목차

소개

60일 라이센스가 만료된 후에는 어떤 옵션을 사용할 수 있습니까?

소개

이 문서에서는 CUAC 서버에 영구 라이센스를 설치하기 전에 60일 평가판 라이센스 기간이 만료될 때 발생할 수 있는 다음 단계에 대해 설명합니다.

60일 라이센스가 만료된 후에는 어떤 옵션을 사용할 수 있습니까?

이 문제는 일반적으로 CUAC를 주문했지만 주문이 아직 완료되지 않았거나 잘못된 제품을 주문하여 라이센스를 설치할 수 없는 경우(이 경우 RMA와 새 주문이 필요함) 나타납니다.

- TAC 또는 ARC 팀에서 60일 라이센스를 연장할 수 있는 것은 기술적으로 불가능합니다.

- 60일 라이센스가 만료되어 CUAC 시스템을 통해 계속 사용하려고 하는데 해당 서버에 대한 영구 라이센스가 없는 경우, 다른 서버에 CUAC를 설치하거나 기존 서버를 다시 이미지화한 다음 이미지로 다시 설치한 서버에 CUAC를 다시 설치해야 합니다.

- 주문한 제품이 라이센스 활성화 코드를 받지 못한 경우, 해당 고객 관리자에게 빠른 주문 및 라이센스를 요청해야 합니다.

- 아직 제품을 주문하지 않은 경우 PUT(Product Upgrade Tool)를 사용하여 주문해야 합니다.eDelivery는 라이센스 활성화 코드의 우편 배달보다 빠릅니다.  PUT를 통해 주문하는 경우 L2TP LAC(Access Concentrator)의 전송 방법은 탐지입니다.

참고:이 제한은 60일 임시 라이센스를 얻는 동안 cisco.com/go/ac 웹 페이지에서 지정합니다.