목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

배경 정보

Cisco PGW 2200 - SS7 COT 컨피그레이션 및 시그널링 모드의 트러블슈팅

SS7 COT 작동

Cisco PGW 2200의 SS7 COT 구성

신호 모드에서 Cisco PGW 2200의 SS7 COT 문제 해결

Cisco PGW 2200의 통화 제어 SS7 COT 문제 해결

관련 정보

소개

이 문서에서는 구성된 신호 모드에서 Cisco PGW 2200에서 COT(Continuity Testing)가 작동하는 방식에 대해 설명합니다.COT는 회로가 작동 중이고 과도한 신호 손실이 발생하지 않도록 스위치 간 PSTN(Signaling System 7)에서 수행되는 자동화된 진단 절차입니다.이 검증은 베어러 채널 전체에 신호음을 전송하여 수행됩니다.샘플링으로 수행됩니다.예를 들어 통화의 10%(Cisco PGW 2200에서는 샘플링 속도가 CotPercentage로 정의됨)

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서의 독자는 다음 주제에 대해 알고 있어야 합니다.

- Cisco Media Gateway Controller 릴리스 7

- Cisco Media Gateway Controller 릴리스 9

- 무중단 운영 테스트

- COT SS7 - ISUP 타이머(ITU Q.704 - 섹션 16.8 참조)

- COT 테스트 - ITU Q.784 - Section 1.4.x Continuity check test call and Section 6.1.x Continuity check call 참조

- COT SS7 - 국제 ISDN 연결용 CCIT 신호 처리 시스템 제7호의 ISDN 사용자 부분 적용( Q.767 참조).

- GR-246-CORE Annex B - 톤 생성 정확성, COT 탐지, 신호음 중단, 신호음 인식 시간, 신호음 인식 시간 등에 대해 설명합니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 Cisco PGW 2200 Softswitch를 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참조하십시오.

배경 정보

전달자 경로는 신호 경로와 구분되므로 SS7에서는 통화가 설정되기 전에 전달자 채널을 검증하는 특정 수단을 필요로 합니다.

COT는 Cisco PGW 2200에서 IAM 요청으로 시작되거나 CCR(Continuity Check Request) 또는 CRM(Circuit Reservation Message)을 사용하여 별도의 SS7 ISUP 메시지로 요청됩니다. COT의 두 가지 유형은 루프백 및 트랜스폰더(톤 확인) 방법입니다(표 참조). 대상 Cisco PGW 2200은 루프백 모드 2010Hz 또는 트랜스폰더 모드 1780Hz에 관련 회로를 배치합니다(표 참조). COT의 루프백 형식은 4선 트렁크에서 사용됩니다.2-wire의 경우 원래 스위치가 신호음을 전송하면 수신 스위치가 응답하여 다른 주파수 신호음을 전송합니다.이것은 COT의 트랜스폰더 모드입니다.COT 중에 회선 테스트에 실패하면 MML(man-machine language) 명령 rtrv-alms로 확인할 수 있는 트렁크 사용 중 진단 소프트웨어에서 트렁크를 사용할 수 있도록 알람 정보가 생성됩니다.회로에 라우팅되지 않고 COT에 실패했습니다.

COT 유형(루프 및/또는 신호음) NI2+

신호음 Rx

신호음 Tx

루프

2010

2010

색조

1780

2010

Cisco PGW 2200 - SS7 COT 컨피그레이션 및 시그널링 모드의 트러블슈팅

Cisco PGW2200 소프트웨어 애플리케이션은 신호 및/또는 통화 제어 작업을 수행합니다.이 섹션에서는 신호 모드에 대해 설명합니다.Cisco PGW 2200은 신호음 또는 루프백 회로를 전송하고 탐지하기 위해 NAS에 NI2+ 명령을 전송합니다.

- 종료 - Cisco PGW 2200은 COT가 필요하다는 것을 나타내는 IAM, CCR 또는 CRM을 수신합니다.

단일 신호음(루프)

- 원본 - Cisco PGW 2200은 COT가 필요하다는 것을 나타내는 IAM, CCR 또는 CRM을 전송합니다.

- 단일 신호음(루프)

- 퍼센트 기준(0 - 100%)

- Cisco PGW 2200 MML tst-cot 명령

SS7 COT 작동

SS7 IAM 메시지에 대한 SS7 스니퍼 추적(Cisco Snooper PT-MTC)을 확인합니다.이 옵션은 1과 같은 값을 가진 CONTINUITY CHECK IND의 IAM에 메시지를 체크 하는 데 사용됩니다. 이는 이 회로에 필요한 CCR을 수행해야 함을 나타냅니다.

참고: 값이 0인 경우 테스트가 수행되지 않습니다(0 Continuity_check_not_required).

ISUP. -> IAM (01) CIC=0001

********************************** DETAIL **********************************

CIC                            1

MESSAGE TYPE                   0x01 IAM - Initial_Address_Msg

NATURE_OF_CONNECTION           0x06

LENGTH:                        0x01 FIXED DATA 0x08

SATELLITE IND                  0 no_satellite_circuit_in_connection

CONTINUITY CHECK IND    1 Continuity_check_required_on_this_circuit

<snip>

******************       END_OF_MSG              ******************

14:37:21.854899  10.15.13.6:3001  10.15.13.132:3001

NMM....... -> NSCMD_REQ (03) PROT:43

OPER: COT_TP_IN (04)

IN_TONE: 218     OUT_TONE: 218

14:37:21.865164  10.15.13.132:3001  10.15.13.6:3001

NMM....... -> NSCMD_RES (02) PROT:43

OPER: COT_TP_IN (04) RESULT: SUCCESSFUL (02)

14:37:23.796451  214-110-005   214-110-035  ITU ISUP. -> COT (05) CIC=0001

SLS=123 Pr:2 Ni:NTL

********************************** DETAIL **********************************

show isdn service 명령을 사용하여 NAS(Network Access Server) ISDN 인터페이스 채널의 상태를 확인할 수 있습니다.또한 현재 COT 테스트를 상태 5 [ Maintenance Pending]으로 보내고 있는 B-채널의 상태를 확인할 수 있습니다.

nas#show isdn service 2

PRI Channel Statistics:

ISDN Se2:23 SC, Channel [1-24]

Configured Isdn Interface (dsl) 2

Channel State (0=Idle 1=Proposed 2=Busy 3=Reserved 4=Restart  5=Maint_Pend)

Channel :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4

State   :     0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Service State (0=Inservice 1=Maint 2=Outofservice)

Channel :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4

State   :     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Channel blocked? (0=No 1=Yes)

Channel :  1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cisco PGW 2200의 SS7 COT 구성

MML을 사용하여 컨피그레이션을 확인하려면 prov-rtrv:sigsvcprop 명령을 실행하여 COT 설정을 확인합니다.메서드(루프 또는 신호음) 및 신호음(2010 및 1780)을 올바르게 설정하려면 MML 명령을 사용하여 properties.dat를 편집해야 합니다.

PGW2200a mml>prov-rtrv:sigsvcprop:name="ss7path"

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-01-28 18:07:36.727 MET

M  RTRV

"session=cot11:sigsvcprop"

/*

ACCRespCatName = default

ACCRespCntlInhibit = 0

ACLDur = 5

ADigitCCPrefix = 0

AInternationalPrefix = NULL

ANationalPrefix = NULL

<snip>

COLDefaultAllowed = 0

CotInTone = 2010

CotOutTone = 2010

CotPercentage = 0

EchoCanRequired = 0

ExtCOT = Loop

<snip>

Info: Percentage (0-100) is the percentage of the trunk group COT has passed

참고: 일반적으로 MML 명령은 대/소문자를 구분하지 않습니다(ExtCOT는 대/소문자 구분 명령의 예). 그러나 속성 값은 대/소문자를 구분합니다.

값을 변경하려면

PGW2200a  mml>prov-sta::srcver="active",dstver="cot11"

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-01-28 18:05:49.681 MET

M  COMPLD

"PROV-STA"

;

PGW2200a mml>prov-ed:sigsvcprop:name="ss7path",ExtCOT="Loop"

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-01-28 18:11:34.972 MET

M  COMPLD

"sigsvcprop:

WARNING: Restart may be needed based on the property(s) added/modified.

Refer to MGC Provisioning Guide."

;

PGW2200a mml>prov-ed:sigsvcprop:name="ss7path",CotInTone="2010"

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-02-03 16:51:50.233 MET

M  COMPLD

"sigsvcprop:

WARNING: Restart may be needed based on the property(s) added/modified.

Refer to MGC Provisioning Guide."

;

PGW2200a mml>prov-cpy or prov-dply

참고: 프로비저닝할 수 있는 두 값은 COT 신호음 1780 및 2010입니다.표 4-4:프로비전 가능 속성은 프로비저닝할 수 있는 속성을 나열하고 미디어 게이트웨이 컨트롤러 소프트웨어를 중지했다가 다시 시작하지 않고 수정된 속성 값이 적용되는지 여부를 나타냅니다.

NAS에서는 COT 구성 작업이 요청되지 않습니다.고정 솔루션의 경우 PGW 2200과 NAS 간에 ISDN 스위치 유형 isdn 스위치 유형 primary-ni2c를 사용하고 있습니다.

신호 모드에서 Cisco PGW 2200의 SS7 COT 문제 해결

COT 테스트 실패가 발생한 경우, Cisco PGW 2200에서 다양한 방법으로 이를 확인할 수 있습니다.가장 간단한 방법은 MML 유틸리티 및 MML 명령 rtrv-alms:cont를 사용하여 연속 경보 업데이트를 수신하는 것입니다.

PGW2200a mml>rtrv-alms:cont

Virtual Switch Controller 2003-12-20 091938

M  RTRV

;

Virtual Switch Controller 2003-12-20 092041.308

A  "dpc-ss7ALM=\"ISUP COT FAILURE

;

Virtual Switch Controller 2003-12-20 092043.488

A  "dpc-ss7ALM=\"ISUP COT FAILURE

;

1. MML 명령 clr-alm:<comp>:"<alm cat>"을 사용하여 경보를 지웁니다.

참고: Cisco PGW 2200 릴리스 9.4(1) clr-alms가 MML 명령에서 제거됩니다(자세한 내용은 Cisco 버그 ID CSCdy63984(등록된 고객만 해당) 참조). 먼저 rtrv-alms를 사용하여 현재 경보 상태를 검색할 수 있습니다.mml> 프롬프트에 help를 입력하면 모든 MML 명령 목록이 제공됩니다.

2. CIC(Circuit Identification Code)를 다시 서비스 상태로 설정하려고 합니다(원격 끝이 맞지 않을 수 있음).

1. Cisco PGW 2200에서 MML 명령 unblk-cic:<point code>:CIC=<number>를 사용합니다.그런 다음 MML 명령 rtrv-cic:<point code>:CIC=<number>를 사용하여 CIC 상태를 검색하거나 rtrv-tc:all 명령을 사용할 수 있습니다.

2. NAS에서 interface Serial0:15 interface 명령에서 isdn service dsl <dsl #> b_channel <channel #> state <0 = In service>를 사용합니다.그런 다음 콘솔 로그에서 show isdn service 명령을 사용하여 B-channel 상태를 검색할 수 있습니다.

예를 들면 다음과 같습니다.

AS5300(config-if)#isdn service dsl 0 b_channel 1 state 0

3. 그런 다음 수동 COT 테스트를 다시 실행할 수도 있습니다.수동 COT 테스트는 SS7 네트워크를 통해 COT 테스트를 시작할 필요 없이 Cisco PGW 2200에서 시작할 수 있습니다.

예를 들어, PGW2200a에서

mml> tst-cot:

:CIC=

COT 문제가 발생하면 이 그림에 표시된 대로 NAS에서 debug isdn q931 명령을 실행합니다.

이 그림은 MML tst-cot 명령 및 SS7로 전송된 CCR을 디버그 isdn q931 명령 출력을 나타냅니다.

Cisco PGW 2200의 통화 제어 SS7 COT 문제 해결

이 섹션에서는 PGW 2200 통화 제어 상황에 대한 MGCP COT 통화 흐름을 다룹니다.MGCP(Media Gateway Control Protocol)는 미디어 게이트웨이 컨트롤러[Cisco PGW2200]와 미디어 게이트웨이[Cisco AS5xxx] 간의 통신을 구성합니다.이 섹션에서는 루프백 COT가 있는 헤어피닝 통화에 대한 Cisco 스누퍼 추적 세부사항 및 PGW 2200의 수동 MML 비용 테스트를 보여줍니다.

이 그림에서 COT는 IAM 요청을 보내는 PSTN 스위치에 의해 시작됩니다.이 PSTN 스위치는 SS7 COT 메시지(성공한 경우)를 사용하여 테스트 결과를 보고하거나 실패한 경우 SS7 릴리스 메시지를 보고합니다.Cisco PGW 2200은 관련 회로를 루프백 모드 또는 트랜스폰더 모드로 설정합니다.COT(또는 CCR 메시지)를 요청하는 IAM을 수신하는 Cisco PGW 2200은 먼저 /opt/CiscoMGC/etc/properties.dat 파일에서 ExtCOT 매개변수를 확인합니다.

루프백 COT를 사용한 헤어피닝 통화 예

CONTINUITY_check_required_on_this_circuit를 의미하는 CONTINUITY CHECK IND = 1이 포함된 SS7 IAM 메시지를 수신하면 PGW 2200은 연속성 테스트가 요청되었음을 인식합니다.CRCX CreateConnection 메시지를 Cisco 게이트웨이에 즉시 전송하고 M:루프백 - 수신 트렁크에 루프백을 넣습니다.

16:41:04.349197  1-021-1[02217]       1-003-1[02073]       ITU  ISUP. -> IAM (01) CIC=00093  CDPN=52929728 CGPN=3600

SLS=11 Pr:0 Ni:NTL

********************************** DETAIL **********************************

CIC                            93

MESSAGE TYPE                   0x01 IAM - Initial_Address_Msg

NATURE_OF_CONNECTION           0x06

LENGTH:                        0x01 FIXED DATA 0x04

SATELLITE IND                  0 no_satellite_circuit_in_connection

CONTINUITY CHECK IND           1 Continuity_check_required_on_this_circuit

ECHO SUPPRESSOR IND            0 outgoing_half_echo_suppressor_not_included

FORWARD CALL IND.              0x07

LENGTH:                        0x02 FIXED DATA 0x28 0x01

NATL/INTL CALL IND             0 incoming_national_call

END-TO-END METHOD IND          0 no_end_to_end_method_available

INTERWORKING IND               1 interworking_encountered

END-TO-END INFO IND            0 no_end_to_end_information_available

ISUP IND.                      1 ISUP_used_all_the_way

ISDN PREFERENCE IND            0 isdn_up_pref_all_the_way

ISDN ACCESS IND.               1 originating_access_ISDN

SCCP Method                    0 no indication

CALLING PARTYS CATEGORY        0x09

LENGTH:                        0x01 FIXED DATA 0x00

CALLING PARTYS CATEGORY        0 Partys_Category_unknown_default

TRANSMISSION MEDIUM REQUIRED   0x02

LENGTH:                        0x01 FIXED DATA 0x03

TRANSMISSION MEDIUM REQUIRED   3 3_1_kHz_audio

INDEX TO CALLED PTY ADDRESS    0x02

INDEX TO OPTIONAL PART         0x08

CALLED PARTY NUMBER PARM       0x04

LENGTH:                        0x06 VAR.  DATA 0x01 0x13 0x25 0x29 0x79 0x82

ODD/EVEN IND                   0 even_number_of_digits

NATURE OF ADDRESS IND          0x01 subscriber_number

INTERNAL NETWORK PARM          0 routing to internal network number allowed

NUMBERING PLAN                 1 ISDN_Telephony_Numbering_Plan

DIGITS:                        52929728

OPTIONAL PARAMETERS:

CALLING PARTY ADDRESS          0x0A

LENGTH:                        0x04 OPT.  DATA 0x03 0x17 0x63 0x00

ODD/EVEN IND                   0 even_number_of_digits

NATURE OF ADDRESS IND          0x03 unique_national_number

NUMBER INCOMPLETE IND.         0 complete

PRESENTATION IND.              1 address_presentation_restricted

SCREENING IND.                 3 network_provided

NUMBERING PLAN                 1 ISDN_Telephony_Numbering_Plan

DIGITS:                        3600

END OF OPTIONAL PARAMETERS     0x00

******************       END_OF_MSG                       ******************

16:41:04.380800  10.48.84.25:2427     10.48.84.26:2427     MGCP...... -> CRCX 411 s3/ds1-1/31@v5350-3.cisco.com MGCP 0.1

C: 39

L: e:off,fxr/fx:t38-loose

M: loopback

R:

S:

X: 19A

Cisco 게이트웨이는 [200 OK] 연결 CRCX 메시지를 승인하고 새로 생성된 연결의 ID와 오디오 데이터를 수신하는 데 사용되는 세션 설명을 다시 전송합니다.

16:41:04.406307  10.48.84.26:2427     10.48.84.25:2427     MGCP...... -> 200 411 OK

I: 2

v=0

o=- 2 0 IN IP4 10.48.84.26

s=Cisco SDP 0

c=IN IP4 10.48.84.26

t=0 0

m=audio 17906 RTP/AVP 0 8 99 101 2 102 4 103 104 105 106 18 0 125 100

a=rtpmap:99 G.726-16/8000

a=rtpmap:101 G.726-24/8000

a=rtpmap:102 G.723.1-H/8000

a=rtpmap:103 G.723.1-L/8000

a=rtpmap:104 G.729b/8000

a=rtpmap:105 G.723.1a-H/8000

a=rtpmap:106 G.723.1a-L/8000

a=rtpmap:125 G.nX64/8000

a=rtpmap:100 X-NSE/8000

a=fmtp:100 200-202

a=X-sqn:0

a=X-cap: 1 audio RTP/AVP 100

a=X-cpar: a=rtpmap:100 X-NSE/8000

a=X-cpar: a=fmtp:100 200-202

a=X-cap: 2 image udptl t38

16:41:04.430601  10.48.84.25:2427     10.48.84.26:2427     MGCP...... -> CRCX 412 s3/ds1-0/9@v5350-3.cisco.com MGCP 0.1

C: 39

L: e:off,fxr/fx:t38-loose,nt:LOCAL

M: sendrecv

16:41:04.433474  10.48.84.26:2427     10.48.84.25:2427     MGCP...... -> 200 412 OK

I: 3

v=0

o=- 3 0 LOCAL EPN S3/DS1-0/9

s=Cisco SDP 0

c=LOCAL EPN S3/DS1-0/9

t=0 0

m=audio 0 LOCAL 0

16:41:05.354843  1-021-1[02217]       1-003-1[02073]       ITU  ISUP. -> COT (05) CIC=00093

SLS=11 Pr:0 Ni:NTL

COT가 통과하고 PSTN은 "COT(continuity passed passed" message)를 전송합니다. 그런 다음 PGW 2200은 Cisco 게이트웨이에 수정 연결 메시지를 전송합니다.

********************************** DETAIL **********************************

CIC                            93

MESSAGE TYPE                   0x05 COT - Continuity_Msg

CONTINUITY IND.                1 continuity_check_successful

******************       END_OF_MSG                       ******************

16:41:05.370661  10.48.84.25:2427     10.48.84.26:2427     MGCP...... -> MDCX 414 s3/ds1-1/31@v5350-3.cisco.com MGCP 0.1

C: 39

I: 2

L: e:off,nt:LOCAL

M: sendrecv

R:

S:

X: 19D

v=0

o=- 3 0 LOCAL EPN S3/DS1-0/9

s=Cisco SDP 0

c=LOCAL EPN S3/DS1-0/9

t=0 0

m=audio 0 LOCAL 0

16:41:05.371148  1-003-1[02073]       1-010-1[02129]       ITU  ISUP. -> IAM (01) CIC=00040  CDPN=929728F CGPN=3600

SLS=08 Pr:0 Ni:NTL

********************************** DETAIL **********************************

CIC                            40

MESSAGE TYPE                   0x01 IAM - Initial_Address_Msg

NATURE_OF_CONNECTION           0x06

LENGTH:                        0x01 FIXED DATA 0x00

SATELLITE IND                  0 no_satellite_circuit_in_connection

CONTINUITY CHECK IND           0 Continuity_check_not_required

ECHO SUPPRESSOR IND            0 outgoing_half_echo_suppressor_not_included

FORWARD CALL IND.              0x07

LENGTH:                        0x02 FIXED DATA 0x28 0x01

NATL/INTL CALL IND             0 incoming_national_call

END-TO-END METHOD IND          0 no_end_to_end_method_available

INTERWORKING IND               1 interworking_encountered

END-TO-END INFO IND            0 no_end_to_end_information_available

ISUP IND.                      1 ISUP_used_all_the_way

ISDN PREFERENCE IND            0 isdn_up_pref_all_the_way

ISDN ACCESS IND.               1 originating_access_ISDN

SCCP Method                    0 no indication

CALLING PARTYS CATEGORY        0x09

LENGTH:                        0x01 FIXED DATA 0x00

CALLING PARTYS CATEGORY        0 Partys_Category_unknown_default

TRANSMISSION MEDIUM REQUIRED   0x02

LENGTH:                        0x01 FIXED DATA 0x03

TRANSMISSION MEDIUM REQUIRED   3 3_1_kHz_audio

INDEX TO CALLED PTY ADDRESS    0x02

INDEX TO OPTIONAL PART         0x08

CALLED PARTY NUMBER PARM       0x04

LENGTH:                        0x06 VAR.  DATA 0x81 0x10 0x29 0x79 0x82 0x0F

ODD/EVEN IND                   1 odd_number_of_digits

NATURE OF ADDRESS IND          0x01 subscriber_number

INTERNAL NETWORK PARM          0 routing to internal network number allowed

NUMBERING PLAN                 1 ISDN_Telephony_Numbering_Plan

DIGITS:                        929728F

EXTENSION DIGIT                F -ST

OPTIONAL PARAMETERS:

CALLING PARTY ADDRESS          0x0A

LENGTH:                        0x04 OPT.  DATA 0x03 0x17 0x63 0x00

ODD/EVEN IND                   0 even_number_of_digits

NATURE OF ADDRESS IND          0x03 unique_national_number

NUMBER INCOMPLETE IND.         0 complete

PRESENTATION IND.              1 address_presentation_restricted

SCREENING IND.                 3 network_provided

NUMBERING PLAN                 1 ISDN_Telephony_Numbering_Plan

DIGITS:                        3600

RESERVED/UNKNOWN OPT PARM      0x3D

LENGTH:                        0x01 OPT.  DATA 0x1F

RESERVED/UNKNOWN OPT PARM      0x39

LENGTH:                        0x02 OPT.  DATA 0x3D 0xC0

END OF OPTIONAL PARAMETERS     0x00

******************       END_OF_MSG                       ******************

16:41:05.372707  10.48.84.26:2427     10.48.84.25:2427     MGCP...... -> 200 414 OK

v=0

o=- 2 1 LOCAL EPN S3/DS1-1/31

s=Cisco SDP 0

c=LOCAL EPN S3/DS1-1/31

t=0 0

m=audio 0 LOCAL 0

16:41:05.623454  1-010-1[02129]       1-003-1[02073]       ITU  ISUP. -> ACM (06) CIC=00040

SLS=08 Pr:0 Ni:NTL

********************************** DETAIL **********************************

CIC                            40

MESSAGE TYPE                   0x06 ACM - Address_Complete_Msg

BACKWARD CALL IND              0x11

LENGTH:                        0x02 FIXED DATA 0x02 0x14

CHARGE IND                     2 charge

CALLED PTYS STATUS IND         0 no_indication_default

CALLED PARTYS CATEGORY         0 no_indication_default

END-TO-END METHOD IND          0 no_end_to_end_method_available

INTERWORKING IND               0 no_interworking_encountered

END-TO-END INFO IND            0 no_end_to_end_information_available

ISUP IND.                      1 ISUP_used_all_the_way

REVERSE HOLDING IND            0 reverse_holding_not_required

ISDN ACCESS IND.               1 terminating_access_ISDN

INDEX TO OPTIONAL PART         0x01

OPTIONAL PARAMETERS:

OPTIONAL BACKWARD CALL IND     0x29

LENGTH:                        0x01 OPT.  DATA 0x01

FORWARDING IND                 0 no_indication

INBAND INFO IND                1 inband_information

SIMPLE SEGMENTATION            0 no additional information will be sent

NET EXCESSIVE DELAY            0 no_indication

USER NETWORK INTERACTION       0 no_indication

END OF OPTIONAL PARAMETERS     0x00

******************       END_OF_MSG                       ******************

16:41:05.640586  10.48.84.25:2427     10.48.84.26:2427     MGCP...... -> MDCX 416 s3/ds1-0/9@v5350-3.cisco.com MGCP 0.1

C: 39

I: 3

L: e:off,nt:LOCAL

M: sendrecv

R:

X: 19F

v=0

o=- 2 1 LOCAL EPN S3/DS1-1/31

s=Cisco SDP 0

c=LOCAL EPN S3/DS1-1/31

t=0 0

m=audio 0 LOCAL 0

16:41:05.642898  10.48.84.26:2427     10.48.84.25:2427     MGCP...... -> 200 416 OK

v=0

o=- 3 1 LOCAL EPN S3/DS1-0/9

s=Cisco SDP 0

c=LOCAL EPN S3/DS1-0/9

t=0 0

m=audio 0 LOCAL 0

16:41:05.660510  1-003-1[02073]       1-021-1[02217]       ITU  ISUP. -> ACM (06) CIC=00093

SLS=11 Pr:0 Ni:NTL

********************************** DETAIL **********************************

CIC                            93

MESSAGE TYPE                   0x06 ACM - Address_Complete_Msg

BACKWARD CALL IND              0x11

LENGTH:                        0x02 FIXED DATA 0x02 0x14

CHARGE IND                     2 charge

CALLED PTYS STATUS IND         0 no_indication_default

CALLED PARTYS CATEGORY         0 no_indication_default

END-TO-END METHOD IND          0 no_end_to_end_method_available

INTERWORKING IND               0 no_interworking_encountered

END-TO-END INFO IND            0 no_end_to_end_information_available

ISUP IND.                      1 ISUP_used_all_the_way

REVERSE HOLDING IND            0 reverse_holding_not_required

ISDN ACCESS IND.               1 terminating_access_ISDN

INDEX TO OPTIONAL PART         0x01

OPTIONAL PARAMETERS:

OPTIONAL BACKWARD CALL IND     0x29

LENGTH:                        0x01 OPT.  DATA 0x01

FORWARDING IND                 0 no_indication

INBAND INFO IND                1 inband_information

SIMPLE SEGMENTATION            0 no additional information will be sent

NET EXCESSIVE DELAY            0 no_indication

USER NETWORK INTERACTION       0 no_indication

END OF OPTIONAL PARAMETERS     0x00

******************       END_OF_MSG                       ******************

16:41:15.384246  1-010-1[02129]       1-003-1[02073]       ITU  ISUP. -> ANM (09) CIC=00040

SLS=08 Pr:0 Ni:NTL

********************************** DETAIL **********************************

CIC                            40

MESSAGE TYPE                   0x09 ANM - Answer_Msg

INDEX TO OPTIONAL PART         0x01

OPTIONAL PARAMETERS:

BACKWARD CALL IND              0x11

LENGTH:                        0x02 OPT.  DATA 0x02 0x04

CHARGE IND                     2 charge

CALLED PTYS STATUS IND         0 no_indication_default

CALLED PARTYS CATEGORY         0 no_indication_default

END-TO-END METHOD IND          0 no_end_to_end_method_available

INTERWORKING IND               0 no_interworking_encountered

END-TO-END INFO IND            0 no_end_to_end_information_available

ISUP IND.                      1 ISUP_used_all_the_way

REVERSE HOLDING IND            0 reverse_holding_not_required

ISDN ACCESS IND.               0 terminating_access_non_ISDN

ACCESS TRANSPORT               0x03

LENGTH:                        0x04 OPT.  DATA 0x1E 0x02 0x81 0x82

END OF OPTIONAL PARAMETERS     0x00

******************       END_OF_MSG                       ******************

16:41:15.492711  1-003-1[02073]       1-021-1[02217]       ITU  ISUP. -> ANM (09) CIC=00093

SLS=11 Pr:0 Ni:NTL

********************************** DETAIL **********************************

CIC                            93

MESSAGE TYPE                   0x09 ANM - Answer_Msg

INDEX TO OPTIONAL PART         0x01

OPTIONAL PARAMETERS:

BACKWARD CALL IND              0x11

LENGTH:                        0x02 OPT.  DATA 0x02 0x04

CHARGE IND                     2 charge

CALLED PTYS STATUS IND         0 no_indication_default

CALLED PARTYS CATEGORY         0 no_indication_default

END-TO-END METHOD IND          0 no_end_to_end_method_available

INTERWORKING IND               0 no_interworking_encountered

END-TO-END INFO IND            0 no_end_to_end_information_available

ISUP IND.                      1 ISUP_used_all_the_way

REVERSE HOLDING IND            0 reverse_holding_not_required

ISDN ACCESS IND.               0 terminating_access_non_ISDN

ACCESS TRANSPORT               0x03

LENGTH:                        0x04 OPT.  DATA 0x1E 0x02 0x81 0x82

END OF OPTIONAL PARAMETERS     0x00

******************       END_OF_MSG                       ******************

또한 MML tst-cot 명령을 실행하여 지정된 원격 스위치 회로에서 연속성 테스트를 실행할 수도 있습니다.

- 형식:tst-cot:<sig path>:CIC=<number>

- 설명:

- * sig path - 프로비저닝 구성 요소 신호 경로의 MML 구성 요소 이름입니다.

- * CIC=<number>—ISUP 회로 식별 코드 번호를 식별하는 숫자 값입니다.

예를 들어, 이 MML 명령은 CIC-2에 대해 c7srv-bru7에서 연속성 테스트를 실행합니다.

PGW2200a mml>tst-cot:c7srv-bru7:cic=2

MGC-01 - Media Gateway Controller 2002-09-19 13:26:51.530 WET

M RTRV

SCNF

"c7srv-bru7"

/* Passed */

;

PGW2200a mml>

MGCP CRCX 메시지에서 2010Hz의 co1 또는 [1780Hz의 co2]를 볼 수 있습니다.

-----------------

MESSAGES DISPLAY

-----------------

Time stamp       Orig IP address      Dest IP address      Prot          Msg  Data

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

13:26:48.590752  10.48.84.128:2427    10.48.84.110:2427    MGCP...... -> CRCX 12587 s6/ds1-2/2@vsig5400-a2.cisco.com MGCP 0.1

C: 1AF

L: e:off

M: recvonly

R: T/co1(N)

S: T/co1

X: 312A

13:26:51.050405  10.48.84.128:2427    10.48.84.110:2427    MGCP...... -> CRCX 12587 s6/ds1-2/2@vsig5400-a2.cisco.com MGCP 0.1

C: 1AF

L: e:off

M: recvonly

R: T/co1(N)

S: T/co1

X: 312A

13:26:51.096961  10.48.84.110:2427    10.48.84.128:2427    MGCP...... -> 200 12587 OK

I: D

v=0

o=- 13 0 IN IP4 10.48.84.110

s=Cisco SDP 0

c=IN IP4 10.48.84.110

t=0 0

m=audio 19198 RTP/AVP 18 0 8 101 102 2 103 4 104 105 106 107 125

99

a=rtpmap:101 G726-16/8000

a=rtpmap:102 G726-24/8000

a=rtpmap:103 G7231-H/8000

a=rtpmap:104 G7231-L/8000

a=rtpmap:105 G729b/8000

a=rtpmap:106 G7231a-H/8000

a=rtpmap:107 G7231a-L/8000

a=rtpmap:125 GnX64/8000

a=rtpmap:99 telephone-event/8000

a=fmtp:99 0-15

a=X-sqn:0

a=X-cap: 1 image udptl t38

13:26:51.120463  3-005-2[06186]       3-005-1[06185]       ITU  ISUP. -> CCR (11) CIC=00002

SLS=02 Pr:0 Ni:NTL

13:26:51.517150  10.48.84.110:2427    10.48.84.128:2427    MGCP...... -> NTFY 4 s6/ds1-2/2@vsig5400-a2.cisco.com MGCP 0.1

X: 312A

O: T/co1

13:26:51.531608  3-005-2[06186]       3-005-1[06185]       ITU  ISUP. -> REL (0c) CIC=00002  Cause 16 = Normal Call Clearing

SLS=02 Pr:0 Ni:NTL

13:26:51.531939  10.48.84.128:2427    10.48.84.110:2427    MGCP...... -> 200 4 OK

C: 1AF

13:26:51.532220  10.48.84.128:2427    10.48.84.110:2427    MGCP...... -> DLCX 12589 s6/ds1-2/2@vsig5400-a2.cisco.com MGCP 0.1

C: 1AF

I: D

R:

S:

X: 312C

13:26:51.577503  10.48.84.110:2427    10.48.84.128:2427    MGCP...... -> 250 12589 OK

P: PS=0, OS=0, PR=0, OR=0, PL=0, JI=0, LA=0

13:26:51.652675  3-005-1[06185]       3-005-2[06186]       ITU  ISUP. -> RLC (10) CIC=00002

SLS=02 Pr:0 Ni:NTL

참고: 지속성 테스트는 영국 ISUP V3의 일부가 아니며 COT 메시지는 이 프로토콜에 유효한 메시지가 아닙니다.

관련 정보

- PGW 2200 기술 노트

- PGW 2200의 구성 예

- 음성 기술 지원

- 음성 및 IP 커뮤니케이션 제품 지원

- Cisco IP 텔레포니 문제 해결

- Technical Support - Cisco Systems