목차

소개

배경 정보

시나리오

관련 Cisco 버그 ID

소개

이 문서에서는 사이트-VLAN이 온라인 상태가 되지 않거나 AED(Authoritative Edge Device)가 VLAN 집합을 전달하지 않는 일반적인 OTV(Overlay Transport Virtualization) 시나리오와 이 시나리오를 해결하기 위한 단계에 대해 설명합니다.

배경 정보

이 문서에서는 유니캐스트 또는 멀티캐스트 OTV에 대해 다중 AED 설정을 가정합니다.

시나리오

AED는 VLAN에 대해 활성화되지 않습니다.

1. show otv 명령을 입력하고 오류를 확인합니다.예를 들어 'Site-ID mismatch'는 문제가 있습니다.

2. show otv site 명령을 입력하고 'System-ID'를 확인합니다.
이 옵션은 AED를 선택하여 각 VLAN에 대해 어떤 것이 활성화되어야 하는지 파악하는 데 사용됩니다.

RTP-OTV1# show otv site

[snip]

System-ID 8478.ac0b.6044

Site-Identifier aaaa.aaaa.aaaa

Site-VLAN 6 State is Up

Site Information for Overlay1:

Local device is AED-Capable

Neighbor Edge Devices in Site: 1

Hostname   System-ID   Adjacency-   Adjacency-     AED-

State     Uptime         Capable

-------------------------------------------------------------

RTP-OTV1  8478.ac0c.7b44   Full       1w6d           Yes

3. 사이트-VLAN이 해당 사이트의 OTV VDC(Virtual Device Context)에서 동일한지 확인합니다.
Nexus-otv# show run | in "site-vlan"

otv site-vlan 7

모범 사례는 사이트당 서로 다른 사이트-VLAN을 사용하는 것입니다.

4. OTV VDC 간 경로에 있는 모든 스위치를 따라 사이트-VLAN의 STP(Spanning Tree Protocol) 상태를 확인합니다.레이어 2(L2) 포트에서 agg로 전달되어야 하며 agg는 VDC 간에 포트를 전달해야 합니다.
Nexus-otv# show spanning-tree vlan 7

[snip]

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type

---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------

Po1              Root FWD 1         128.4096 Network P2p

5. 오버레이와 사이트-VLAN을 통해 로컬 사이트의 다른 AED에서 헬로가 들어오고 로컬 AED가 두 개의 발신을 전송하는지 확인하려면 이벤트 기록을 확인합니다.
RTP-OTV1# show otv isis internal event-history iih | in "IIH"

2015 Mar 26 14:35:09.227474 isis_otv default [14312]: [14321]:

Send L1 LAN IIH over Overlay1 len 1397    prio6,dmac 0100.0cdf.dfdf

2015 Mar 26 14:35:08.803200 isis_otv default [14312]: [14325]:

Receive L1 LAN IIH over Overlay1 from      SJ-OTV1 (8478.ac0c.7b47) len 1397 prio 7

2015 Mar 26 14:35:08.434157 isis_otv default [14312]: [14325]:

Receive L1 LAN IIH over site-vlan from    RTP-OTV1 (8478.ac0c.7b44) len 1497 prio 7

2015 Mar 26 14:35:08.345369 isis_otv default [14312]:

[14321]: Send L1 LAN IIH over site-vlan len 1497    prio6,dmac 0100.0cdf.dfdf

참고:사이트 VLAN이 두 사이트에서 동일하고 hello 패킷이 한 사이트에서 다른 사이트로 전환되면 OTV는 다른 사이트 ID를 탐지하고 한 사이트를 종료하기 위해 VLAN을 비활성화합니다.이 작업은 L2 루프를 방지하기 위해 완료됩니다.확인을 위해 show otv output 명령을 입력합니다.이 경우 'Site-ID 불일치'가 표시되어야 합니다.문제를 해결하려면 site-VLAN을 변경하거나 site-VLAN 앞에 루프를 중지할 수 있습니다.그러면 AED를 시작할 수 있습니다.

6. 카운터에서 hello가 수신되었는지 확인하려면 통계를 확인합니다.
RTP-OTV1# show otv isis site statistics | begin PDU

OTV-IS-IS PDU statistics for site-vlan:

PDU         Received     Sent          RcvAuthErr    OtherRcvErr   ReTransmit

LAN-IIH     91697        91700             0              0             n/a <<<<<<

RTP-OTV2# show otv isis traffic

OTV-IS-IS process: default

VPN: Overlay1

OTV-IS-IS Traffic:

PDU           Received     Sent    RcvAuthErr  OtherRcvErr ReTransmit

LAN-IIH        85530   23298                0               0           n/a <<<<<<

7. 서수를 올바르게 할당했는지 확인합니다.
////////////////////////////////////// Note //////////////////////////////////////

Lower IS-IS System-ID (Ordinal 0) = AED for EVEN VLANs

Higher IS-IS System-ID (Ordinal 1) = AED for ODD VLANs

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

RTP-OTV1# show otv internal site

Group:239.1.1.1 Queue-size:2 num_site_adjs:2 fwd_rdy_cnt:2 local-present:1

System-ID           Up Time   Ordinal  Fwd-Rdy

8478.ac0b.6044      1w6d       0        1

* 8478.ac0c.7b44  1w6d       1        1 <<<<< active for ordinal 1,

so this VDC should be AED for odd VLANs

RTP-OTV2# show otv internal site

Group:239.1.1.1 Queue-size:2 num_site_adjs:2 fwd_rdy_cnt:0 local-present:1

System-ID            Up Time   Ordinal  Fwd-Rdy

* 8478.ac0b.6044  1w6d       0        1 <<<< active for ordinal 0,

so this VDC should be AED for even VLANs

8478.ac0c.7b44       1w6d       0        1

RTP-OTV1# show otv vlan

OTV Extended VLANs and Edge Device State Information (* - AED)

Legend:

(NA) - Non AED, (VD) - Vlan Disabled, (OD) - Overlay Down

(DH) - Delete Holddown, (HW) - HW: State Down

(NFC) - Not Forward Capable

VLAN   Auth. Edge Device      Vlan State     Overlay

---- -------------------- ----------- -------

190     RTP-OTV2               inactive(NA)  Overlay1

191*    RTP-OTV1              active           Overlay1 <<< This AED

is active for odd vlans as expected

참고: Cisco 버그 ID CSCur30401은 Ordinals를 살펴보십시오!

관련 Cisco 버그 ID

- Cisco 버그 ID CSCum54509 - 릴리스 6.2(6), 0100.0cdf.dfdf로 향하는 F 시리즈 라인 카드 패킷이 브리지 도메인(BD)으로 플러딩되지 않으므로 사이트 인접성이 부분 상태로 유지됩니다.

- Cisco 버그 ID CSCur30401 - 'show otv site detail'의 서수는 모든 스위치에 대해 0입니다.