목차

소개

현지 표준 시간대에서 시간을 표시하도록 VCS를 설정하려면 어떻게 해야 합니까?

관련 정보

소개

이 문서는 Cisco TelePresence Video Communication Server Expressway와 관련이 있습니다.

Q. 현지 표준 시간대에서 시간을 표시하도록 VCS를 설정하려면 어떻게 해야 합니까?

A. VCS가 현지 표준 시간대를 기준으로 시간을 표시하려면 다음을 수행해야 합니다.

1. NTP 서버의 세부 정보를 사용하여 VCS를 구성합니다(System Configuration(시스템 컨피그레이션) > NTP > NTP Server(NTP 서버).

2. VCS에서 로컬 표준 시간대를 설정합니다(System Configuration > NTP > Time zone).

NTP 서버는 VCS에 UTC 시간을 제공합니다.그런 다음 VCS는 UTC 시간을 사용하고 선택한 시간대에서 지정한 시간만큼 오프셋하여 현지 시간을 만듭니다.일단 설정되면 VCS는 웹 UI에서 로컬 시간대를 사용하고 이벤트 로그의 각 줄의 시작 부분에 나타나는 타임스탬프를 설정합니다.

VCS를 NTP 서버의 세부 정보로 구성하지 않으면 운영 체제에 따라 시간이 표시됩니다.

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems