목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

구성

네트워크 다이어그램

구성

다음을 확인합니다.

문제 해결

소개

이 문서에서는 VMware ESXi에서 NX-OSv 9000에 대한 직렬 포트 액세스 구성을 구성하는 방법에 대해 설명합니다.NX-OSv 9000은 Cisco Nexus 9000의 여러 L2 측면을 시뮬레이션하는 데 사용할 수 있는 가상 스위칭 플랫폼입니다.NX-OSv 9000은 라우팅 프로토콜(EIGRP(Enhanced Interior Gateway Routing Protocol), OSPF(Open Shortest Path First), RIP(Routing Information Protocol), BGP(Border Gateway Protocol), Trunking Virtual Switch와 같은 기본 L2/L3 기능을 포함하는 데이터 플레인 기능의 하위 집합을 지원하면서 Nexus 900000의 많은 컨트롤 플레인 작업을 지원합니다. (SVI), VXLAN(플러드 및 학습) 및 표준(vPC 외) 포트 채널

참고:7.0(3)I5(1) vPC(Virtual Port-Channels), OTV, ACL 및 VXLAN(BGP EVPN)과 같은 특정 NX-OS 기능에 CLI가 있을 수 있으며 스위치에서 컨피그레이션을 수락하지만 이러한 기능은 테스트되거나 지원되지 않습니다.지원되는 기능 및 제한 사항에 대한 자세한 내용을 보려면 표 1 지원되는 레이어 2 및 레이어 3 기능(소프트웨어) 및 표 2 NXOS 기능이 지원되지 않음(테스트되지 않음) 아래의 이 컨피그레이션 가이드 링크를 클릭하십시오.

NX-OSv 9000은 인밴드 인터페이스(SVI), 관리 인터페이스(mgmt0) 또는 콘솔 연결을 사용하는 물리적 스위치와 유사한 방법으로 관리할 수 있습니다.이 문서에서는 VMware ESXI 하이퍼바이저에서 실행되는 NX-OSv 9000을 네트워크 지원 가상 직렬 인터페이스에 연결하는 방법을 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

Cisco에서는 다음 주제에 대해 알고 있는 것이 좋습니다.

- vSphere/ESXi 호스트 구성 기본 사항

- VM(가상 머신) 관리입니다.

- 트랜짓 네트워크에 대한 지식.

주의:이 컨피그레이션 예에서는 Cisco에서 직접 지원하지 않는 타사 소프트웨어를 참조합니다.ESXi/vSPhere에 대한 추가 지원은 VMware에서 직접 받을 수 있습니다.http://www.vmware.com/support.html

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- NX-OSv 9000에서 ESXi 버전( 6.0.0 [빌드 3620759] ) 구축

- ESXi 호스트(독립형 또는 vCenter 관리) 및 NX-OSv 9000 가상 머신에 대한 충분한 가격 책정

- 가상 직렬 포트의 TCP 포트를 ESXi VMkernel 인터페이스로 허용하기 위한 관리 워크스테이션 접미사의 네트워크 액세스

- 가상 직렬 포트 기능을 사용하려면 ESXi Enterprise 또는 Enterprise Plus 라이센스가 필요합니다.

- VMware vDS(Distributed Switch)는 NX-OSv 9000에서 지원되지 않으며 표준 vSwitch가 필요합니다.

참고:vMotion은 네트워크 지원 가상 시리얼 포트에 대한 직접 URL에서 지원되지 않습니다. vMotion이 필요한 경우 vSPC(Virtual Serial Port Concentrator)를 구축할 수 있습니다. vSPC의 컨피그레이션 세부 정보는 이 문서의 범위를 초과하지만 VMware vSphere Documentation Center에서 찾을 수 있습니다.

구성

네트워크 다이어그램

구성

1. 원격 직렬 포트에 연결할 수 있도록 ESXi 호스트 방화벽을 구성합니다.이 작업은 GUI(예: vSphere Client 또는 Web Client) 또는 CLI에서 모두 수행할 수 있습니다.두 가지 예가 모두 주어집니다.

ESXi 호스트의 SSH CLI에서 다음을 수행합니다.

!By default the Remote Serial Port service is disabled:

!

[root@localhost:~] esxcli network firewall ruleset list | grep remoteSerialPort

remoteSerialPort false

!Enable the  remoteSerialPort ruleset:

!

[root@localhost:~] esxcli network firewall ruleset set --enabled true --ruleset-id=remoteSerialPort

!Validate that the remoteSerialPort service is now enabled.

!

[root@localhost:~] esxcli network firewall ruleset list | grep remoteSerialPort

remoteSerialPort             true

GUI(vSphere Web Client)에서 다음을 수행합니다.

2. VM Edit Settings 메뉴에서 NX-OSv 9000 가상 머신에 네트워크 지원 시리얼 포트를 추가합니다.이 항목을 추가하려면 NX-OSv 9000 VM을 꺼야 합니다.

참고:포트 URI에 대해 지정된 인터페이스 IP 주소는 현재 VM이 있는 ESXi 호스트의 관리 서비스에 사용되는 VMkernel 인터페이스 IP 주소여야 합니다.포트 번호는 현재 사용 중이 아닌 1024 이상의 TCP 포트일 수 있습니다. vMotion 등의 다른 VMkernel 서비스에 사용되지 않는 포트를 선택해야 합니다.

참고:vMotion은 네트워크 지원 가상 시리얼 포트에 대한 직접 URI에서 지원되지 않습니다. vMotion이 필요한 경우 vSPC(Virtual Serial Port Concentrator)를 구축할 수 있습니다. vSPC의 컨피그레이션 세부 정보는 이 문서의 범위를 초과하지만 VMware vSphere Documentation Center에서 찾을 수 있습니다.

3. NX-OSv 9000 VM을 부팅하고 부트 로더가 완료될 때까지 기다립니다.ESXi VM 콘솔에서 GRUB 랜드 메시지를 남겨둡니다.

4. 이제 터미널 에뮬레이터를 사용하여 NX-OSv 9000 VM의 콘솔에 연결할 수 있습니다.

다음을 확인합니다.

이 섹션을 사용하여 컨피그레이션이 제대로 작동하는지 확인합니다.

콘솔 인터페이스에 연결되면 관리 및 데이터 평면 인터페이스를 구성할 수 있습니다.

참고:mgmt0은 항상 VM 네트워크 인터페이스 1, 이더넷 1/1 = VM 네트워크 인터페이스 2 등에 매핑됩니다.

문제 해결

이 섹션에서는 컨피그레이션 문제를 해결하는 데 사용할 수 있는 정보를 제공합니다.

문제:NX-OSv 9000 VM이 로더 프롬프트로 부팅됩니다.

loader > dir

Setting listing for bootflash:

Number of devices detected by BIOS is 1

Number of devices detected by BIOS is 1

Number of devices detected by BIOS is 1

Going to print files for device bootflash:

.rpmstore

nxos.7.0.3.I5.1.bin

Number of devices detected by BIOS is 1

Number of devices detected by BIOS is 1

Number of devices detected by BIOS is 1

Clearing listing for bootflash:

loader >

해결 방법: 부팅 구문을 사용하여 시스템 이미지를 부팅합니다.

loader > boot nxos.7.0.3.I5.1.bin

부팅 후 boot 문을 구성하고 실행 중인 컨피그레이션을 저장합니다.

N9k#configure

N9k(config)# boot nxos nxos.7.0.3.I5.1.bin

N9k#(config)# end

N9k# copy running-config startup-config