목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

배경 정보

문제

솔루션

새 스파인 스위치가 로더 프롬프트로 부팅

소개

이 문서에서는 ACI 패브릭에서 실행되는 장애가 발생한 Cisco Nexus 9336PQ ACI(Application Centric Infrastructure) 스파인 스위치를 교체하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

이 문서에 대한 특정 요건이 없습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- Cisco Nexus 9336PQ Spine 스위치

- Cisco Nexus 9000 Series ACI Mode Switch Software 릴리스 11.0(2m) 이하

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

배경 정보

이 문서의 정보는 Nexus 9336PQ 스위치가 정상적으로 작동하고 완전한 하드웨어 장애가 발생하여 다운되기 전에 ACI 패브릭에서 스파인으로 운영된다는 가정 하에 작성되었습니다. 이 문서는 교체 Nexus 9336PQ 스파인 스위치를 이미 수신하여 설치할 준비가 되었다는 가정 하에 작성되었습니다.

문제

ACI 패브릭에서 작동하는 Nexus 9336PQ 디바이스에서 완전한 하드웨어 장애가 발생했습니다.이제 노드에 연결할 수 없으며 장치를 교체해야 합니다.

솔루션

이 문제를 해결하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. APIC(Application Policy Infrastructure Controller) GUI에서 Fabric(패브릭) > Inventory(인벤토리) > Unreachable Nodes(연결할 수 없는 노드)로 이동합니다.

2. 장애가 발생한 스파인 스위치가 이 페이지에 나타나야 합니다.실패한 스위치의 노드 ID 및 노드 이름을 기록합니다.

3. 장애가 발생한 스파인 스위치를 해제하고 컨트롤러에서 제거합니다.

1. Actions(작업) 드롭다운 메뉴를 클릭하고 Decommission(서비스 해제):

2. Remove from controller 라디오 버튼을 클릭한 다음 OK(확인)를 클릭합니다.

3. DECOMMISSION 팝업 창이 나타나면 예를 클릭합니다.

참고:해제된 노드가 APIC GUI에서 제거되기까지 최대 10분이 소요될 수 있습니다.장애가 발생한 노드가 Unmanaged Fabric Nodes 폴더에 나타나면 제대로 제거되었습니다.

4. 랙에서 장애가 발생한 스파인 스위치를 제거하고 교체품을 설치합니다.그러면 스파인 스위치가 ACI 모드로 부팅되고 패브릭 검색 상태로 이동합니다.

5. APIC 인터페이스에서 Fabric(패브릭) > Inventory(인벤토리) > Fabric Membership(패브릭 멤버십)으로 이동합니다.Work(작업) 창에 새 스파인 스위치가 행으로 나열되어야 합니다.

6. 행을 두 번 클릭하고 이전 스파인 스위치에 대해 기록한 동일한 노드 ID 및 노드 이름을 입력합니다(2단계).

7. APIC GUI에서 스파인 스위치가 새 IP 주소를 수신하는지 확인합니다.

8. 새로운 스파인 스위치가 이제 ACI 패브릭에 완전히 결합되었으며, APIC는 모든 관련 정책을 노드에 자동으로 푸시합니다.이 경우 노드 ID 201의 스파인 스위치가 실패했습니다.동일한 노드 ID가 지정된 다른 스파인 스위치로 교체되었습니다.그런 다음 APIC는 노드 201과 관련된 모든 정책을 추가 컨피그레이션 없이 새 스파인 스위치로 푸시합니다.

CLI(Command Line Interface)에서 정책이 새 노드로 푸시되었음을 확인하는 APIC GUI에 입력된 정보를 반영하기 위해 호스트 이름이 변경되었음을 확인해야 합니다.

새 스파인 스위치가 로더 프롬프트로 부팅

새 스파인 스위치를 설치한 후(이전 섹션의 4단계) 디바이스가 loader> 프롬프트로 부팅될 수 있습니다. 이 경우 디바이스에서 ACI 모드에 도달하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. bootflash의 내용을 나열하려면 dir 명령을 입력합니다.

2. bootflash에서 찾은 ACI 스위치 이미지 이름과 함께 이 명령을 입력합니다.

loader> boot <aci_image_name.bin>

참고:ACI 스위치 이미지 이름은 항상 aci-n9000으로 시작합니다.

3. 그런 다음 디바이스가 ACI 모드로 부팅되고 패브릭 검색 상태로 이동하는지 확인합니다.