목차

소개

PIMG/TIMG를 공장 기본값으로 재설정하려면 어떻게 해야 합니까?

관련 정보

소개

이 문서에서는 PBX PIMG(IP Media Gateway)/T1 TIMG(Media Gateway)를 공장 기본값으로 재설정하는 방법에 대해 설명합니다.

PIMG/TIMG를 공장 기본값으로 재설정하려면 어떻게 해야 합니까?

PIMG/TIMG를 공장 기본값으로 재설정해야 하는 경우도 있습니다.교체 PIMG를 수신한 이유가 있을 수 있으며, 기본 IP 주소가 유닛에 들어가는 것을 허용하지 않는 것 같습니다.

게이트웨이를 재설정하는 프로세스가 여기에 표시됩니다.이러한 단계는 Dialogics 프로세스에서 수행되었으며 Dialogics 웹 사이트의 실제 설명서에 대한 링크가 이 문서의 관련 정보 섹션에 나열됩니다.

직렬 포트를 사용하여 게이트웨이를 공장 기본값으로 재설정하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. Windows PC에서 하이퍼터미널과 연결합니다.Unity Connection에 2개의 COM 포트가 있는 경우 이 절차를 완료하려면 두 번째 포트를 사용합니다.

2. COM 포트의 전송 속도는 아래에 나열되어 있습니다.장치에 COM 포트가 2개 있는 경우 두 번째 포트를 사용합니다.

COM1

전송 속도 = 38400

정지 비트 = 1

데이터 비트 = 8

패리티 = 없음

플로우 제어 = 없음

COM2

전송 속도 = 115200

정지 비트 = 1

데이터 봇은 8

패리티 = 없음

플로우 제어 = 없음

3. Null 모뎀 케이블을 사용하여 직렬 포트를 통해 게이트웨이에 연결합니다.PIMG> 프롬프트가 나타날 때까지 Enter 키를 누릅니다.

4. 프롬프트에서 reset을 입력하고 Enter를 누릅니다.

5. 요청의 유효성을 검사하라는 메시지가 표시되면 yes 또는 no를 입력하고 Enter를 누릅니다.'yes' 단어 전체를 입력해야 합니다. 그렇지 않으면 재설정이 수행되지 않습니다.

이제 게이트웨이의 설정이 공장 기본값으로 재설정됩니다.재설정 후 게이트웨이 IP 주소는 10.12.13.74이고 사용자 이름은 admin이고 비밀번호는 IpodAdmin(대/소문자 구분!)입니다. 이 시점에서 게이트웨이를 다시 시작하고 필요에 따라 다시 구성할 수 있습니다.

관련 정보

- DMG 1000/2000을 공장 기본값으로 재설정하는 방법

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems

참고:How to Reset DMG 1000/2000 to Factory Defaults(DMG 1000/200 을 Factory Defaults로 재설정하는 방법)를  보려면 로그인 링크를 클릭한 후 프로필을 생성해야 합니다.