목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

Cisco PGW 2200 MGCP RSIP 문제

관련 정보

소개

이 문서에서는 통화 제어 모드에서 Cisco PGW 2200 Softswitch에 대해 MGCP(Media Gateway Control Protocol) RSIP(ReStart In Progress) 메시지가 작동하는 방식에 대한 사례 연구를 제공합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서의 독자는 다음 주제에 대해 알고 있어야 합니다.

- Cisco MGC(Media Gateway Controller) 소프트웨어 릴리스 9

- Cisco IOS® Software show mgcp 명령

이 문서에서는 다음 약어, 약어 및 용어를 사용합니다.

- CGB—회선 그룹 블록(메시지)

- CGBA - 회선 그룹 블록 승인(메시지)

- CGU—회선 그룹 차단 해제(메시지)

- CGUA—회선 그룹 차단 해제 승인(메시지)

- CIC—회선 식별 코드

- PSTN—공용 SWITCHED(Switched Telephone) 네트워크

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 Cisco PGW 2200 Softswitch를 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참조하십시오.

Cisco PGW 2200 MGCP RSIP 문제

이 문서에서는 통화 제어 모드에서 Cisco PGW 2200용 MGC(Media Gateway Controller) 소프트웨어에서 사용되는 MGCP RSIP 메시지의 작업에 대해 설명합니다.

이 문서에 대한 설명은 RFC 2705 MGCP 버전 0.1 - RSIP 메시지(Cisco PGW 2200 릴리스 9.2[2]에서 9.3[2])의 일부입니다.

Cisco PGW 2200이 RSIP 메시지를 수신하면 200개의 반환 코드를 보내 게이트웨이를 승인합니다.

- 강제 종료:Cisco PGW 2200은 통화 설정을 위한 모든 회로를 차단하고 기존 연결을 종료합니다.

- 정상 종료:Cisco PGW 2200은 유휴 회로를 차단하고 기존 연결이 종료될 때까지 기다립니다.

- 다시 시작:Cisco PGW 2200은 통화 설정을 위한 모든 회로를 차단합니다.

예(스니퍼 추적):

IP address 10.48.84.20 = The Cisco PGW2200—IP address 10.48.84.189

= The Cisco NAS SS7 Point Code 1-010-1 = The Cisco PGW2200—SS7 Point Code

1-004-1 = SS7 STP [PSTN]

17:40:10.495444  10.48.84.189:2427  10.48.84.20:2427  MGCP...... -> RSIP 5 S0/DS1-0/*@V5300-4.cisco.com MGCP 0.1

RM: graceful

RD: 0

이렇게 하면 NAS(Network Access Server)의 컨트롤러가 "종료" 모드로 전환되므로 RSIP 메시지가 Cisco PGW 2200에 정상적으로 종료되어 전송됩니다.

17:40:10.495763  10.48.84.20:2427  10.48.84.189:2427  MGCP...... -> 200 5

RSIP 메시지는 Cisco PGW 2200에서 NAS로 보내는 200개의 메시지로 확인되었습니다.

17:40:10.722502  1-004-1[02081]  1-010-1[02129]  ITU  ISUP. -> CGB (18) CIC=00001

SLS=01 Pr:0 Ni:NTL

Cisco PGW 2200은 SS7(Signaling System 7) 회로도 차단합니다.

17:40:10.819932  1-010-1[02129]  1-004-1[02081]  ITU  ISUP. -> CGBA(1a) CIC=00001

SLS=01 Pr:0 Ni:NTL

17:40:14.420686  1-010-1[02129]  1-004-1[02081]  ITU  ISUP. -> CGB (18) CIC=00001

SLS=01 Pr:0 Ni:NTL

17:40:14.433572  1-004-1[02081]  1-010-1[02129]  ITU  ISUP. -> CGBA(1a) CIC=00001

SLS=01 Pr:0 Ni:NTL

17:40:33.576082  10.48.84.189:2427  10.48.84.20:2427   MGCP...... -> RSIP 6 S0/DS1-0/*@V5300-4.cisco.com MGCP 0.1

RM: restart

RD: 1

이렇게 하면 NAS 컨트롤러가 "no shutdown" 모드로 전환되므로 RSIP 메시지가 "restart" 메시지와 함께 Cisco PGW 2200에 전송됩니다.

17:40:33.576373  10.48.84.20:2427  10.48.84.189:2427  MGCP...... -> 200 6

RSIP 메시지는 Cisco PGW 2200에서 NAS로 보내는 200개의 메시지로 확인되었습니다.

17:40:33.802731  1-004-1[02081]   1-010-1[02129]   ITU  ISUP. -> CGU (19) CIC=00001

SLS=01 Pr:0 Ni:NTL

Cisco PGW 2200은 SS7 회로도 차단합니다.

17:40:33.901392  1-010-1[02129]   1-004-1[02081]   ITU  ISUP. -> CGUA(1b) CIC=00001

SLS=01 Pr:0 Ni:NTL

17:40:39.662585  1-010-1[02129]   1-004-1[02081]   ITU  ISUP. -> CGU (19) CIC=00001

SLS=01 Pr:0 Ni:NTL

17:40:39.682974  1-004-1[02081]   1-010-1[02129]   ITU  ISUP. -> CGUA(1b) CIC=00001

SLS=01 Pr:0 Ni:NTL

컨트롤러가 종료 모드에 있을 때 MML(Man-Machine Language) 명령 rtrv-tc:all을 실행하여 Cisco PGW 2200의 상태를 동시에 확인할 수 있습니다.이 경우 상태는 Cisco PGW 2200에서 GW_STAT=INTERFACE_DISABLED,BLK=GATEWAY & REMAUTO"로 설정됩니다.

PGW2200 mml> rtrv-tc:all

Retrieving results.  This could take a few moments...

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-01-30 18:33:21.128 GMT

M  RTRV

"ss7path:CIC=1,"

"ss7path:PST=IS,CALL=IDLE,GW_STAT=INTERFACE_DISABLED,BLK=GATEWAY & REMAUTO"

"ss7path:CIC=2,"

"ss7path:PST=IS,CALL=IDLE,GW_STAT=INTERFACE_DISABLED,BLK=GATEWAY & REMAUTO"

"ss7path:CIC=3,"

"ss7path:PST=IS,CALL=IDLE,GW_STAT=INTERFACE_DISABLED,BLK=GATEWAY & REMAUTO"

"ss7path:CIC=4,"

"ss7path:PST=IS,CALL=IDLE,GW_STAT=INTERFACE_DISABLED,BLK=GATEWAY & REMAUTO"

"ss7path:CIC=5,"

"ss7path:PST=IS,CALL=IDLE,GW_STAT=INTERFACE_DISABLED,BLK=GATEWAY & REMAUTO"

"ss7path:CIC=6,"

"ss7path:PST=IS,CALL=IDLE,GW_STAT=INTERFACE_DISABLED,BLK=GATEWAY & REMAUTO"

"ss7path:CIC=7,"

"ss7path:PST=IS,CALL=IDLE,GW_STAT=INTERFACE_DISABLED,BLK=GATEWAY & REMAUTO"

"ss7path:CIC=8,"

"ss7path:PST=IS,CALL=IDLE,GW_STAT=INTERFACE_DISABLED,BLK=GATEWAY & REMAUTO"

"ss7path:CIC=9,"

"ss7path:PST=IS,CALL=IDLE,GW_STAT=INTERFACE_DISABLED,BLK=GATEWAY & REMAUTO"

!--- Output suppressed.

참고: 상태가 "GW_STAT=INTERFACE_DISABLED,BLK=GATEWAY"인 경우 다음 정보를 고려하십시오.

CIC를 동적으로 추가할 때 기본 상태는 INTERFACE_DISABLED입니다.그러면 추가된 SS7 CIC에 대한 감사가 시작됩니다.긍정적인 감사 응답을 받으면 INTERFACE_DISABLED가 지워집니다.

또한 BLK=GATEWAY 외에도 GW_STAT=INTERFACE_DISABLED가 게이트웨이에서 RSIP(RM:강제) 또는 RSIP(RM:graceful)를 받았음을 나타내는 GW_STAT=INTERFACE_DISABLED에 주목하십시오.Cisco PGW 2200이 게이트웨이에서 RSIP(RM:restart)를 수신할 때 이 상태가 지워집니다.

SS7 CIC가 INTERFACE_DISABLED 상태에 있으면 게이트웨이에서 debug mgcp packet 명령을 실행하여 이 오류 메시지를 잘 파악합니다.게이트웨이 반환 코드 500(UNKNOWN_ENDPOINT)을 이 상태로 유지되는 감사 엔드포인트(AUEP) 메시지에 수신할 때 이 코드를 연결할 수 있습니다./opt/CiscoMGC/etc 디렉토리에 있는 bearChanSwitched.dat 파일의 상태를 확인하고 엔드포인트 명명 규칙 알림이 게이트웨이와 동일한지 확인합니다..dat 파일을 수정하지 말고 이 변경 사항에 대해 MML(Man-Machine Language) 명령을 사용합니다.

예:

s7/ds1-0/1@v5400-1.cisco.com

For Cisco AS5400  with  CT1/CE1/PRI (TGW)

Sx/DS1-y/z@host.dom.com

x = 0 - 7,

y = 0 - 7,

z = T1:1-24 or E1: 1 - 31

For Cisco AS5400 with CT3 (TGW)

S0/DS1-x/y@host.dom.com

x = 1 - 28,

y = 1 - 24

올바른 작업 상태는 다음과 같습니다.

PGW2200 mml>  rtrv-tc:all

Retrieving results.  This could take a few moments...

MGC-01 - Media Gateway Controller 2004-01-30 18:37:57.972 GMT

M  RTRV

"ss7path:CIC=1,PST=IS,CALL=IDLE,GW_STAT=CXN_IS,BLK=NONE"

"ss7path:CIC=2,PST=IS,CALL=IDLE,GW_STAT=CXN_IS,BLK=NONE"

"ss7path:CIC=3,PST=IS,CALL=IDLE,GW_STAT=CXN_IS,BLK=NONE"

"ss7path:CIC=4,PST=IS,CALL=IDLE,GW_STAT=CXN_IS,BLK=NONE"

"ss7path:CIC=5,PST=IS,CALL=IDLE,GW_STAT=CXN_IS,BLK=NONE"

"ss7path:CIC=6,PST=IS,CALL=IDLE,GW_STAT=CXN_IS,BLK=NONE"

"ss7path:CIC=7,PST=IS,CALL=IDLE,GW_STAT=CXN_IS,BLK=NONE"

"ss7path:CIC=8,PST=IS,CALL=IDLE,GW_STAT=CXN_IS,BLK=NONE"

"ss7path:CIC=9,PST=IS,CALL=IDLE,GW_STAT=CXN_IS,BLK=NONE"

"ss7path:CIC=10,PST=IS,CALL=IDLE,GW_STAT=CXN_IS,BLK=NONE"

"ss7path:CIC=11,PST=IS,CALL=IDLE,GW_STAT=CXN_IS,BLK=NONE"

"ss7path:CIC=12,PST=IS,CALL=IDLE,GW_STAT=CXN_IS,BLK=NONE"

"ss7path:CIC=13,PST=IS,CALL=IDLE,GW_STAT=CXN_IS,BLK=NONE"

"ss7path:CIC=14,PST=IS,CALL=IDLE,GW_STAT=CXN_IS,BLK=NONE"

"ss7path:CIC=15,PST=IS,CALL=IDLE,GW_STAT=CXN_IS,BLK=NONE"

"ss7path:CIC=16,PST=IS,CALL=IDLE,GW_STAT=CXN_IS,BLK=NONE"

"ss7path:CIC=17,PST=IS,CALL=IDLE,GW_STAT=CXN_IS,BLK=NONE"

"ss7path:CIC=18,PST=IS,CALL=IDLE,GW_STAT=CXN_IS,BLK=NONE"

!--- Press SPACE for next page, Enter for next line, or q to quit this output.

!--- Output suppressed.

Cisco PGW 2200의 통화 제어 개념에서 DNS(Domain Name System) 서버를 사용하지 않고 no ip domain-lookup 명령을 구성하려는 경우 문제가 발생할 수 있습니다.또한 Cisco IOS Software 명령 ip host ip1 ip2 명령을 실행할 때 문제가 발생할 수 있습니다.이 경우, Cisco IOS Software MGCP 타이머의 기본 설정으로 인해 MGCP RSIP 메시지를 보조 IP 호스트 주소로 보낼 수 없는 경우도 있으므로 이 문제에 주의해야 합니다.이 동작을 변경하려면 타이머를 변경해야 합니다.

기본 MGCP 설정:

# show mgcp profile

MGCP Profile default

Description: None

Call-agent: mgc-bru-20 2427 Initial protocol service is MGCP 0.1

Tsmax timeout is 20 sec, Tdinit timeout is 15 sec

Tdmin timeout is 15 sec, Tdmax timeout is 600 sec

Tcrit timeout is 4 sec, Tpar timeout is 16 sec

Thist timeout is 30 sec, MWI timeout is 16 sec

Ringback tone timeout is 180 sec, Ringback tone on connection timeout is 180 sec

Network congestion tone timeout is 180 sec, Busy tone timeout is 30 sec

Dial tone timeout is 16 sec, Stutter dial tone timeout is 16 sec

Ringing tone timeout is 180 sec, Distinctive ringing tone timeout is 180 sec

Continuity1 tone timeout is 3 sec, Continuity2 tone timeout is 3 sec

Reorder tone timeout is 30 sec,  Persistent package is ms-package

Max1 DNS lookup: DISABLED, Max1 retries is 5

Max2 DNS lookup: ENABLED, Max2 retries is 7

Source Interface: NONE

T3 endpoint naming convention is T1

#

이 상황의 원인은 기본 설정이 tsmax(20초), max1 retries(5) 및 max2 retries(7)인 경우 게이트웨이가 ip host ip1 ip2 명령에서 보조 호스트 주소를 시도하여 RSIP를 재전송하기 전에 tsmax 시간이 초과되기 때문입니다.이 경우 RSIP를 두 번째 Cisco PGW 2200 호스트 주소로 재전송하려면 게이트웨이가 첫 번째 Cisco PGW 2200 주소로 max1 재시도를 시도할 수 있도록 tsmax 값을 더 높게 설정합니다.이렇게 해도 두 번째 Cisco PGW 2200 주소에 대한 최대2 재시도에 도달할 수 있습니다.(알고리즘은 RFC 2705의 섹션 4.2에 정의되어 있습니다.) 따라서 tsmax를 100초로 설정하는 것이 좋습니다.

다음 컨피그레이션 변경 사항은 tsmax 값을 수정합니다.

# conf term

V5300(config)# mgcp profile default

V5300(config-mgcp-profile)# timeout tsmax 100

게이트웨이가 두 번째 IP 주소로 장애 조치하기 전에 두 번째 IP 주소에 대한 첫 번째 IP 주소로 보내려고 하는 또 다른 이유는 강제 DNS 조회(즉 "ip host ...")가 원인입니다. ip domain-lookup이 구성되지 않은 경우) 이는 최대 1회 재시도 횟수를 초과하기 때문입니다.이 경우 첫 번째 IP 주소가 반환되고 다시 사용됩니다.이 동작을 방지하려면 MGCP 프로필에서 max1 조회를 구성하지 마십시오.

다음 컨피그레이션 변경 사항은 max1 조회 값을 수정합니다.

# conf term

V5300(config)# mgcp profile default

V5300(config-mgcp-profile)# no max1 lookup

이로 인해 Cisco IOS Software 코드가 DNS 조회의 힘을 건너뜁니다.DNS 조회는 기본적으로 설정되어 있습니다.

참고: MGCP 프로필에서 no max1 조회 컨피그레이션 변경 사항을 적용하려면 라우터를 다시 로드해야 합니다.

# show mgcp profile

MGCP Profile default

Description: None

Call-agent: mgc-bru-20 2427 Initial protocol service is MGCP 0.1

Tsmax timeout is 100 sec, Tdinit timeout is 15 sec

Tdmin timeout is 15 sec, Tdmax timeout is 600 sec

Tcrit timeout is 4 sec, Tpar timeout is 16 sec

Thist timeout is 30 sec, MWI timeout is 16 sec

Ringback tone timeout is 180 sec, Ringback tone on connection timeout is 180 sec

Network congestion tone timeout is 180 sec, Busy tone timeout is 30 sec

Dial tone timeout is 16 sec, Stutter dial tone timeout is 16 sec

Ringing tone timeout is 180 sec, Distinctive ringing tone timeout is 180 sec

Continuity1 tone timeout is 3 sec, Continuity2 tone timeout is 3 sec

Reorder tone timeout is 30 sec,  Persistent package is ms-package

Max1 DNS lookup: DISABLED, Max1 retries is 5

Max2 DNS lookup: ENABLED, Max2 retries is 7

Source Interface: NONE

T3 endpoint naming convention is T1

#

MGCP RSIP 문제가 계속 발생하면 게이트웨이에서 debug mgcp packet 명령을 실행합니다.CPU 로드가 적은 경우 debug mgcp parser 명령을 실행합니다.이 명령의 출력은 Cisco IOS Software가 DNS 조회를 수행하거나 RSIP 메시지를 보내기 위해 ip host ip address 명령을 실행하기 위해 어떤 단계를 수행하는지 정확하게 보여줍니다.

관련 정보

- Cisco PGW 2200 Softswitch 기술 노트

- Cisco PGW 2200 Softswitch 컨피그레이션 예

- 음성 기술 지원

- 음성 및 통합 커뮤니케이션 제품 지원

- Cisco IP 텔레포니 문제 해결

- Technical Support - Cisco Systems