하고 CustGrpID 값을 확인합니다.

- Call Control (Switched) 모드의 PGW 2200의 경우 prov-rtrv:trnkgrp:name="<trunk-group-number>" 명령을 사용하여 변경하고 CustGrpID 속성을 찾습니다.

위치 코드 수정

원인 코드 내에서 전송되는 Location 매개 변수를 수정하려면 ClearingLocation 및 DefaultLocation을 변경합니다.ClearingLocation 및 DefaultLocation에 대한 /opt/CiscoMGC/etc 매개 변수 아래에서 XECfgParm.dat 파일을 찾습니다.Cisco PGW 2200별로 위치를 변경할 수 있습니다.현재 Cisco PGW 2200 릴리스 9.3, 9.4, 9.5 및 9.6에서는 통화별로 위치를 변경할 수 없습니다.

********************************** DETAIL **********************************

CIC                            50

MESSAGE TYPE                   0x0C REL - Release_Msg

INDEX TO VARIABLE PART         0x02

INDEX TO OPTIONAL PART         0x00

CAUSE IND                      0x12

LENGTH:                        0x02 VAR.  DATA 0x82 0x91

EXTENSION BIT                  1 diagnostic_is_not_included

CODING STANDARD                0 CCITT_standard

GENERAL LOCATION               2 Public network serving the local user

EXTENSION BIT                  1 diagnostic_is_not_included

CLASS                          1 Normal event

VALUE IN CLASS                 1

CAUSE VALUE                    17 User_busy

******************       END_OF_MSG                       ******************

"location values"가 지정되지 않았으므로 Cisco PGW 2200은 Location 값으로 기본값이 설정되지 않습니다.대신, Cisco PGW 2200은 기본적으로 "1010"(BI[Interworking Point]를 벗어난 네트워크) 값이 있는 일반 위치로 설정됩니다. 이는 ITU Q.850 사양의 일부입니다.Cisco HSI의 경우 Cisco 버그 ID CSCea28559(등록된 고객만 해당)를 참조하십시오.HSI는 원인 위치에 대한 투명성을 허용해야 합니다.

참고: 이 컨피그레이션에 대한 도움을 받기 위해 기술 지원에서 케이스를 열어야 할 경우 PGW 2200 MDL 추적과 함께 SS7 스니퍼 또는 스누퍼 추적을 실행하고 기술 지원 케이스에 연결해야 합니다.

관련 정보

- Cisco PGW 2200 Softswitch 기술 노트

- PGW 2200의 구성 예

- 음성 기술 지원

- 음성 및 IP 커뮤니케이션 제품 지원

- Cisco IP 텔레포니 문제 해결

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems