목차

소개

CPL 스크립트를 업로드한 후 VCS를 재부팅해야 합니까?

관련 정보

소개

이 문서는 Cisco TelePresence Video Communication Server Expressway와 관련이 있습니다.

Q. CPL 스크립트를 업로드한 후 VCS를 재부팅해야 합니까?

A. 아니요. VCS는 5초마다 CPL 스크립트를 폴링하므로 CPL 스크립트가 업로드되는 방식(예: 웹 인터페이스를 통해 업로드되거나 SCP를 사용하여 복사됨)에 관계없이 VCS는 업데이트된 CPL 스크립트를 사용하여 거의 즉시 시작됩니다.

이 동작은 TANDBERG 게이트키퍼 및 보더 컨트롤러와 다릅니다. 이러한 제품에서 CPL 스크립트는 웹 인터페이스를 통해 업로드되면 즉시 구현되지만 SCP를 통해 업로드하면 스크립트를 적용하려면 시스템을 재부팅해야 합니다.

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems