목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

배경 정보

LogPartitionHighWaterMarkExceeded

LogPartitionLowWaterMarkExceeded

절차

하위 워터마크 조정

상위 워터마크 조정

다음을 확인합니다.

문제 해결

소개

이 문서에서는 High(높음) 및 Low(낮음) 워터마크 설정이 있는 Cisco Call Manager의 로깅 파티션에 추가 디스크 공간을 생성하는 절차에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- Cisco Call Manager 버전 10.0.1-10000-24

- Cisco RTMT(Real-Time Monitoring Tool) 버전 10.0(001)

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

배경 정보

팁: 이 기술 문서의 정보는 Cisco IM and Presence Service Server에 대한 RTMT의 워터마크를 조정하는 데에도 적용됩니다.

Low WaterMark는 총 로깅 디스크 공간 게시물의 백분율 값으로, 경고를 받으면 디스크 공간이 구성된 Low WaterMark 백분율만큼 가득 찼음을 나타냅니다.

High WaterMark는 이전 로그 파일이 제거된 총 로깅 디스크 공간 게시물의 백분율 값입니다.

High WaterMark Exceeded 및 Low WaterMark Exceeded는 로깅 파티션에서 사용된 디스크 공간의 비율을 나타내는 이벤트입니다.

LogPartitionHighWaterMarkExceeded

이 이벤트는 로그 파티션의 사용된 디스크 공간 비율이 구성된 High Watermark를 초과했음을 나타냅니다.

LogPartitionLowWaterMarkExceeded

이 이벤트는 로그 파티션의 사용된 디스크 공간 비율이 구성된 Low WaterMark를 초과했음을 나타냅니다.

이 두 이벤트의 임계값 백분율 값은 요구 사항에 따라 RTMT에서 구성할 수 있습니다. 기본적으로 High WaterMark는 총 로깅 파티션의 95%로 설정되고 Low WaterMark는 총 로깅 파티션의 90%로 설정됩니다.

로깅 파티션에 공간이 부족하고 통화 관리자의 특정 활동을 수행하기 위해 추가 공간을 생성해야 하는 경우가 있습니다. 이러한 이벤트 중에 로깅 파티션에 추가 공간을 생성하고 High WaterMark 및 LowWaterMark의 임계값을 각각 조정할 수 있습니다.

High WaterMark의 임계값을 낮추면 이전 로그 파일을 삭제하고 로깅 파티션에 추가 디스크 공간을 생성합니다.

절차

하위 워터마크 조정

RTMT를 시작하고 원하는 클러스터에 로그인하고 왼쪽 창에서 System > Tool > Alert Central로 이동합니다.

오른쪽 창의 시스템 오른쪽에서 LogPartitionLowWaterMarkExceeded > Set Alert/Properties를 선택합니다.

Next(다음)를 클릭합니다.

기본적으로 Low WaterMark는 90%로 설정됩니다.

요구 사항에 따라 Low WaterMark를 더 낮은 값으로 설정한 다음 Next(다음)를 클릭합니다.

Next(다음)를 클릭합니다.

저장을 클릭합니다.

상위 워터마크 조정

오른쪽 창의 시스템 오른쪽에서 LogPartitionHighWaterMarkExceeded > 경고/속성 설정을 클릭합니다.

Next(다음)를 클릭합니다.

기본적으로 High WaterMark는 95%로 설정됩니다.

요구 사항에 따라 High WaterMark를 더 낮은 값으로 설정한 다음 Next(다음)를 클릭합니다.

Next(다음)를 클릭합니다.

저장을 클릭합니다.

다음을 확인합니다.

추가 디스크 공간이 로깅 파티션에 생성됩니다. High(높음) 및 Low(낮음) 워터마크를 조정한 후 Call Manager의 CLI에서 Show Status 명령을 통해 확인할 수 있습니다.

워터마크를 조정하기 전에

admin:show status

Host Name          : publisher

Date               : Thu Jul 21, 2016 16:07:16

Time Zone          : India Standard Time (Asia/Kolkata)

Locale             : en_US.UTF-8

Product Ver        : 10.0.1.10000-24

Unified OS Version : 10.0.0.0-2

Uptime:

16:07:17 up 72 days, 21:01,  1 user,  load average: 0.21, 0.16, 0.11

CPU Idle:   93.06%  System:   02.40%    User:   04.29%

IOWAIT:   00.25%     IRQ:   00.00%    Soft:   00.00%

Memory Total:        8062096K

Free:         133808K

Used:        7928288K

Cached:        3312040K

Shared:              0K

Buffers:         342228K

Total            Free            Used

Disk/active         22187548K        9256672K       12705464K (58%)

Disk/inactive       22187548K       20884420K         176064K (1%)

Disk/logging        77201424K       47443520K       25836240K (36%)

WaterMark가 조정된 후

admin:show status

Host Name          : publisher

Date               : Thu Jul 21, 2016 16:35:48

Time Zone          : India Standard Time (Asia/Kolkata)

Locale             : en_US.UTF-8

Product Ver        : 10.0.1.10000-24

Unified OS Version : 10.0.0.0-2

Uptime:

16:35:49 up 72 days, 21:29,  1 user,  load average: 0.09, 0.12, 0.16

CPU Idle:   98.61%  System:   00.88%    User:   00.51%

IOWAIT:   00.00%     IRQ:   00.00%    Soft:   00.00%

Memory Total:        8062096K

Free:        1957460K

Used:        6104636K

Cached:        1477332K

Shared:              0K

Buffers:         360100K

Total            Free            Used

Disk/active         22187548K        9256660K       12705476K (58%)

Disk/inactive       22187548K       20884420K         176064K (1%)

Disk/logging        77201424K       54805132K       18474628K (26%)

Show Status(상태 표시) 출력에 표시된 대로 Used Disk/Logging(사용된 디스크/로깅) 파티션의 백분율 값이 36%에서 26%로 변경되었습니다.

문제 해결

현재 이 구성의 문제를 해결하는 데 사용할 수 있는 특정 정보가 없습니다.