목차

소개

VCS를 Gatekeeper 또는 Border Controller의 대체 버전으로 사용할 수 있습니까?

관련 정보

소개

이 문서는 Cisco TelePresence Video Communication Server Expressway와 관련이 있습니다.

Q. VCS를 게이트키퍼 또는 보더 컨트롤러에 대한 대체 버전으로 사용할 수 있습니까?

A. No. H.323에서 게이트키퍼(예: TANDBERG VCS, TANDBERG 게이트키퍼 및 TANDBERG Border Controller)의 역할을 하는 유닛은 서로 대체로 구성할 수 있습니다.한 유닛에서 장애가 발생하면 다른 유닛에서 통화를 수신하여 정상적으로 통화를 라우팅할 수 있습니다.이 경우 두 유닛이 동일한 컨피그레이션을 가져야 합니다. 그렇지 않으면 엔드포인트가 대체(Alternate)를 사용하기 시작하면 통화 라우팅이 변경될 수 있습니다.VCS, 게이트키퍼 및 보더 컨트롤러는 모두 서로 다른 제품이므로 동일한 구성을 가질 수 없으며 대체로 사용할 수 없습니다.

VCS는 다른 VCS만 Alternative로 포함할 수 있습니다.Border Controller는 다른 보더 컨트롤러만 그 대안으로 사용할 수 있습니다.게이트키퍼는 다른 게이트키퍼만 해당 게이트키퍼로서 가질 수 있습니다.

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems