목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

구성

네트워크 다이어그램

구성

N7K-1-OTV

N7K-2-OTV

ASR-OTV

다음을 확인합니다.

N7K-1-OTV

N7K-2-OTV

ASR-OTV

문제 해결

관련 정보

소개

이 문서에서는 Cisco Nexus 7000 Series 스위치를 Cisco ASR(Aggregated Services Router)과 함께 사용하여 OTV(Overlay Transport Virtualization) L2(Layer 2) Data Center Interconnect 기술을 구축하는 방법에 대해 설명합니다.

참고:버전 6.2(x) 이상에서는 Nexus 7000 Series 스위치와 ASR 간에 상호 운용성 문제가 있으며, 이는 Nexus 스위치의 Cisco 버그 ID CSCuo4890에 따라 해결됩니다.

사전 요구 사항

요구 사항

Nexus 및 ASR 플랫폼 모두에 대한 OTV 컨피그레이션에 대해 알고 있는 것이 좋습니다.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 하드웨어 및 소프트웨어 버전을 기반으로 합니다.

- 소프트웨어 버전 6.2(12)를 실행하는 M1 시리즈 라인 카드가 포함된 Cisco Nexus 7000 Series 스위치

- Cisco IOS-XE® 버전 3.13 또는 3.14를 실행하는 Cisco 1000 Series ASR

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

구성

Nexus 7000 Series 스위치를 구성하려면 이 섹션의 정보를 사용하십시오.

참고:이 섹션에 사용된 명령에 대한 자세한 내용을 보려면 Command Lookup Tool(등록된 고객만 해당)을 사용합니다.

네트워크 다이어그램

이 문서에서 제공되는 예제는 다음 토폴로지를 사용합니다.

참고:이 다이어그램은 인접성 서버 예를 보여줍니다.그러나 상호 운용성 문제는 멀티캐스트 컨피그레이션의 시나리오에도 적용됩니다.

구성

이 섹션에서는 Nexus 및 ASR 디바이스에 대한 컨피그레이션을 제공합니다.

N7K-1-OTV

N7K-1-OTV# show run otv

!Command: show running-config otv

!Time: Tue Dec 14 21:12:57 2010

version 6.2(12)

feature otv

otv site-vlan 3000

interface Overlay1

otv join-interface Ethernet1/18

otv extend-vlan 2001

otv adjacency-server unicast-only

no shutdown

otv-isis default

otv site-identifier 0x2

N7K-1-OTV#

N7K-2-OTV

N7K-2-OTV# show run otv

!Command: show running-config otv

!Time: Tue Dec 14 21:22:20 2010

version 6.2(12)

feature otv

otv site-vlan 3001

interface Overlay1

otv join-interface Ethernet1/40

otv extend-vlan 2001

otv use-adjacency-server 10.1.1.2 unicast-only

otv adjacency-server unicast-only

no shutdown

otv-isis default

otv site-identifier 0x3

N7K-2-OTV#

ASR-OTV

ASR-OTV#show run

hostname ASR-OTV

!

otv site bridge-domain 1

!

otv site-identifier 0000.0000.0001

multilink bundle-name authenticated

!

interface Overlay1

no ip address

otv join-interface GigabitEthernet0/0/5

otv use-adjacency-server 10.1.1.2 unicast-only

otv adjacency-server unicast-only

service instance 2001 ethernet

encapsulation dot1q 2001

bridge-domain 2001

!

!

interface GigabitEthernet0/0/5

description ****OTV Join interface****

mtu 9216

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

shutdown

negotiation auto

cdp enable

!

interface GigabitEthernet0/0/6

no ip address

negotiation auto

service instance 1 ethernet

encapsulation untagged

bridge-domain 1

!

service instance 2001 ethernet

encapsulation dot1q 2001

bridge-domain 2001

!

ASR-OTV#

다음을 확인합니다.

이전 컨피그레이션이 적용되면 모든 디바이스에서 OTV 인접성이 나타나야 합니다.그러나 OTV 경로/MAC(Media Access Control) 주소가 사이트 2(N7K1)와 사이트 3(N7K2) 사이에서만 교환되는 것을 확인할 수 있습니다. 다음 섹션에 예제가 제공됩니다.

참고:이 경우 ASR과 Nexus 스위치 간에 경로가 교환되지 않습니다.그러나 두 Nexus 스위치 간에 경로가 교환됩니다.

N7K-1-OTV

N7K-1-OTV# show otv adjacency

Overlay Adjacency database

Overlay-Interface Overlay1  :

Hostname      System-ID       Dest Addr  Up Time   State

N7K-2-OTV     002a.6ae7.d442  10.1.1.3    1w4d      UP

ASR-OTV       88f0.774a.2800  10.1.1.1    00:00:22  UP

N7K-2-OTV

N7K-2-OTV# show otv adjacency

Overlay Adjacency database

Overlay-Interface Overlay1  :

Hostname      System-ID       Dest Addr  Up Time   State

N7K-1-OTV     002a.6ae7.d441  10.1.1.2    1w4d      UP

ASR-OTV       88f0.774a.2800  10.1.1.1    00:00:20  UP

ASR-OTV

ASR-OTV#show otv adjacency

Overlay Adjacency Database for overlay 1

Hostname     System-ID       Dest Addr  Site-ID         Up Time   State

N7K-2-OTV    002a.6ae7.d442  10.1.1.3    0000.0000.0003  00:00:13  UP

N7K-1-OTV    002a.6ae7.d441  10.1.1.2    0000.0000.0002  00:00:19  UP

문제 해결

이전 섹션에서 설명한 상황에서는(Nexus 스위치가 하나만 포함된 경우에도) ASR에서 tracebacks 및 Invalid Vlan Range 오류 메시지를 관찰하기 시작합니다.

*Apr  2 17:21:33.056: %CLNS-3-VLANRANGEERR:  (Overlay1): invalid vlan range received,

begin 131137536, end 131137536, step 1

-Traceback= 1#4b5dcf00e7618154330c28bbb7d4cf9c  :7F681D4E7000+BD95181

:7F681D4E7000+BD95C59 :7F681D4E7000+BD94D0D :7F681D4E7000+8703A8A

:7F681D4E7000+86CB1B9 :7F681D4E7000+8705E11 :7F681D4E7000+87052C8

:7F681D4E7000+86F7EDF :7F681D4E7000+86F79DA :7F681D4E7000+86F794B

:7F681D4E7000+86DC3FF :7F681D4E7000+86FF620

인접성은 작동 상태로 유지되지만, 어떤 경로도 교환되지 않으며 호스트는 OTV를 통해 서로 ping할 수 없습니다.이는 사이트 1과 사이트 2 사이의 모든 호스트와 사이트 1과 사이트 3 간의 모든 호스트에 대해 발생합니다.

Cisco 버그 ID CSCuo44890은 Nexus 7000 Series 스위치 버전 6.2(12) 이상에서 새 CLI 명령(interop-enable)을 도입했습니다. 이 명령은 사이트 간에 경로가 교환되도록 구성해야 합니다.

상호 운용성 문제를 해결하려면 다음 단계를 완료하십시오.

1. 스위치에 구성된 모든 OTV 에지 디바이스(OOED)에서 모든 오버레이를 종료합니다.

2. 모든 Nexus 7000 Series OED에 대해 otv-isis 기본값 아래에서 interop 활성화를 구성합니다.

3. 모든 OED에 대해 모든 오버레이를 다시 온라인으로 전환합니다.

예를 들면 다음과 같습니다.

N7K-1-OTV(config)# interface Overlay 1

N7K-1-OTV(config-if-overlay)# shut

N7K-2-OTV(config)# interface Overlay 1

N7K-2-OTV(config-if-overlay)# shut

N7K-1-OTV(config-if-overlay)# otv-isis default

N7K-1-OTV(config-router)# interop-enable

N7K-1-OTV(config-router)# end

N7K-2-OTV(config-if-overlay)# otv-isis default

N7K-2-OTV(config-router)# interop-enable

N7K-2-OTV(config-router)# end

N7K-1-OTV(config)# interface Overlay 1

N7K-1-OTV(config-if-overlay)#no shut

N7K-2-OTV(config)# interface Overlay 1

N7K-2-OTV(config-if-overlay)#no shut

이제 경로 교환을 볼 수 있으며 OTV를 통해 호스트에 연결할 수 있어야 합니다.

참고:이 절차는 네트워크의 모든 Nexus 7000 Series OTV 장치에 대해 완료되어야 합니다. 이 예에서 N7K2-OTV에서 interop-enable 명령을 활성화하지 않으면 ASR-OTV 또는 N7K1-OTV 장치 뒤에 있는 호스트 중 하나에서에 연결할 수 없습니다.

관련 정보

- ASR 1000 OTV 유니캐스트 인접성 서버 구성 예

- Cisco Nexus 7000 Series NX-OS OTV 컨피그레이션 가이드

- Cisco 버그 ID CSCuo44890 - OTV FC:ASR1K와 N7K 간 상호 작동 실패

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems