목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

배경 정보

구성

Nexus 5596

스토리지 어레이

결론

관련 정보

소개

이 문서에서는 IMM(Intersight Managed Mode)에서 UCS 서버용 스토리지 스위치에 Zone을 수동으로 생성하는 방법에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- IMM에서 BFS(Boot From SAN)를 구성하는 방법.

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- UCS X210 M6 5.2(0.230092)

- UCS 6536 Fabric Interconnect(FI) 4.2(3c)

- Nexus 5596

- 순수 스토리지 어레이 FA-X20R2

- Intersight 관리 모드 SaaS

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

배경 정보

이 문서에서는 BFS(SAN에서 부팅)가 Intersight의 서버에 이미 구성되어 있다고 가정합니다. Intersight 관리 모드에서 SAN에서 부팅 구성을 참조하십시오.

이 가이드에 사용된 특정 모델은 사용자 환경과 다를 수 있지만, 사용 중인 스토리지 스위치 및 스토리지 어레이와 전송 가능한 스토리지 시스템에 관계없이 기본 보안 주체는 동일합니다. 항상 환경 백업을 수행한 다음 변경하는 것이 좋습니다.

이 문서의 목표는 Cisco 버그 ID CSCwh56134에 표시된 가상 인터페이스 카드(VIC) 동작의 최근 변경으로 인해 스토리지 스위치에서 Zone을 수동으로 구성하는 방법을 설명하는 것입니다. 예전에는 사용자가 DCNM(Data Center Network Manager)과 같은 툴을 사용하여 패브릭에 로그인할 때 UCS 이니시에이터를 포착한 다음 스토리지 어레이의 LUN(Logical Unit Number)에 자동으로 매핑할 수 있었습니다. 그러나 이제 Initiator가 로그인할 때 LUN이 Initiator에 매핑되지 않으면 몇 초 후에 다시 로그아웃되므로 사용자가 자동 컨피그레이션을 수행할 수 없습니다.

이 컨피그레이션을 시도하기 전에 다음 요구 사항이 있는지 확인하십시오.

- VSAN(Virtual Storage Area Network) ID(Cisco 스토리지 스위치를 사용하는 경우)

- 이니시에이터 및 대상의 WWPN(World Wide Port Name)

- 현재 활성화된 영역 세트 숙지

이 문서에 사용된 WWPN, vSAN ID 및 영역은 랩 네트워크의 것이며 사용자 환경에서 사용할 항목을 대표하지 않습니다.

vSAN은 Cisco Proprietary Protocol이며 사용 중인 스토리지 스위치에 따라 그 가치가 다른 것으로 불리거나 아예 존재하지 않을 수 있습니다. vSAN에 대한 자세한 내용은 VSAN 정보를 참조하십시오.

개시자 WWPN은 BFS 컨피그레이션에서 서버에 구성된 것과 일치합니다. 이러한 항목은 영역화할 서버의 서버 프로필로 이동하여 Inventory(인벤토리)(1)를 선택하고 Network Adapters(네트워크 어댑터)를 확장한 다음 네트워크 어댑터(2)를 선택하고 마지막으로 Interfaces(3)를 선택하여 찾을 수 있습니다.

HBA Interfaces(HBA 인터페이스) 아래에 개시자 WWPN이 있습니다.

IMM의 WWPN 위치

대상 WWPN은 스토리지 어레이의 포트 WWPN과 일치합니다. 위치는 스토리지 시스템에 따라 다릅니다.

구성

Nexus 5596

컨피그레이션을 시작하기 전에 각 스토리지 스위치에서 현재 실행 중인 영역 세트를 백업할 수 있습니다(여러 개가 사용 중인 경우).

영역 병합에서 영역 지정 정보를 학습하면 이 학습된 정보는 실행 중인 컨피그레이션의 일부가 아닙니다. 이(가) 영역 복사 active-zoneset full-zoneset vsanX명령이 실행되면 학습된 정보가 실행 중인 컨피그레이션에 통합됩니다. 이는 새로운 EISL(Extended Inter-Switch Link Protocol) 링크 또는 영역 세트 활성화에 의해 영역 병합이 시작되면 다른 스위치에 의해 영역 세트 부분이 무시되고 멤버 영역 정보가 주제화되기 때문입니다. 자세한 내용은 두 MDS 스위치의 활성 영역 세트 이름이 서로 다른 경우 영역 병합 동작을 참조하십시오.

A Side:

5596-A# zone copy active-zoneset full-zoneset vsan 1010

WARNING: This command may overwrite common zones in the full zoneset. Do you want to continue? (y/n) [n] y

B Side:

5596-B# zone copy active-zoneset full-zoneset vsan 1011

WARNING: This command may overwrite common zones in the full zoneset. Do you want to continue? (y/n) [n] y

다음으로, 스토리지 스위치 중 하나의 컨피그레이션 모드로 들어갑니다.

A Side:

5596-A(config)# config t

B Side:

5596-B(config)# config t

그런 다음 새 영역을 생성합니다.

A Side:

5596-A(config)# zone name joshufer-htz vsan 1010

B Side:

5596-B(config)# zone name joshufer-htz vsan 1011

영역이 생성되면 영역에 이니시에이터(서버) 및 대상(스토리지 어레이) WWPN을 추가해야 합니다.

이 예에서는 A측과 B측 모두에 하나의 타겟과 개시자가 있습니다. 네트워크에 여러 A/B 측 경로가 있는 경우 해당 WWPN도 이러한 영역에 추가해야 합니다.

A Side:

5596-A(config-zone)# member pwwn 52:00:00:00:00:00:00:00 (This should be your storage array target WWPN's)

5596-A(config-zone)# member pwwn 20:00:00:25:B5:99:88:77 (This should be your server's WWPN's)

B Side:

5596-B(config-zone)# member pwwn 53:00:00:00:00:00:00:00 (This should be your storage array target WWPN's)

5596-B(config-zone)# member pwwn 20:00:00:25:B5:99:88:78 (This should be your server's WWPN's)

WWPN이 새 영역에 추가되면 새로 생성된 영역을 추가할 활성 영역 세트를 찾아야 합니다.

A Side:

5596-A(config)# show zoneset active vsan 1010 | i zoneset

zoneset name pure-1010 vsan 1010

B Side:

5596-B(config)# show zoneset active vsan 1011 | i zoneset

zoneset name pure-1011 vsan 1011

이제 활성 영역 세트에 새 영역을 추가할 시간입니다.

A Side:

5596-A(config-zone)# zoneset name pure-1010 vsan 1010

5596-A(config-zoneset)# member joshufer-htz

B Side:

5596-B(config-zone)# zoneset name pure-1011 vsan 1011

5596-B(config-zoneset)# member joshufer-htz

이제 새로운 영역이 추가되어 영역 세트를 활성화해야 합니다.

A Side:

5596-A(config-zoneset)# zoneset activate name pure-1010 vsan 1010

Zoneset activation initiated. check zone status

B Side:

5596-B(config-zoneset)# zoneset activate name pure-1011 vsan 1011

Zoneset activation initiated. check zone status

마지막으로 활성 영역 세트를 확인하고 새 영역이 추가되었는지 확인합니다. 이 명령은 영역 세트에 구성된 모든 영역을 표시합니다. 일반적으로 최신 멤버는 목록의 맨 아래에 있습니다.

A Side:

5596-A(config)# show zoneset active vsan 1010

zoneset name pure-1010 vsan 1010

{Cut for brevity}

zone name joshufer-htz vsan 1010

* fcid 0xaf0040 [pwwn 52:00:00:00:00:00:00:00] [pure_ct0_fc8]

* fcid 0x390081 [pwwn 20:00:00:25:B5:99:88:77]

B Side:

5596-B(config)# show zoneset active vsan 1011

zoneset name pure-1011 vsan 1011

{Cut for brevity}

zone name joshufer-htz vsan 1011

* fcid 0xbf0040 [pwwn 53:00:00:00:00:00:00:00] [pure_ct1_fc8]

* fcid 0x390082 [pwwn 20:00:00:25:B5:99:88:77]

특정 WWPN 옆에 *(별표)가 있으면 패브릭에 로그인된 것입니다. 이것을 FLOGI라고 합니다. 이 출력은 MDS가 자신과 UCS 사이 뿐만 아니라 자신과 스토리지 어레이 사이에도 링크가 있음을 보여줍니다.

스토리지 어레이

스토리지 시스템 관점에서 스토리지 시스템이 LUN을 이니시에이터에 매핑할 수 있도록 LUN 마스킹을 수행해야 합니다.

이 프로세스는 스토리지 어레이의 제조업체에 따라 다르며 특정 하드웨어에서 LUN 마스크를 사용하는 방법은 설명서를 참조하는 것이 좋습니다.

일반적으로 LUN 마스킹 프로세스에는 LUN/스토리지 공유 생성, LUN ID(부팅 정책에 구성된 것과 일치) 할당, UCS 서버의 개시자 WWPN 할당 등이 포함됩니다.

MDS에서 FLOGI를 성공적으로 수행한 후 LUN이 개시자 WWPN에 마스킹되지 않으면 개시자가 로그아웃됩니다.

결론

이 단계를 수행한 후 UCS 서버, 스토리지 스위치 및 스토리지 어레이 간에 완전한 SAN 연결이 이루어집니다.

관련 정보

- Cisco 기술 지원 및 다운로드