목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

구성

네트워크 다이어그램

구성

VTEP-1

VTEP-2

다음을 확인합니다.

출력 예

VTEP-1

VTEP-2

문제 해결

소개

이 문서에서는 Nexus 7000 시리즈 스위치의 VXLAN(Virtual Extensible LAN) 플러드 구성 및 학습 내용을 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- RP(Rendezvous Point) 및 PIM(Platform Independent Multicast)과 같은 멀티캐스트 라우팅 개념입니다.

- VXLAN 개념

참고:이 문서에서는 VXLAN 컨피그레이션 전에 IP 라우팅 및 멀티캐스트 라우팅이 설정되었다고 가정합니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- N77-C7710

- N77-F348XP-23

- N77-F324FQ-25

참고:N77K는 소프트웨어 릴리스 7.2(0)D1(1)을 실행하고 있습니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

구성

네트워크 다이어그램

구성

이러한 컨피그레이션은 컨피그레이션의 VXLAN 부분에만 적용됩니다.이러한 컨피그레이션은 토폴로지의 모든 L3 인터페이스에 대한 모든 연결성을 선택한 라우팅 프로토콜과 함께 가정합니다.이 예에서는 고정 라우팅이 사용됩니다.또한 동일한 L3 인터페이스를 통해 멀티캐스트 라우팅이 설정되었다고 가정합니다

VTEP-1

feature pim

system bridge-domain 50,75

feature nv overlay

feature interface-vlan

feature vni

vni 5000

vni 7500

ip route 10.10.10.2/32 Ethernet10/1 192.168.1.2

ip pim rp-address 192.168.1.1 group-list 224.0.0.0/4

bridge-domain 50

bridge-domain 75

encapsulation profile vni VSI_50_TO_5000

dot1q 50  vni 5000

encapsulation profile vni VSI_75_TO_7500

dot1q 75  vni 7500

bridge-domain 50

member vni 5000

bridge-domain 75

member vni 7500

interface nve1

no shutdown

source-interface loopback10

member vni 5000 mcast-group 225.1.1.1

member vni 7500 mcast-group 227.1.1.1

interface Bdi50

no shutdown

ip address 10.50.50.50/24

interface Bdi75

no shutdown

ip address 10.75.75.75/24

interface Ethernet7/17

no switchport

no shutdown

service instance 1 vni

no shutdown

encapsulation profile VSI_50_TO_5000  default

service instance 2 vni

no shutdown

encapsulation profile VSI_75_TO_7500 default

interface Ethernet10/1

no switchport

ip address 192.168.1.1/30

ip pim sparse-mode

no shutdown

interface loopback10

ip address 10.10.10.1/32

ip pim sparse-mode

VTEP(Vxlan 터널 엔드포인트)의 내부 인터페이스는 레이어 3 포트(스위치 포트 없음)로 구성되어 있다는 점에 유의해야 합니다. 그러나 할당된 IP가 없습니다.또한 VTEP에 정의된 BD 값이 이 디바이스로 트래픽을 전송하는 데 사용되는 vlan ID와 일치하지 않아도 됩니다.그러나 캡슐화 프로필에 정의된 VNI(Vxlan Network Identifier) 매핑에 대한 dot1q는 내부 인터페이스의 서비스 인스턴스에서 호출되며 VLAN ID와 일치해야 합니다.

VTEP-2

feature pim

system bridge-domain 50,75

feature nv overlay

feature interface-vlan

feature vni

vni 5000

vni 7500

ip route 10.10.10.1/32 Ethernet10/7 192.168.1.1

ip pim rp-address 192.168.1.1 group-list 224.0.0.0/4

bridge-domain 50

bridge-domain 75

encapsulation profile vni VSI_50_TO_5000

dot1q 50  vni 5000

encapsulation profile vni VSI_75_TO_7500

dot1q 75  vni 7500

bridge-domain 50

member vni 5000

bridge-domain 75

member vni 7500

interface nve1

no shutdown

source-interface loopback10

member vni 5000 mcast-group 225.1.1.1

member vni 7500 mcast-group 227.1.1.1

interface Bdi50

no shutdown

ip address 10.50.50.51/24

interface Bdi75

no shutdown

ip address 10.75.75.76/24

interface Ethernet7/30

no switchport

no shutdown

service instance 1 vni

no shutdown

encapsulation profile VSI_50_TO_5000  default

service instance 2 vni

no shutdown

encapsulation profile VSI_75_TO_7500 default

interface Ethernet10/7

no switchport

ip address 192.168.1.2/30

ip pim sparse-mode

no shutdown

interface loopback10

ip address 10.10.10.2/32

ip pim sparse-mode

VTEP의 내부 인터페이스는 레이어 3 포트(스위치 포트 없음)로 구성되어 있다는 점에 유의해야 합니다. 그러나 할당된 IP가 없습니다.또한 VTEP에 정의된 BD 값이 이 디바이스로 트래픽을 전송하는 데 사용되는 VLAN ID와 일치하지 않아도 됩니다.그러나 내부 인터페이스의 서비스 인스턴스에서 호출되는 캡슐화 프로필에 정의된 VNI 매핑에 대한 dot1q는 VLAN ID와 일치해야 합니다.

다음을 확인합니다.

이 섹션을 사용하여 컨피그레이션이 제대로 작동하는지 확인합니다.

출력 예

이 출력은 안정된 상태입니다.VTEP 피어는 서로를 발견했으며 트래픽은 캡슐과 십진수 방향 모두에서 전달되었습니다.

VTEP-1

VTEP-1# show nve vni

Codes: CP - Control Plane        DP - Data Plane

UC - Unconfigured         SA - Suppress ARP

Interface VNI      Multicast-group   State Mode Type [BD/VRF]      Flags

--------- -------- ----------------- ----- ---- ------------------ -----

nve1      5000     225.1.1.1         Up    DP   L2 [50]

nve1      7500     227.1.1.1         Up    DP   L2 [75]

VTEP-1# show running-config interface nve 1

interface nve1

no shutdown

source-interface loopback10

member vni 5000 mcast-group 225.1.1.1

member vni 7500 mcast-group 227.1.1.1

VTEP-1# show service instance vni detail

VSI: VSI-Ethernet7/17.1

If-index: 0x35310001

Admin Status: Up

Oper Status: Up

Auto-configuration Mode: No

encapsulation profile vni VSI_50_TO_5000

dot1q 50 vni 5000

Dot1q   VNI     BD

------------------

50      5000    50

VSI: VSI-Ethernet7/17.2

If-index: 0x35310002

Admin Status: Up

Oper Status: Up

Auto-configuration Mode: No

encapsulation profile vni TEST

dot1q 100 vni 7500

Dot1q   VNI     BD

------------------

100     7500    75

VTEP-1# show bridge-domain

Bridge-domain 50  (2 ports in all)

Name:: Bridge-Domain50

Administrative State: UP               Operational State: UP

VSI-Eth7/17.1

vni5000

nve1

Bridge-domain 75  (2 ports in all)

Name:: Bridge-Domain75

Administrative State: UP               Operational State: UP

VSI-Eth7/17.2

vni7500

nve1

VTEP-1# show mac address-table dynamic

Note: MAC table entries displayed are getting read from software.

Use the 'hardware-age' keyword to get information related to 'Age'

Legend:

* - primary entry, G - Gateway MAC, (R) - Routed MAC, O - Overlay MAC

age - seconds since last seen,+ - primary entry using vPC Peer-Link, E -

EVPN entry

(T) - True, (F) - False ,  ~~~ - use 'hardware-age' keyword to retrieve

age info

VLAN/BD   MAC Address      Type      age     Secure NTFY Ports/SWID.SSID.LID

---------+-----------------+--------+---------+------+----+------------------

* 50       547f.eeec.af43    dynamic     ~~~      F    F  nve1/10.10.10.2

* 50       547f.eeec.af44    dynamic     ~~~      F    F  VSI-Eth7/17.1

* 50       547f.eeec.af45    dynamic     ~~~      F    F  nve1/10.10.10.2

* 75       547f.eeec.af44    dynamic     ~~~      F    F  VSI-Eth7/17.2

* 75       547f.eeec.af45    dynamic     ~~~      F    F  nve1/10.10.10.2

VTEP-1# show ip mroute detail

IP Multicast Routing Table for VRF "default"

Total number of routes: 7

Total number of (*,G) routes: 2

Total number of (S,G) routes: 4

Total number of (*,G-prefix) routes: 1

(*, 225.1.1.1/32), uptime: 19:51:28, nve(1) ip(0) pim(1)

Data Created: No

VXLAN Flags

VXLAN Encap

Stats: 0/0 [Packets/Bytes], 0.000   bps

Incoming interface: Ethernet10/1, RPF nbr: 1.1.1.1

Outgoing interface list: (count: 2)

Ethernet10/1, uptime: 19:51:09, pim, (RPF)

nve1, uptime: 19:51:28, nve

(10.10.10.1/32, 225.1.1.1/32), uptime: 19:51:28, nve(0) mrib(0) ip(0) pim(1)

Data Created: No

Received Register stop

VXLAN Flags

VXLAN Encap

Stats: 19/2274 [Packets/Bytes], 0.000   bps

Incoming interface: loopback10, RPF nbr: 10.10.10.1, internal

Outgoing interface list: (count: 1)

Ethernet10/1, uptime: 19:51:09, pim

(10.10.10.2/32, 225.1.1.1/32), uptime: 18:10:06, pim(1) mrib(1) ip(0)

Data Created: Yes

VXLAN Flags

VXLAN Decap

Stats: 9/846 [Packets/Bytes], 0.000   bps

Incoming interface: Ethernet10/1, RPF nbr: 1.1.1.2, internal

Outgoing interface list: (count: 2)

Ethernet10/1, uptime: 01:00:32, pim, (RPF)

nve1, uptime: 18:10:06, mrib

(*, 227.1.1.1/32), uptime: 12:52:13, nve(1) ip(0) pim(1)

Data Created: No

VXLAN Flags

VXLAN Encap

Stats: 0/0 [Packets/Bytes], 0.000   bps

Incoming interface: Ethernet10/1, RPF nbr: 1.1.1.1

Outgoing interface list: (count: 2)

Ethernet10/1, uptime: 12:51:52, pim, (RPF)

nve1, uptime: 12:52:13, nve

(10.10.10.1/32, 227.1.1.1/32), uptime: 12:52:13, nve(0) mrib(0) ip(0) pim(1)

Data Created: No

Received Register stop

VXLAN Flags

VXLAN Encap

Stats: 300/39850 [Packets/Bytes], 0.000   bps

Incoming interface: loopback10, RPF nbr: 10.10.10.1, internal

Outgoing interface list: (count: 1)

Ethernet10/1, uptime: 12:51:52, pim

(10.10.10.2/32, 227.1.1.1/32), uptime: 12:51:34, pim(1) mrib(1) ip(0)

Data Created: Yes

VXLAN Flags

VXLAN Decap

Stats: 22/1928 [Packets/Bytes], 0.000   bps

Incoming interface: Ethernet10/1, RPF nbr: 1.1.1.2, internal

Outgoing interface list: (count: 2)

Ethernet10/1, uptime: 00:52:14, pim, (RPF)

nve1, uptime: 12:51:34, mrib

(*, 232.0.0.0/8), uptime: 20:56:33, pim(0) ip(0)

Data Created: No

Stats: 0/0 [Packets/Bytes], 0.000   bps

Incoming interface: Null, RPF nbr: 0.0.0.0

Outgoing interface list: (count: 0)

VTEP-1# show ip arp

Flags: * - Adjacencies learnt on non-active FHRP router

+ - Adjacencies synced via CFSoE

# - Adjacencies Throttled for Glean

D - Static Adjacencies attached to down interface

IP ARP Table for context default

Total number of entries: 4

Address         Age       MAC Address     Interface

10.50.50.1      00:11:32  547f.eeec.af44  Bdi50

10.50.50.2      00:11:14  547f.eeec.af44  Bdi50

10.75.75.1      00:10:45  547f.eeec.af44  Bdi75

10.75.75.2      00:15:04  547f.eeec.af45  Bdi75

192.168.1.2     00:05:39  547f.eeec.af43  Ethernet10/1

VTEP-1# show ip route

IP Route Table for VRF "default"

'*' denotes best ucast next-hop

'**' denotes best mcast next-hop

'[x/y]' denotes [preference/metric]

'%<string>' in via output denotes VRF <string>

192.168.1.0/30, ubest/mbest: 1/0, attached

*via 1.1.1.1, Eth10/1, [0/0], 20:25:13, direct

192.168.1.1/32, ubest/mbest: 1/0, attached

*via 1.1.1.1, Eth10/1, [0/0], 20:25:13, local

10.10.10.1/32, ubest/mbest: 2/0, attached

*via 10.10.10.1, Lo10, [0/0], 20:25:45, local

*via 10.10.10.1, Lo10, [0/0], 20:25:45, direct

10.10.10.2/32, ubest/mbest: 1/0

*via 1.1.1.2, Eth10/1, [1/0], 20:23:42, static

50.50.50.0/24, ubest/mbest: 1/0, attached

*via 50.50.50.50, Bdi50, [0/0], 01:18:47, direct

50.50.50.50/32, ubest/mbest: 1/0, attached

*via 50.50.50.50, Bdi50, [0/0], 01:18:47, local

75.75.75.0/24, ubest/mbest: 1/0, attached

*via 75.75.75.75, Bdi75, [0/0], 01:10:05, direct

75.75.75.75/32, ubest/mbest: 1/0, attached

*via 75.75.75.75, Bdi75, [0/0], 01:10:05, local

참고:이러한 모든 출력은 토폴로지의 모든 호스트 간에 이동하는 트래픽의 완전한 메쉬로 수집되었습니다.

VTEP-2

VTEP-2# show nve vni

Codes: CP - Control Plane        DP - Data Plane

UC - Unconfigured         SA - Suppress ARP

Interface VNI      Multicast-group   State Mode Type [BD/VRF]      Flags

--------- -------- ----------------- ----- ---- ------------------ -----

nve1      5000     225.1.1.1         Up    DP   L2 [50]

nve1      7500     227.1.1.1         Up    DP   L2 [75]

VTEP-2# show running-config interface nve 1

interface nve1

no shutdown

source-interface loopback10

member vni 5000 mcast-group 225.1.1.1

member vni 7500 mcast-group 227.1.1.1

VTEP-2# show service instance vni detail

VSI: VSI-Ethernet7/30.1

If-index: 0x3531d001

Admin Status: Up

Oper Status: Up

Auto-configuration Mode: No

encapsulation profile vni VSI_50_TO_5000

dot1q 50 vni 5000

Dot1q   VNI     BD

------------------

50      5000    50

VSI: VSI-Ethernet7/30.2

If-index: 0x3531d002

Admin Status: Up

Oper Status: Up

Auto-configuration Mode: No

encapsulation profile vni TEST

dot1q 100 vni 7500

Dot1q   VNI     BD

------------------

100     7500    75

VTEP-2# show bridge-domain

Bridge-domain 50  (2 ports in all)

Name:: Bridge-Domain50

Administrative State: UP               Operational State: UP

vni5000

VSI-Eth7/30.1

nve1

Bridge-domain 75  (2 ports in all)

Name:: Bridge-Domain75

Administrative State: UP               Operational State: UP

vni7500

VSI-Eth7/30.2

nve1

VTEP-2# show mac address-table dynamic

Note: MAC table entries displayed are getting read from software.

Use the 'hardware-age' keyword to get information related to 'Age'

Legend:

* - primary entry, G - Gateway MAC, (R) - Routed MAC, O - Overlay MAC

age - seconds since last seen,+ - primary entry using vPC Peer-Link, E -

EVPN entry

(T) - True, (F) - False ,  ~~~ - use 'hardware-age' keyword to retrieve

age info

VLAN/BD   MAC Address      Type      age     Secure NTFY Ports/SWID.SSID.LID

---------+-----------------+--------+---------+------+----+------------------

* 50       547f.eeec.af44    dynamic     ~~~      F    F  nve1/10.10.10.1

* 50       547f.eeec.af45    dynamic     ~~~      F    F  VSI-Eth7/30.1

* 75       547f.eeec.af45    dynamic     ~~~      F    F  VSI-Eth7/30.2

* 75       547f.eeec.af48    dynamic     ~~~      F    F  nve1/10.10.10.1

VTEP-2# show ip mroute detail

IP Multicast Routing Table for VRF "default"

Total number of routes: 5

Total number of (*,G) routes: 2

Total number of (S,G) routes: 2

Total number of (*,G-prefix) routes: 1

(*, 225.1.1.1/32), uptime: 19:56:19, nve(1) ip(0) pim(0)

Data Created: No

VXLAN Flags

VXLAN Encap

Stats: 8/748 [Packets/Bytes], 0.000   bps

Incoming interface: Ethernet10/7, RPF nbr: 1.1.1.1

Outgoing interface list: (count: 1)

nve1, uptime: 19:56:19, nve

(10.10.10.2/32, 225.1.1.1/32), uptime: 19:56:19, nve(0) mrib(0) pim(1) ip(0)

Data Created: No

Received Register stop

VXLAN Flags

VXLAN Encap

Stats: 9/834 [Packets/Bytes], 0.000   bps

Incoming interface: loopback10, RPF nbr: 10.10.10.2

Outgoing interface list: (count: 1)

Ethernet10/7, uptime: 18:15:17, pim

(*, 227.1.1.1/32), uptime: 12:57:03, nve(1) ip(0) pim(0)

Data Created: No

VXLAN Flags

VXLAN Encap

Stats: 10/864 [Packets/Bytes], 0.000   bps

Incoming interface: Ethernet10/7, RPF nbr: 1.1.1.1

Outgoing interface list: (count: 1)

nve1, uptime: 12:57:03, nve

(10.10.10.2/32, 227.1.1.1/32), uptime: 12:57:03, nve(0) mrib(0) ip(0) pim(1)

Data Created: No

Received Register stop

VXLAN Flags

VXLAN Encap

Stats: 30/2648 [Packets/Bytes], 0.000   bps

Incoming interface: loopback10, RPF nbr: 10.10.10.2

Outgoing interface list: (count: 1)

Ethernet10/7, uptime: 12:56:45, pim

(*, 232.0.0.0/8), uptime: 18:20:36, pim(0) ip(0)

Data Created: No

Stats: 0/0 [Packets/Bytes], 0.000   bps

Incoming interface: Null, RPF nbr: 0.0.0.0

Outgoing interface list: (count: 0)

VTEP-2# show ip arp

Flags: * - Adjacencies learnt on non-active FHRP router

+ - Adjacencies synced via CFSoE

# - Adjacencies Throttled for Glean

D - Static Adjacencies attached to down interface

IP ARP Table for context default

Total number of entries: 4

Address         Age       MAC Address     Interface

10.50.50.1      00:11:30  547f.eeec.af44  Bdi50

10.50.50.2      00:17:07  547f.eeec.af45  Bdi50

10.75.75.1      00:04:14  547f.eeec.af45  Bdi75

10.75.75.2      00:03:24  547f.eeec.af45  Bdi75

192.168.1.1     00:10:52  547f.eeec.af48  Ethernet10/7

VTEP-2# show ip route

IP Route Table for VRF "default"

'*' denotes best ucast next-hop

'**' denotes best mcast next-hop

'[x/y]' denotes [preference/metric]

'%<string>' in via output denotes VRF <string>

192.168.1.0/30, ubest/mbest: 1/0, attached

*via 1.1.1.2, Eth10/7, [0/0], 20:30:24, direct

192.168.1.2/32, ubest/mbest: 1/0, attached

*via 1.1.1.2, Eth10/7, [0/0], 20:30:24, local

10.10.10.1/32, ubest/mbest: 1/0

*via 1.1.1.1, Eth10/7, [1/0], 20:29:48, static

10.10.10.2/32, ubest/mbest: 2/0, attached

*via 10.10.10.2, Lo10, [0/0], 20:29:39, local

*via 10.10.10.2, Lo10, [0/0], 20:29:39, direct

50.50.50.0/24, ubest/mbest: 1/0, attached

*via 50.50.50.51, Bdi50, [0/0], 01:22:50, direct

50.50.50.51/32, ubest/mbest: 1/0, attached

*via 50.50.50.51, Bdi50, [0/0], 01:22:50, local

75.75.75.0/24, ubest/mbest: 1/0, attached

*via 75.75.75.76, Bdi75, [0/0], 01:14:50, direct

75.75.75.76/32, ubest/mbest: 1/0, attached

*via 75.75.75.76, Bdi75, [0/0], 01:14:50, local

참고:이러한 모든 출력은 토폴로지의 모든 호스트 간에 이동하는 트래픽의 완전한 메쉬로 수집되었습니다.

문제 해결

현재 이 컨피그레이션에 사용할 수 있는 특정 문제 해결 정보가 없습니다.