목차

소개

VCS가 인접 디바이스의 H.323 RAS 대역폭 요청(BRQ) 메시지에 응답하지 않는 이유는 무엇입니까?

관련 정보

소개

이 문서는 Cisco TelePresence Video Communication Server Expressway와 관련이 있습니다.

Q. VCS가 인접 디바이스의 H.323 RAS 대역폭 요청(BRQ) 메시지에 응답하지 않는 이유는 무엇입니까?

A. H.323 BRQ는 엔드포인트가 통화에 사용 중인 대역폭을 게이트키퍼에게 알려줍니다. BRQ는 엔드포인트에서 등록된 게이트키퍼로만 전송되어야 합니다(BRQ에는 게이트키퍼 등록 프로세스에 의해 엔드포인트에 할당된 엔드포인트 ID가 포함됩니다). BRQ는 두 네이버 간에 대역폭 정보를 공유하는 데 사용되지 않습니다.

VCS와 인접한 시스템이 있고 VCS에 대역폭 정보를 제공하려는 경우 다음과 같은 방법으로 이를 달성할 수 있습니다.

- (선택 사항) LRQ 메시지(대역폭 10240 = 1Mbps)

- 정보 전송 속도로 SETUP 메시지에 포함됨 Bearer Capability에서 속도는 64kbps의 승수를 나타냅니다. 예를 들어 136의 속도는 8704kbps(136*64kbps = 8704kbps)의 대역폭과 같습니다.

- terminalCapabilitySet 기능 테이블 및 기능 항목에 maxBitRate로 포함되었습니다. NB: 5120의 maxBitRate = 512kbps

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems