목차

소개

DTMF가 IP 엔드포인트에서 Codian ISDN GW를 통해 작동하지 않는 이유는 무엇입니까?

관련 정보

소개

이 문서는 Cisco TelePresence ISDN GW 3241 및 Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321 제품에 대해 다룹니다.

Q. DTMF가 IP 엔드포인트에서 Codian ISDN GW를 통해 작동하지 않는 이유는 무엇입니까?

A. Codian ISDN 게이트웨이는 비디오 통화를 위해 대역 외 DTMF를 대역 내 DTMF로 변환하지 않습니다.

1.4 릴리스 이전의 ISDN 게이트웨이 버전은 비디오 통화에 대해 대역 외 DTMF를 알렸습니다.이 소프트웨어 버전에서 대부분의 IP 엔드포인트는 대역 내 DTMF보다 우선 대역 외 DTMF를 사용하도록 선택했으므로 DTMF는 ISDN 게이트웨이의 자동 전화 교환에서 작동하지만 네트워크의 ISDN 측의 엔드포인트에서 탐지되지 않습니다.

1.4 이상으로 업그레이드하면 ISDN 게이트웨이가 비디오 통화에 대해 대역 외 DTMF를 광고하는 것을 중단합니다.IP 엔드포인트는 ISDN GW가 ISDN 엔드포인트로 전달하는 인밴드 DTMF를 사용해야 합니다.

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems