목차

소개

이 문서에서는 "number not in service" 오류 메시지와 함께 아웃바운드 통화가 실패하는 이유와 이를 수정하는 방법에 대해 설명합니다.

문제

조직의 아웃바운드 통화가 실패합니다. 수신된 오류 메시지에

" 사용되지 않는 번호"

" 연결하려는 번호가 사용할 수 없습니다."

"이 라인은 사용되지 않습니다."

솔루션

조직에 구성된 통화 연결 유형에 따라 오류 메시지와 함께 통화가 실패하는 이유는 여러 가지가 있습니다.

그러나 아웃바운드가 실패하는 가장 일반적인 이유는 활성화된 제어 허브의 설정 때문입니다.

이 기능을 "통화 가로채기"라고 합니다. 통화 가로채기는 특정 위치의 사용자 또는 작업 영역의 전화 회선을 끊고 세부 정보 알림을 재생하거나 대체 라우팅 옵션(있는 경우)을 제공할 수 있는 기능입니다.

이 기능을 사용하면 인바운드 및 아웃바운드 통화가 모두 실패할 수 있습니다. 인바운드 통화의 경우 모든 수신 통화에 대해 통화를 연결하는 기능을 방해할 수 있습니다.

이 문제를 해결하려면 통화 연결을 허용하려면 이 설정을 사용하지 않도록 설정해야 합니다.

이 설정을 사용하지 않으면 "Number not in service" 오류 메시지가 표시되지 않습니다.

그러나 여전히 이 문제가 발생할 경우 통화 가로채기 기능 때문이 아닙니다.

기술 지원 부서에 필요한 정보를 문의하십시오.

호출 번호

수신 번호

날짜 포함 타임스탬프

표준 시간대