목차

소개

배경 정보

CVI

WebRTC

누가 사용할 수 있습니까?

구성

CVI 설정

VIMT 구축

WebRTC 설정

소개

이 문서에서는 CVI와 WebRTC의 차이점에 대해 설명합니다.

배경 정보

CVI - Microsoft Teams(VIMT)를 위한 Cisco Webex Video Integration

클라우드 또는 온프레미스에 등록된 Cisco 또는 SIP 지원 비디오 장치에서 Microsoft Teams 회의에 참여할 수 있는 원활한 환경을 제공합니다.

WebRTC

모바일 및 데스크톱 플랫폼을 위한 오픈 소스 통신 기술입니다. 플러그인이 필요 없는 API를 기반으로 하며 모든 주요 웹 브라우저 및 운영 체제에서 지원됩니다.

WebRTC를 사용하는 앱은 일반적으로 브라우저 기반입니다

WebRTC는 일반적으로 실시간 오디오 및 비디오 통신에 사용됩니다.  P2P 커뮤니케이션을 위한 브라우저 기반 앱에서 일반적으로 사용

두 장치를 직접 연결하고 여러 표준 및 프로토콜을 사용하여 실시간으로 오디오 및 비디오 데이터를 전송하는 모든 세부 사항을 처리합니다.

CVI

이는 Microsoft 팀이 폐쇄적인 솔루션이기 때문에 생성되었습니다.

Microsoft 클라이언트만 Microsoft 모임에 참가할 수 있습니다. Microsoft는 CVI(Cloud Video Interop)

VIMT는 Microsoft Teams와 협력하여 다음과 같은 솔루션을 개발합니다.

WebRTC

WebRTC 통화를 시작할 때 앱이 통화에 연결되는 다른 장치와 연결을 설정해야 합니다.

WebRTC 앱이 방화벽 및 NAT를 통과해야 이러한 상황이 발생할 수 있습니다. PC는 개인 주소만 알고 있으므로 WebRTC 앱은 STUN 서버에 연결하여 공용 IP 주소를 검색합니다.

Next WebRTC 앱은 통화에 연결된 다른 장치에서도 공개 연결 IP를 검색합니다. 앱에서 필요한 모든 IP 주소를 알게 되면 ICE(Interactive Connectivity Establishment) 후보라는 잠재적인 연결 컨피그레이션 목록을 작성하여 가장 효율적인 컨피그레이션을 선택합니다.

다음 WebRTC 앱은 WebRTC 통화의 모든 장치가 실시간으로 오디오 및 비디오 데이터를 교환할 수 있는 개인 데이터 채널을 엽니다. 이 연결은 비공개 연결이며 통화 중인 사용자가 액세스할 수 없습니다.

직접 연결을 설정할 수 없는 경우 WebRTC 앱은 TURN(Traversal Using Relays Around NAT) 서버를 사용합니다.

TURN 서버는 리피터 역할을 합니다. WebRTC 통화의 장치 간에 직접 연결이 되지 않으면 응용 프로그램은 컴퓨터로 하여금 TURN 서버에 오디오 및 비디오 데이터를 보내게 하고, TURN 서버는 데이터를 수신 장치에 전송하고 반대로 합니다. WebRTC 통신에 TURN 서버를 사용하는 것은 최후의 수단입니다.

또한 지원 기술은 WebRTC 통화의 디바이스 간에 포트, 프로토콜 및 네트워크의 복잡한 시스템을 탐색하는 데 사용됩니다. API는 카메라 및 마이크에 액세스하고 오디오 및 시각적 데이터를 수집하는 데 사용됩니다.

누가 사용할 수 있습니까?

커머셜 사이트 -

- CVI 및 WebRTC는 커머셜에서 지원됨

- WebRTC를 위한 더 나은 기능(예: 미팅 번호를 통한 참여)을 위해 노력하고 있습니다.

Fedramp 사이트 -

- CVI는 Fedramp에서 작동하지만 지원되지 않음

- 연결을 구성할 수 있는 경우 VIMT 통화 중에 끊긴 오디오를 제공하므로 Fedramp 환경에서는 CVI 통화를 지원하지 않습니다.

- WebRTC가 Microsoft Teams 모임에 참가할 수 있도록 지원합니다. (GCC-high 아님)

구성

CVI 설정

이를 위해서는 파트너 어드민이 아닌 Webex 조직에 대한 전체 어드민 권한이 필요합니다. Microsoft 테넌트 글로벌 어드민 권한이 있는 계정에 액세스할 수 있어야 합니다. 하위 도메인이 Webex 조직에 추가되었습니다.

Microsoft Teams용 Webex Video Integration 라이선스가 Control Hub의 Subscription Panel(서브스크립션 패널) 내에, 조직 내에 서브스크립션의 라이선스와 함께 표시되는지 확인합니다. 또한 Hybrid Services(하이브리드 서비스) 아래의 Control Hub에서 Licensed Org Card(라이센스가 있는 조직 카드), Existing Setup Org Card(기존 설정 조직 카드) 또는 Unlicensed Org Card(라이센스가 없는 조직 카드)의 조직 라이센스 상태를 찾을 수 있습니다.

VIMT 구축

배포 및 검사 목록에 대한 문서를 표시하는 사전 요구 사항 링크를 봅니다. Authorize(권한 부여)를 선택하여 Microsoft 로그인 프롬프트에 의한 로그인 프롬프트를 표시합니다. O365 전역 관리자 계정으로 로그인하고 요청된 권한을 수락하라는 메시지가 표시됩니다. 제공된 두 컨피그레이션을 PowerShell에 붙여넣습니다. Control Hub 내의 Setup Page에서 제공하는 첫 번째 구성 행입니다. 이 구성은 다음과 같습니다. 두 번째 구성 행은 조직의 모든 Microsoft Teams 사용자를 위한 기능을 활성화하는 "전역 플래그"를 제공합니다.

이제 Cisco Webex Video 통합이 Azure Active Directory 관리 센터 내에 엔터프라이즈 응용 프로그램으로 포함됩니다.

WebRTC 설정

하이브리드 일정 활성화 -

장치의 모임 공급자 -> 설정에서 Microsoft Teams를 사용하도록 설정합니다.

디바이스에서 웹 엔진이 활성화되었는지 확인합니다(Devices => Settings => WebRTC Support).