목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

랩 클러스터 정보

구성

다음을 확인합니다.

문제 해결

관련 정보

소개

이 문서에서는 클러스터의 특정 노드에 대한 이메일 알림을 구성하는 절차에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- SMTP(Simple Mail Transfer Protocol) 서버 IP/호스트 이름

- SMTP 서버 연결성

- CUCM(Cisco Unified Communications Manager) 클러스터 IP

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- Microsoft Exchange SMTP 서버

- Call Manager 버전:14.0.1.12900-161

"이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

랩 클러스터 정보

CUCM 14SU2 cluster:

10.1.66.15 << Publisher

10.1.66.16 << Subscriber

Windows Server 2016 (STMP server):

10.1.66.11

구성

클러스터의 게시자 노드(10.1.66.15)에 대해서만 이메일 알림이 필요합니다.

1단계. CUCM 게시자 노드에 로그인하여 Cisco Unified OS Administration(Cisco Unified OS 관리)으로 이동합니다.

2단계. Settings(설정) > SMTP로 이동합니다.

3단계. SMTP 서버 IP/Hostname(IP/호스트 이름)을 추가하고 Save(저장)를 클릭합니다.

참고: 컨피그레이션을 저장하면 상태가 "The SMTP server is available"로 표시되는지 확인합니다.

4단계. Cisco Unified CM Administration(Cisco Unified CM 관리) 페이지로 이동합니다.

5단계 System(시스템) > Service Parameters(서비스 매개변수) > Select publisher node and "Cisco AMC service" at service(게시자 노드 및 "Cisco AMC 서비스"를 선택합니다.

기본 컬렉터가 게시자 노드 IP/호스트 이름인지 확인합니다.

6단계. CUCM 게시자에 "인증서 모니터링"을 구성합니다. OS 관리에서 Security(보안) > Certificate monitoring(인증서 모니터링)으로 이동합니다.

7단계. 편리한 시간에 알림 시간을 구성하고 "Enable E-mail Notification(이메일 알림 활성화)"을 선택하고 이메일 ID를 추가합니다(세미콜론으로 구분된 하나 이상의 이메일 주소를 추가할 수 있음).

8단계. 저장을 클릭합니다. 이 경우 인증서 상태에 대해 구성된 시간에 이메일 알림을 받게 됩니다. 다음은 이메일 알림의 예입니다.

RTMT에서 맞춤형 알림/알림을 구성합니다.

경고 컨피그레이션은 다음 링크를 참조하십시오.

https://supportforums.cisco.com/t5/collaboration-voice-and-video/how-to-configure-the-alerts-and-email-notification-in-rtmt/ta-p/3139725

다음을 확인합니다.

현재 이 설정에 사용 가능한 확인 절차는 없습니다.

문제 해결

이 섹션에서는 설정 문제 해결을 위해 사용할 수 있는 정보를 제공합니다.

특정 노드에 대해 경고가 작동하지 않는 경우 다음 로그를 수집합니다.

- RIS 데이터 수집기 로그

- AMC 서비스(로그 레벨을 디버깅으로 변경)

- AMC 서비스 알림 로그

- 이벤트 뷰어 애플리케이션 및 Syslog

- 게시자의 패킷 캡처

관련 정보

- Cisco 기술 지원 및 다운로드