목차

소개

FindMe ID는 어떤 형식을 사용할 수 있습니까?

관련 정보

소개

이 문서는 Cisco TelePresence Video Communication Server Expressway와 관련이 있습니다.

Q. FindMe ID는 어떤 형식을 사용할 수 있습니까?

A. FindMe ID는 사용자가 엔드포인트에서 전화를 걸 수 있는 모든 것을 FindMe ID로 사용할 수 있는 IP 주소, 문자 또는 숫자 등 원하는 모든 것입니다.

그러나 FindMe ID는 현재 SIP를 포함하거나 향후 SIP를 포함할 수 있는 네트워크의 URI 형식으로 되어 있는 것이 좋습니다.

비 URI FindMe ID는 H.323 전용 구축에서 작동하지만 혼합 또는 SIP 전용 구축에서는 복잡해집니다.이는 SIP 엔드포인트가 AOR에만 alias@domain의 형식으로만 등록할 수 있으며 SIP 다이얼링은 URI를 통해서만 수행할 수 있기 때문입니다.SIP 전용 엔드포인트에서 도메인 없이 별칭을 다이얼하면 요청이 VCS로 전송되기 전에 엔드포인트에서 고유한 도메인을 별칭에 추가합니다.

예를 들어, FindMe ID가 123이고 누군가가 H.323 엔드포인트에서 123으로 전화를 걸면 통화가 VCS에 123으로 전송되며, 이 VCS는 FindMe ID로 인식되며에 대해 구성한 모든 별칭을 확인합니다.이것은 예상된 일이다.그러나 123이 SIP 전용 엔드포인트(jane.smith@example.com로 등록됨)에서 전화를 건 경우 VCS는 123@example.com로 통화를 전송하며, 이 경우 VCS는 찾을 수 없으므로 통화가 연결되지 않습니다.

VCS에서 통화 정책을 설정하여 모든 수신 통화에서 @example.com을 제거할 수 있지만 SIP AOR로 확인되는 FindMe ID를 통해서만 AOR를 사용하여 SIP 엔드포인트를 호출할 수 없습니다.

URI 형식으로 FindMe ID를 사용하면 이러한 문제가 발생하지 않습니다.

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems