목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

참조 설정

VM 연결을 위한 OVS 구성

관련 문서 및 문서

사용된 용어

소개

이 문서에서는 가상 머신 네트워크 연결을 위해 NFVIS-for-UC OVS(Open vSwitch)를 구성하는 데 필요한 단계를 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

- 지원되는 Business Edition 또는 NFVIS-for-UC를 지원하는 Cisco Expressway 하드웨어

- Business Edition 6000/7000 M5 이상

- Cisco Expressway C1400V M7 이상

- NFVIS-for-UC 소프트웨어가 WebUI와 함께 설치되어 관리용으로 액세스 가능

참조 설정

사용

VLAN

IP

게이트웨이

pNIC

브리지

network

업링크 스위치 이름

업링크 스위치 포트

어플라이언스 OOB CIMC

100

10.0.100.10/24

10.0.100.1/24

CIMC 관리

관리 스위치

Eth1/1

UC용 NFVIS 관리

101

10.0.101.10/24

10.0.101.1/24

GE0-0

LAN br

랜넷

관리 스위치

Eth1/10

VM 데이터1

10

해당 없음

10.0.10.1/24

GE1-0

vm-br1

vm-net-10

vm 스위치

Eth1/11

VM 데이터2

20

해당 없음

10.0.20.1/24

GE1-1

vm-br2

vm-net-20

vm 스위치

Eth1/12

VM 연결을 위한 OVS 구성

NFVIS-for-UC를 원격으로 관리할 수 있게 되면 다음 단계는 가상 머신 연결을 위한 네트워크를 설정하는 것입니다. 이 설정에서는 GE1-0 및 GE1-1이 VM 데이터 트래픽에 사용됩니다.

1단계: 앞서 설정한 자격 증명을 사용하여 https://<NFVIS Management IP or FQDN>에서 NFVIS-for-UC WebUI에 로그인합니다.

2단계: Configuration(컨피그레이션) > Virtual Machines(가상 머신) > Networking(네트워킹) > Networks(네트워크) 드롭에서 Network configuration(네트워크 컨피그레이션) 페이지로 이동합니다.

네트워크 페이지 기본 구성(BE7H-M5-K9)

3단계: 네트워크를 추가하려면 + 기호를 클릭하여 새 네트워크를 추가합니다. 네트워크 세부사항을 입력하고 완료되면 Submit(제출)을 클릭합니다. 다른 VLAN/네트워크에 대해 동일한 단계를 반복합니다. 같은 브리지를 다시 사용하거나 설계에 따라 새 브리지를 만듭니다.

- 이름: vm-net-10

- 모드로 들어갑니다: 액세스

- VLAN: 10

- 브리지: 사용할 인터페이스로 New, GE1-0을 생성합니다. GE0-0은 NFVIS-for-UC 관리에 사용되고 있습니다.

4단계. 이제 네트워크가 Networks(네트워크) 페이지에 나타나는지 확인합니다.

NFVIS-for-UC CLI에서 생성된 네트워크를 확인할 수도 있습니다.

BE7KH2-NFVIS# show system networks

NETWORK BRIDGE PORTS TYPE VLAN

----------------------------------------------------------

wan-net wan-br N/A openvswitch N/A

lan-net lan-br GE0-0,GE0-0_ll1 openvswitch N/A

GE1-0-SRIOV-1 N/A N/A SRIOV N/A

...omitted default SRIOV networks...

vm-net-10 vm-br1 GE1-0,vnic0 openvswitch 10

vm-net-20 vm-br2 GE1-1,vnic1 openvswitch 20

BE7KH2-NFVIS#

관련 문서 및 문서

- Cisco Virtualization Guide for Cisco On-premises Calling Applications

- Cisco Business Edition 6000/7000 어플라이언스 설치 가이드

- NFVIS 네트워킹 이해

- NFVIS 4.x 시작 가이드

- NFVIS 4.x 컨피그레이션 가이드

사용된 용어

- BE6K/BE7K - Cisco Business Edition 6000/7000 시리즈 어플라이언스

- CE1400V - Cisco Expressway 어플라이언스

- NFV - 네트워크 기능 가상화, VNF는 NFV의 결과로 간주될 수 있습니다.

- VNF - 가상 네트워크 기능(예: 가상 라우터, 방화벽)

- NFVIS-for-UC - Unified Communications용 NFV 인프라 소프트웨어

- pNIC - 어플라이언스에 물리적으로 설치되어 NFVIS-for-UC에서 관리되는 물리적 네트워크 인터페이스 카드.

- vNIC - NFVIS-for-UC에서 관리되는 가상 네트워크 인터페이스 카드로 가상 머신에 vNIC를 할당합니다.

- OCP NIC 3.0 - Open Compute Project Network Interface Card 3.0

- MLoM - 마더보드의 모듈형 LAN

- OVS - 개방형 가상 스위치

- SR-IOV - 단일 루트 I/O 가상화 - pNIC가 NFVIS-for-UC에 여러 물리적 NIC로 자신을 표시할 수 있습니다.

- DPDK - 데이터 플레인 개발 키트