목차

소개

문제

솔루션

소개

이 문서에서는 특정 CLI 명령이 제대로 실행되지 않는 Finesse 버전 9.1(1)의 문제를 해결하는 방법에 대해 설명합니다.

문제

Finesse 버전 9.1(1)에서 다음 CLI 명령을 실행하지 못했습니다.

utils finesse application_https_redirect*

utils finesse 알림*

utils reset_3rdpartygadget_password

이러한 명령을 입력하면 Finesse에서 비밀번호를 입력하라는 메시지를 표시합니다.Finesse 콘솔 비밀번호를 입력하면 시스템이 정지됩니다.이 동작은 시스템이 재부팅될 때까지 현재 콘솔 세션을 잠급니다.

솔루션

이 문제는 Finesse 버전 10.0 및 9.1(1) ES2에서 해결된 것으로 보고됩니다.

시스템에 직접 연결되어 있는 경우 alt +임의의 기능 키 [F1-F6]를 눌러 최대 6개의 개별 콘솔 세션을 열 수 있습니다.SSH(Secure Shell)를 통해 연결된 경우, 새 세션을 열려면 연결을 끊고 다시 연결하기만 하면 됩니다.

이러한 명령을 다시 입력할 때 이 문제를 방지하려면 CLI 명령에 대한 제한된 액세스 권한으로 사용자 이름 "administrator"(모든 소문자)를 사용하는 추가 CLI 계정을 생성할 수 있습니다.이 계정은 세션을 잠그는 추가 비밀번호 프롬프트 없이 이러한 명령을 실행할 수 있습니다.

1. 추가 CLI 계정을 생성하려면 시스템을 처음 설치할 때 생성한 관리자 계정으로 CLI에 로그인한 상태에서 이 명령을 입력합니다.

set account name administrator

2. 프롬프트에서 권한 수준에 1을 선택하고 Enter를 누릅니다.

3. 이 새 계정에 대해 원하는 암호를 입력하고 프롬프트에서 Enter를 누릅니다.

4. 새로 만든 "administrator" 사용자 이름 및 비밀번호로 로그아웃하고 다시 로그인합니다.이 계정으로 CLI에 로그인할 때마다 CLI 명령이 예상대로 작동해야 합니다.