목차

소개

Deutsche Telekom 회로에 Send calling number 옵션을 사용하는 Codian ISDN GW에 대해 설명하십시오.

관련 정보

소개

이 문서는 Cisco TelePresence ISDN GW 3241 및 Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321 제품에 대해 다룹니다.

Q. Deutsche Telekom 회로에 Send calling number 옵션을 사용하는 Codian ISDN GW에 대해 설명해 주십시오.

A. 일부 ISDN 스위치는 E.164 번호의 숫자 수에 대한 제한을 설정하며 PRI 공급자가 이를 구성할 수 있습니다.일부 고객 사이트에서 이 옵션이 설정되고 Codian ISDN GW에서 보내는 자릿수가 PRI 공급자가 구성한 번호와 같지 않을 경우 통화를 삭제하거나 올바른 E.164 번호 대신 "0"을 보낼 수 있음을 발견했습니다.

그런 다음 PRI가 Deutsche Telekom과 같이 2번 내선 번호(0-99)에 대해 제공자에 의해 구성되어 있고 3자리 내선 번호나 허용된 범위에 없는 내선 번호로 전화를 걸려고 하면 PRI에서 발신 전화를 걸 수 없습니다.

관련 정보

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems