목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

구성

시스템 레벨

사용자 레벨

소개

이 문서는 EPNM(Evolved Programmable Network Manager)에서 유휴 사용자 로그아웃 타이머를 변경하는 단계에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

EPN Manager에 대한 지식이 있는 것이 좋습니다.

참고: EPNM GUI에 액세스해야 합니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 EPNM을 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

구성

두 레벨(시스템 레벨 및 사용자 레벨)에서 이 변경을 수행해야 합니다.

시스템 레벨

탐색Administration > Setting > System Settings.아래General,선택 Server이 이미지에 표시된 대로 시간 초과 값을 변경합니다.

사용자 레벨

오른쪽 상단의 Settings(설정) 아이콘을 클릭하고My Preferences.

시간 초과 값을 원하는 대로 변경하고Save.

변경 사항을 적용하려면 로그아웃했다가 다시 로그인하십시오.