목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

명명 규칙

매트릭스 사용 방법

CUAC 버전 4.3에서 버전 7.0까지 CUCM 호환성

CUAC 버전 7.1에서 버전 8.0(3)까지의 CUCM 호환성

CUAC 버전 8.5에서 버전 9.1(2)까지의 CUCM 호환성

CUCM과의 CUAC 고급 호환성

소개

이 문서에서는 Cisco CUCM(Unified Communications Manager)과의 여러 Cisco CUAC(Unified Attendant Console) 버전(비즈니스, 부서, 엔터프라이즈, 프리미엄 및 고급) 간의 호환성에 대해 설명합니다. 설치 관련 정보는 제공되지 않습니다. 서버 설치 전 모든 요구 사항에 대해 알아보려면 릴리스 정보 및 설치 가이드를 참조하십시오.

사전 요구 사항

요구 사항

Cisco에서는 CUCM 및 CUAC에 대해 알고 있는 것이 좋습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서는 특정 소프트웨어 및 하드웨어 버전으로 한정되지 않습니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 이해해야 합니다.

명명 규칙

- CUCM - Cisco Unified Communications Manager

- CUBAC - Cisco Unified Business Attendant Console

- CUDAC - Cisco Unified Department Attendant Console

- CUEAC - Cisco Unified Enterprise Attendant Console

- CUPAC - Cisco Unified Premium Attendant Console

- CUACA - Cisco Unified Attendant Console Advanced Edition

매트릭스 사용 방법

테이블의 X축에서 CUCM 버전을 찾습니다.Y축에 호환되는 CUAC 버전이 있는지 확인합니다.테이블에서 X는 지원됨을 의미합니다.

CUAC 버전 4.3에서 버전 7.0까지 CUCM 호환성

CUCM

>>>>>

CUBAC / CUDAC

CUEAC

CUPAC

4.3

5.1

6.5도

6.1

6.1.2

6.1.3

7.5

2.0.0.11

X

X

X

X

X

X

2.0.1.14

X

X

X

X

X

X

3.0.0.2

X

X

X

X

3.0.1.4

X

X

X

X

X

3.1.1.5

3.1.1.5

X

X

X

X

X

3.1.1.8

3.1.1.8

X

X

X

X

X

3.1.1.10

3.1.1.10

X

X

X

X

X

8.0.0.5

8.0.0.5

X

8.0.3.9

8.0.3.9

X

8.5.1.5

8.5.1.5

8.6.1.9

8.6.1.9

8.6.2.11

8.6.2.11

8.6.2.20

8.6.2.20

9.0.1.10

9.0.1.10

9.0.1.10

9.0.1.20

9.0.1.20

9.0.1.20

9.1.1.10

9.1.1.10

9.1.1.10

9.1.1.20

9.1.1.20

9.1.1.20

참고:Cisco Unified Department Attendant Console은 버전 9.1.1.20 이후에 중단되었습니다. 버전 9.1.1.20이 릴리스된 후 Business, Enterprise 및 Premium 버전이 CUACA로 교체되었습니다.

CUAC 버전 7.1에서 버전 8.0(3)까지의 CUCM 호환성

CUCM

>>>>>

CUBAC / CUDAC

CUEAC

CUPAC

7.1

7.1(2)

7.1(3)

7.1(5)

8.5

8.0(2)

8.0(3)

2.0.0.11

2.0.1.14

X

3.0.0.2

3.0.1.4

X

3.1.1.5

3.1.1.5

X

X

X

3.1.1.8

3.1.1.8

X

X

X

3.1.1.10

3.1.1.10

X

X

X

8.0.0.5

8.0.0.5

X

X

X

X

8.0.3.9

8.0.3.9

X

X

X

X

X

8.5.1.5

8.5.1.5

X

X

X

8.6.1.9

8.6.1.9

X

X

X

8.6.2.11

8.6.2.11

X

X

X

8.6.2.20

8.6.2.20

X

X

X

9.0.1.10

9.0.1.10

9.0.1.10

X

X

X

9.0.1.20

9.0.1.20

9.0.1.20

X

X

X

9.1.1.10

9.1.1.10

9.1.1.10

X

X

X

X

9.1.1.20

9.1.1.20

9.1.1.20

X

X

X

X

참고:Cisco Unified Department Attendant Console은 버전 9.1.1.20 이후에 중단되었습니다. 버전 9.1.1.20이 릴리스된 후 Business, Enterprise 및 Premium 버전이 CUACA로 교체되었습니다.

CUAC 버전 8.5에서 버전 9.1(2)까지의 CUCM 호환성

CUCM

>>>>>

CUBAC / CUDAC

CUEAC

CUPAC

8.5

8.6

9.0.1

9.1(1)

9.1(2)

2.0.0.11

2.0.1.14

3.0.0.2

3.0.1.4

3.1.1.5

3.1.1.5

3.1.1.8

3.1.1.8

3.1.1.10

3.1.1.10

8.0.0.5

8.0.0.5

8.0.3.9

8.0.3.9

8.5.1.5

8.5.1.5

X

8.6.1.9

8.6.1.9

X

X

8.6.2.11

8.6.2.11

X

X

8.6.2.20

8.6.2.20

X

X

9.0.1.10

9.0.1.10

9.0.1.10

X

X

X

9.0.1.20

9.0.1.20

9.0.1.20

X

X

X

X

9.1.1.10

9.1.1.10

9.1.1.10

X

X

X

X

X

9.1.1.20

9.1.1.20

9.1.1.20

X

X

X

X

X

참고:Cisco Unified Department Attendant Console은 버전 9.1.1.20 이후에 중단되었습니다. 버전 9.1.1.20이 릴리스된 후 Business, Enterprise 및 Premium 버전이 CUACA로 교체되었습니다.

CUCM과의 CUAC 고급 호환성

CUCM

>>>>>

쿠아카

7.1(5)*

8.X

9.X

10.0(1)

10.5(1)

10.5(2)

11.0.x

11.5.x

12.0.1

10.0.1.10

X

X

X

X

10.5.1

X

X

X

X

X

10.5.2

X

X

X

X

X

X

X

11.0.1

X

X

X

X

X

X

11.0.2

X

X

X

X

X

X

X

12.0.2

X**

X**

X**

X***

X

* 32비트 TSP는 전체 버전에서 지원되지만 64비트는 일부 CUCM 버전에서만 지원됩니다. 자세한 내용은 각 CUAC-Advance Administration and Installation Guide를 참조하십시오.

** OS Windows 2012(R2)에서만 지원됨 - 64비트

*** CUCM 버전은 11.5(1.13032-4) 이상이어야 합니다.

참고:Cisco Unified Attendant Console Advanced 클라이언트용 Microsoft Windows 10은 CUAC 11.0.1 이상에서 지원됩니다.