목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

배경 정보

문제

솔루션

관련 정보

소개

2006년에 영연방 게임이 멜버른에 올 것이다.호주의 많은 주에서 일광 절약 시간제가 변경되었다.이 문서에서는 음성 제품에 일광 절약 시간 변경이 미치는 영향에 대해 설명하고 해결 방법을 제공합니다.

호주에서는 일광 절약 시간의 종료가 3월 마지막 주에서 4월 첫 주로 옮겨졌다.이 변화의 의미는 2006년 3월 26일 오전 3시 일요일에 끝나는 대신 2006년 4월 2일 오전 3시 일요일에 일광 절약 시간제가 종료된다는 것입니다.이 변경 사항은 2006년도에만 적용됩니다.일광 절약 시간은 다음과 같은 호주 주에 영향을 미칩니다.

- 빅토리아

- 태즈메이니아

- 사우스오스트레일리아

- 뉴사우스웨일스

- 호주 수도 구역(ACT)

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- PSTN 게이트웨이(PGW) 2200

- H.323 HSI(Signaling Interface)

- 청구 및 측정 시스템(BAMS)

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오.

배경 정보

Sun Microsystems는 일광 절약 시간의 변경으로 인해 발생할 수 있는 문제를 방지하기 위해 Solaris 8 OS용 패치를 출시했습니다.이 패치를 사용하여 OS 버전을 업그레이드할 것을 권장합니다.패치를 다운로드하고 적용하는 방법에 대한 지침은 솔루션 섹션을 참조하십시오.

일광 절약 시간 변경은 시스템 시간 리소스를 사용하는 모든 PGW 2200 애플리케이션에 영향을 미칩니다.Cisco에서는 이 이벤트의 영향을 최소화하기 위해 모든 애플리케이션 서버에 관련 OS 패치를 설치하는 것이 좋습니다.

문제

Components Used(사용된 구성 요소) 섹션에 나열된 Voice products(음성 제품)는 현지 시간의 변경 사항을 반영하려면 시스템 시간을 조정해야 합니다.시스템 시간을 조정하지 않으면 시스템이 2006년 3월 26일부터 2006년 4월 2일 사이에 올바른 시간보다 1시간 앞서 실행됩니다.잘못된 시스템 시간 문제에는 로그 파일의 잘못된 타임스탬프, 보고서 및 표시 기능, 클라이언트-서버 동기화의 문제가 포함됩니다.

솔루션

다음 방법으로 문제를 해결합니다.

CSCOh015 패치를 설치합니다.다음 단계를 완료하십시오.

1. Cisco.com의 소프트웨어 다운로드(등록된 고객만 해당) 페이지로 이동합니다.

2. 아래로 스크롤하여 Cisco PGW 2200 노드 구성 요소 Cisco Media Gateway Controller 섹션으로 이동합니다.

3. 사용하는 버전의 링크를 클릭합니다.예를 들어, 버전 9.2(2), 9.3(2), 9.4(1), 9.5(2) 또는 9.6(1)입니다.

4. Download MGC Node Solaris 8 Packages(MGC 노드 Solaris 8 패키지 다운로드) 링크를 클릭합니다.

5. 패치를 다운로드하고 적용하려면 CSCOh015 패치를 클릭합니다.

관련 정보

- 음성 기술 지원

- 음성 및 IP 커뮤니케이션 제품 지원

- Cisco IP 텔레포니 문제 해결

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems