목차

소개

배경 정보

문제

솔루션

필수 로그

로그에서 예상되는 사항

소개

이 문서에서는 IM&P(Instant Message and Presence) 서버 노드에서 서비스를 알 수 없음으로 표시할 때 Presence Topology(프레즌스 토폴로지) 페이지의 문제를 해결하는 방법에 대해 설명합니다.

배경 정보

IM&P Administration 웹 페이지 > System > Presence Topology로 이동하여 서버의 상태를 확인할 때 서버가 올바른 상태가 아닐 수 있습니다. 이 경우, utils service list 명령을 통해 CLI(Command Line Interface)에 표시된 대로 서비스가 시작되더라도 서버에서 빨간색 원 안에 흰색 십자선이 표시되어 있습니다.

이 문서에서는 이러한 오류가 Presence Topology 웹 페이지에 표시되는 가장 일반적인 이유와 해결 방법에 대해 설명합니다.

문제

영향받는 노드 중 하나에서 보기를 선택하면 웹 페이지에서 다음 오류를 볼 수 있습니다. 서비스의 상태를 알 수 없습니다.

그러나 IM&P 서버의 CLI SSH(Secure Shell) 세션에 액세스하여 다음 명령을 실행하면 유틸리티 서비스 목록에서 모든 서비스가 실제로 "시작됨" 상태임을 확인할 수 있습니다.

솔루션

GUI의 오류는 Tomcat 인증서 문제와 관련이 있습니다. 다음은 확인이 필요한 사항입니다.

1단계. 모든 Tomcat 및 Tomcat-trust 인증서가 만료되지 않았는지 확인합니다. 만료되지 않은 경우 인증서를 다시 생성해야 합니다.

2단계. 서버에서 CA 서명 인증서를 사용하는 경우 전체 Tomcat 체인이 완료되었는지 검증해야 합니다. 즉, 중간 인증서와 루트 인증서를 Tomcat-trust로 업로드해야 합니다.

다음은 Tomcat 체인에 누락된 인증서의 예입니다. 이 경우 Tomcat 인증서 체인은 두 개의 인증서로만 구성됩니다. 그러나 Root(루트) > Leaf(리프)에서는 2개 또는 3개 이상의 중간 인증서가 체인을 작성하는 경우가 있습니다.

이 그림에서 Issuer(발급자)는 mexrus-TENOCHTITLAN-CA가 누락된 인증서입니다.

필수 로그

IM and Presence Serviceability(IM and Presence 서비스 가용성) > Trace(추적) > Trace Configuration(추적 컨피그레이션) > Server(서버)로 이동하여 다음을 선택합니다. IM&P 게시자 > 서비스 그룹 > 데이터베이스 및 관리 서비스 > 서비스: Cisco IM and Presence Admin(Cisco IM and Presence 관리) > Apply to all Nodes(모든 노드에 적용) > Debug level(디버그 레벨): Debug(디버그) > Enable All Trace(모든 추적 활성화) 확인란 > Save(저장)를 선택합니다.

IM and Presence Administration(IM and Presence 관리) > System(시스템) > Presence Topology(프레즌스 토폴로지) > Select the node that affected by the unknown services(알 수 없는 서비스의 영향을 받는 노드를 선택하고 타임스탬프를 기록합니다.

Cisco RTMT(Real-Time Monitor Tool)를 열고 다음 로그를 수집합니다.

- Cisco Syslog

- Cisco Tomcat

- Cisco Tomcat 보안

- 이벤트 뷰어 애플리케이션 로그

- 이벤트 뷰어 시스템 로그

- Cisco IM and Presence Admin 로그

로그에서 예상되는 사항

cupadmin*.log에서

Presence Topology(프레즌스 토폴로지) > Node(노드) 패널에 액세스할 때

2021-01-23 17:54:57,036 DEBUG [Thread-137] logging.IMPCommonLogger - IMPSocketFactory: Create socket called with host tenochtitlanIMP.mexrus.ru and port 8443

2021-01-23 17:54:57,040 DEBUG [Thread-137] logging.IMPCommonLogger - Enabled protocols: [TLSv1.1, TLSv1, TLSv1.2]

인증서가 확인되지 않았기 때문에 예외가 발생했습니다.

2021-01-23 17:54:57,087 ERROR [Thread-137] services.ServiceUtil - Got an exception setting up the HTTPS connection.

javax.net.ssl.SSLException: Certificate not verified.

at com.rsa.sslj.x.aH.b(Unknown Source)

at com.rsa.sslj.x.aH.a(Unknown Source)

at com.rsa.sslj.x.aH.a(Unknown Source)

at com.rsa.sslj.x.ap.c(Unknown Source)

at com.rsa.sslj.x.ap.a(Unknown Source)

at com.rsa.sslj.x.ap.j(Unknown Source)

at com.rsa.sslj.x.ap.i(Unknown Source)

at com.rsa.sslj.x.ap.h(Unknown Source)

at com.rsa.sslj.x.aS.startHandshake(Unknown Source)

at com.cisco.cup.services.ServiceUtil.init(ServiceUtil.java:118)

at com.cisco.cup.services.ServiceUtil.getServiceInfo(ServiceUtil.java:197)

at com.cisco.cup.services.ServiceUtil.getServiceInfo(ServiceUtil.java:182)

토폴로지에 대한 노드 상태를 검색하려고 하면

at com.cisco.cup.admin.actions.TopologyNodeStatusAction$ServiceRunner.run(TopologyNodeStatusAction.java:358)

at java.lang.Thread.run(Thread.java:748)

Caused by: com.rsa.sslj.x.aK: Certificate not verified.

at com.rsa.sslj.x.bg.a(Unknown Source)

at com.rsa.sslj.x.bg.a(Unknown Source)

at com.rsa.sslj.x.bg.a(Unknown Source)

... 13 more

Tomcat 인증서의 발급자가 누락되어 예외가 발생했습니다.

Caused by: java.security.cert.CertificateException: Issuer for signed certificate [CN=tenochtitlanCM-ms.mexrus.ru,OU=Collab,O=Cisco,L=Mexico,ST=Mexico City,C=MX] not found: CN=mexrus-TENOCHTITLAN-CA,DC=mexrus,DC=ru

at com.cisco.cup.security.TLSTrustManager.checkServerTrusted(TLSTrustManager.java:309)

at com.rsa.sslj.x.aE.a(Unknown Source)

... 16 more

2021-01-23 17:54:57,087 DEBUG [Thread-137] actions.TopologyNodeStatusAction$ServiceRunner - Retrieved service status for node tenochtitlanIMP.mexrus.ru

2021-01-23 17:54:57,088 DEBUG [http-bio-443-exec-8] actions.TopologyNodeStatusAction - [Topology] VerifyNodeServices - Complete.

"Incorrect issuer for server cert(서버 인증서의 발급자 오류)" 오류가 표시되는 cupadmin*.log 추적에서 또 다른 유형의 예외를 찾을 수 있습니다.

Caused by: java.security.cert.CertificateException: Incorrect issuer for server cert

at com.cisco.cup.security.TLSTrustManager.checkServerTrusted(TLSTrustManager.java:226)

at com.rsa.sslj.x.aE.a(Unknown Source)

... 16 more

2017-10-14 09:04:01,667 ERROR [Thread-125] services.ServiceUtil - Failed to retrieve service status. Reason: Certificate not verified.

javax.net.ssl.SSLException: Certificate not verified.

이 경우 IM&P는 Tomcat에 대한 발급자 인증서를 유효한 발급자 인증서로 인식하지 않습니다. 이는 대부분 인증서가 손상되어 발생한 것일 수 있습니다. 다음 옵션을 사용할 수 있습니다.

- 다음 두 항목에 표시된 정보를 확인합니다. Tomcat 및 발급자 인증서

- 다른 발급자 인증서를 가져와 IM&P Trust Store에 이미 있는 인증서와 비교합니다.

- IM&P에서 발급자 인증서를 삭제하고 다시 업로드합니다.

- Tomcat CA- 인증서를 다시 생성합니다.

참고: Cisco 버그 ID CSCvu78005에 유의하십시오. 즉, Tomcat RSA/ECDSA 키 저장소의 는 체인의 기존 CA 인증서가 교체될 때 모든 노드에서 업데이트되지 않습니다.

1단계. 영향을 받는 노드에서 utils diagnose test 명령을 실행합니다.

2단계. 자세한 내용은 Cisco TAC(Technical Assistance Center)에 문의하십시오.