목차

소개

시간은 어떻게 결정됩니까?

소개

이 문서에서는 CIPC(Cisco IP Communicator)에서 시간을 확인하는 방법에 대해 설명합니다.

시간은 어떻게 결정됩니까?

CIPC의 시간은 일반적인 IP 전화기와 다르게 결정됩니다. 일반적으로 IP 전화는 UTC(Universal Coordinated Time) 및 CUCM(Cisco Unified Communications Manager) 서버의 표준 시간대를 사용합니다. CIPC는 CUCM에서 시간대만 가져오고 로컬 컴퓨터에서 UTC 시간을 가져옵니다.

CIPC 시간을 결정하는 프로세스는 다음과 같습니다.

1. 로컬 컴퓨터에서 UTC 시간을 가져옵니다.

2. CIPC가 할당된 장치 풀에 구성된 날짜/시간 그룹의 시간대를 사용합니다.

참고: CIPC가 Windows PC와 동일한 시간을 표시하도록 하려면 CIPC의 장치 풀에 구성된 표준 시간대가 로컬 컴퓨터에 구성된 표준 시간대와 동일한지 확인하십시오.

참고: 최종 사용자가 로컬 컴퓨터에서 적절한 표준 시간대를 선택하지 않고 수동으로 시간을 조정하는 경우 이 작업/구성은 로컬 컴퓨터의 UTC 시간에 영향을 미치며 CIPC의 잘못된 시간으로 이어집니다. 그 이유는 CIPC가 이전에 CUCM에서 표준 시간대를 적용했기 때문입니다.