목차

소개

문제

로그 분석

솔루션

ICMP 리디렉션을 허용하지 않도록 VCS 비활성화

소개

이 문서에서는 VCS(Video Communication Server)에 대한 H.323 엔드포인트 등록에 실패한 문제에 대해 설명합니다. VCS에 등록된 엔드포인트가 표시됩니다. 그러나 VCS가 ICMP(Internet Control Message Protocol)를 수신하고 registrationConfirm을 리디렉션하므로 엔드포인트에서 등록이 거부됩니다.

문제

VCS에 등록하려는 엔드포인트는 VCS에 등록되었음을 표시합니다. 그러나 엔드포인트에서 등록이 거부됩니다.

이는 엔드포인트가 VCS에 RRQ(registrationRequest)를 전송하고 VCS가 엔드포인트에 RCF(Registration Confirm)를 전송할 때 발생합니다. 따라서 VCS 관점에서 엔드포인트가 성공적으로 등록되었습니다. 그러나 RCF는 엔드포인트에 도달하지 않으므로 엔드포인트에서 등록 거부가 표시됩니다.

로그 분석

엔드포인트 패킷 캡처는 RRQ를 VCS로 전송했음을 보여줍니다. 그러나 응답을 받지 못했습니다.

VCS 패킷 캡처는 VCS가 RRQ를 수신하고 RCF로 응답했음을 보여줍니다.

솔루션

이 문제는 H.323의 등록 프로세스가 UDP를 통해 실행되므로 발생합니다. 이러한 문제가 발생할 수 있는 한 가지 이유는 VCS가 H225 Registration, Admission, Status(RAS) 트래픽을 다른 장치(ASA(Adaptive Security Appliance) / 게이트웨이)로 리디렉션하기 위해 ICMP 리디렉션을 수신하기 때문입니다.

ICMP 리디렉션을 허용하지 않도록 VCS 비활성화

루트 자격 증명을 사용하여 VCS SSH(Secure Shell)에 로그인하고 /etc/sysctl.conf 파일을 편집하여 다음 항목을 추가합니다.

net.ipv4.conf.all.accept_redirects = 1

net.ipv4.conf.all.send_redirects = 1

유사한 문제의 또 다른 이유는 VCS 컨트롤에 등록되고 엔드포인트에서 등록 취소된 엔드포인트 표시에 설명되어 있습니다.