목차

소개

문제

솔루션

DOCSIS 3.0 DS(다운스트림) PHY 모듈 및 관련 라인 카드 PID

DOCSIS 3.0 업스트림(미국) PHY 모듈 및 관련 라인 카드 PID

Cylons-R Remote PHY(RPHY) Linecard

수퍼바이저(SUP) 및 수퍼바이저 PIC(물리적 인터페이스 카드)

추가 정보

소개

이 문서에서는 cBR-8 EoS(End-of-Sale) 하드웨어(HW) PID(Part ID)에 대한 Cisco IOS® XE 소프트웨어(SW) 마지막 릴리스 지원에 대해 설명합니다.

문제

특정 cBR-8 EoS HW PID에 대해 cBR-8 Cisco IOS XE SW 지원이 중단되는 시기를 결정하기가 어려울 수 있습니다. 이는 여러 cBR-8 Cisco IOS XE 릴리스에 대한 릴리스 노트 문서 및 소프트웨어 업그레이드 가이드 검토와 함께 HW EoS 통지에 설명된 EoS 날짜 상관 관계를 통해 도출되어야 합니다. cBR-8 HW EoS 알림이 게시되면 EoS PID를 지원하는 cBR-8 Cisco IOS XE SW의 마지막 버전은 아직 알려지지 않습니다. cBR-8 Cisco IOS XE SW에 대한 버전별 릴리스 정보는 특정 릴리스에서 지원하는 HW 구성 요소에 대한 최소 필수 또는 권장 펌웨어(FW) 버전을 식별합니다. cBR-8 HW PID에 대한 Cisco IOS XE 지원이 중단되면 해당 릴리스에 대한 릴리스 정보 및 소프트웨어 업그레이드 가이드에서는 EoS HW 구성 요소를 생략할 수 있지만 더 이상 지원되지 않는 것으로 구체적으로 명시하지 않습니다.

솔루션

cBR-8 EoS HW PID를 지원하는 마지막 Cisco IOS XE SW 릴리스는 이 섹션의 각 테이블의 마지막 SW 릴리스 지원 열에서 확인할 수 있습니다. EoS HW PID 사용 및 이후 Cisco IOS XE 릴리스와의 상호 운용성은 공식적으로 지원되지 않습니다. EoS PHY 모듈과 Cylons-R Remote Phy Linecard의 마지막 HW VID를 지원하는 마지막 라인 카드 HW VID(VID)는 이 섹션의 각 테이블의 Last Linecard HW VID Support(마지막 라인 카드 HW VID 지원) 열에 나와 있습니다.

DOCSIS 3.0 DS(다운스트림) PHY 모듈 및 관련 라인 카드 PID

PID

EoS 알림

마지막 DS Phy FW 버전

마지막 SW 릴리스 지원

마지막 라인 카드 HW VID 지원

하드웨어 지원 종료일

CBR-D30-DS-MOD

CBR-D30-DS-MOD=

CBR-LC-8D30-16U30

CBR-LC-8D30-16U30=

D3.0 DS Phy Module EoS

Gemini 1 PSOC: 3.9

Gemini 1 CPLD: 0.7

Gemini 1 마이크로: 1.E

Gemini 1 FPGA: 2.2f

16.7.1b

V08

2022년 6월 30일

DOCSIS 3.0 업스트림(미국) PHY 모듈 및 관련 라인 카드 PID

PID

EoS 알림

마지막 SW 릴리스 지원

마지막 라인 카드 HW VID 지원

하드웨어 지원 종료일

CBR-D30-US-MOD

CBR-D30-US-MOD=

CBR-4D31-16U30-SP=

CBR-8D31-16U30-SP=

CBR-LC-4D31-16U30

CBR-LC-4D31-16U30=

CBR-LC-8D31-16U30

CBR-LC-8D31-16U30=

D3.0 US PHY Module EoS

16.12.1z2

V08

2025년 9월 30일

Cylons-R Remote PHY(RPHY) Linecard

PID

EoS 알림

마지막 SW 릴리스 지원

마지막 라인 카드 HW VID 지원

하드웨어 지원 종료일

CBR-CCAP-LC-40G-R

CBR-CCAP-LC-40G-R=

CBR-LC-40G-R-SP=

Cylons-R EoS

향후 릴리스 결정

V08

2025년 9월 30일

수퍼바이저(SUP) 및 수퍼바이저 PIC(물리적 인터페이스 카드)

PID

EoS 알림

마지막 SW 릴리스 지원

하드웨어 지원 종료일

CBR-CCAP-SUP-60G

CBR-CCAP-SUP-60G=

SUP60 EoS

16.12.1z2

2025년 9월 30일

CBR-CCAP-SUP-160G

CBR-CCAP-SUP-160G=

CBR-SUP-160G-BUN

SUP160 EoS

향후 릴리스 결정

2027년 2월 28일

CBR-SUP-8X10G-PIC

CBR-SUP-8X10G-PIC=

CBR-8X10G-PIC-BUN

SUP PIC 8x10 EoS

향후 릴리스 결정

2027년 2월 28일

추가 정보

- cBR-8 End-of-Life 및 End-of-Sale 공지 - Cisco Systems

- cBR-8 릴리스 정보 - Cisco Systems

- cBR-8 설치 및 업그레이드 가이드 - Cisco Systems

- cBR-8 하드웨어 설치 가이드: 주문 방법 및 내용 - Cisco Systems

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems