목차

소개

ISDN 연결 및 표준 및 TANDBERG Codian ISDN GW

관련 정보

소개

이 문서는 Cisco TelePresence ISDN GW 3241 및 Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321 제품에 대해 다룹니다.

Q. ISDN 연결 및 표준 및 TANDBERG Codian ISDN GW

A. 이 문서에는 다음 정보가 포함됩니다.

- 지원되는 ISDN 표준

- ISDN 연결 프로비저닝

- ISDN 통화 문제 해결

지원되는 ISDN 표준

T1 PRI 회선

Codian ISDN GW 3200 및 8320 Series 지원:

- NI-2

Codian ISDN GW 3201 및 8321 Series 지원:

- NI-2

- DMS-100(소프트웨어 버전 1.5 이상)

- 4ESS(소프트웨어 버전 1.5 이상)

E1

유로 ISDN만 지원됩니다.

> 위쪽

ISDN 연결 프로비저닝

ISDN 연결에는 다음과 같은 특성이 있는 것이 좋습니다.

- PRI: PRI에 대해 지정하는 DID 범위의 크기는 로컬 네트워크에 있는 다른 엔드포인트 또는 대상의 수에만 따라 달라집니다. 예를 들어 네트워크에 엔드포인트가 100개인 경우 각 엔드포인트에 대해 DID 번호가 1개씩 부여되며 DID 번호를 엔드포인트에 매핑하기 위해 IDSN 게이트웨이에서 다이얼 플랜 규칙을 설정해야 합니다

- 미국: NI-2; DMS-100(ISDN GW 3241 및 MSE 8321만 해당), 4ESS(ISDN GW 3241 및 MSE 8321만 해당) 유럽: ETSI

- B8ZS 인코딩

- 확장된 수퍼프레임

- 미국에서 CSU가 권장됩니다(Adtran CSU 제품을 테스트함).

- ISDN 공급자에서 시계를 도출합니다

- 64k ISDN 회선 또는 56k(제한됨 - 소프트웨어 버전 1.5에서 56k 제한/비트 강도 지원) 자세한 내용은 TANDBERG Codian ISDN 게이트웨이가 56k(제한 또는 비트 강도) 채널을 지원합니까?

- 데이터, 비디오 및 음성 지원

> 위쪽

ISDN 통화 문제 해결

ISDN GW에서 전화를 거는 데 문제가 있는 경우:

1. Status(상태) > ISDN으로 이동합니다.

2. 연결된 PRI에 대해 레이어 1 및 레이어 2가 모두 표시되는지 확인합니다.

이 필드가 올바르지만 발신 통화가 목적지에 도달하지 못하는 경우:

1. Settings(설정) > ISDN으로 이동합니다.

2. National bits(Sa4Sa8)를 01000으로 설정합니다.

3. ISDN GW를 재부팅합니다.

> 위쪽

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems