목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

구성

OS 관리자 비밀번호를 변경하려면

보안 비밀번호를 변경하려면

OS 관리자 또는 보안 비밀번호 재설정

다음을 확인합니다.

문제 해결

소개

이 문서에서는 OS 관리자 비밀번호 및 보안 비밀번호를 재설정하거나 변경하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- Cisco Unified Communications Manager(CUCM) 버전 10.5

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 Cisco Call Manager 버전 10.5를 기반으로 합니다

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

구성

OS 관리자 비밀번호를 변경하려면

admin(관리) > set password user admin(비밀번호 사용자 관리 설정)

이전 비밀번호와 새 비밀번호를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 시스템에서 비밀번호를 확인하면 변경됩니다.

보안 비밀번호를 변경하려면

admin(관리) > set password user security(비밀번호 사용자 보안 설정)

이전 비밀번호와 새 비밀번호를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 시스템에서 비밀번호를 확인하면 변경됩니다.

게시자의 보안 암호가 먼저 변경되었는지 확인하십시오. 보안 비밀번호는 모든 클러스터 노드에서 동일해야 합니다. 그렇지 않으면 게시자와 가입자가 통신하지 않습니다. 클러스터 노드에서 보안 암호를 변경한 후 해당 노드를 다시 시작하십시오.

OS 관리자 또는 보안 비밀번호 재설정

1단계. Vsphere 클라이언트에서 다음 사용자 이름 및 비밀번호를 사용하여 CUCM 콘솔에 로그인합니다. pwrecovery/pwreset. 그림과 같이 화면이 표시됩니다.

2단계. cd/dvd 드라이브에 연결하려면 데이터 저장소에서 iso 이미지를 선택할 수 있습니다. 이는 CUCM을 다시 이미지화하는 것이 아니라 vm 클라이언트와의 CUCM 연결을 확인하기 위한 것입니다.

3단계. iso 이미지를 선택한 후 아무 키나 누르라는 메시지가 표시됩니다. 테스트 후 iso를 제거하라는 프롬프트가 표시됩니다.

4단계. 계속하려면 아무 키나 누릅니다. OS 관리자 비밀번호 재설정(a 입력) 또는 보안 비밀번호 재설정(s 입력) 옵션이 제공됩니다.

5단계. OS 관리자 또는 보안에 대한 비밀번호를 적절히 변경할 수 있습니다.

참고: 백업/복원 관련 문제를 방지하려면 보안 암호를 변경한 후 새로 백업하십시오.

다음을 확인합니다.

- OS Admin(OS 관리자)의 경우 cli 또는 OS Admin(OS 관리자) 페이지에서 로그인하여 비밀번호가 변경되었는지 확인할 수 있습니다.

- 보안 비밀번호의 경우 다음 명령을 통해 비밀번호를 변경한 후 클러스터의 모든 노드가 인증되었는지 확인합니다. 네트워크 클러스터 표시

문제 해결

현재 이 구성의 문제를 해결하는 데 사용할 수 있는 특정 정보가 없습니다.