목차

소개

클러스터의 모든 VCS가 동일한 서브넷에 있어야 합니까?

관련 정보

소개

이 문서는 Cisco TelePresence Video Communication Server Expressway와 관련이 있습니다.

Q. 클러스터의 모든 VCS가 동일한 서브넷에 있어야 합니까?

A. 아니요. VCS 클러스터의 피어는 별도의 서브넷에 있을 수 있습니다. VCS 피어는 서브넷 경계를 통해 전송할 수 있는 H.323 및 SSH 메시징을 사용하여 서로 통신합니다.

TANDBERG 게이트키퍼 및 서드파티 대체 게이트키퍼는 다르게 작동하며 동일한 서브넷에 있어야 합니다.

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems