목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

NX-OS Ethanalyzer에 표시되는 VLAN ID와 Cisco Nexus 5000 Series 스위치의 VLAN ID의 차이점은 무엇입니까?

소개

이 문서에서는 Ethanalyzer 추적에 표시된 VLAN ID와 Cisco Nexus 5000 Series 스위치의 VLAN ID 간의 관계를 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- Cisco NX-OS CLI 지식

- FCoE(Fibre Channel over Ethernet) 지식

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 Cisco Nexus 5000 및 5500 Series 스위치를 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

NX-OS Ethanalyzer에 표시되는 VLAN ID와 Cisco Nexus 5000 Series 스위치의 VLAN ID의 차이점은 무엇입니까?

Ethanalyzer는 802.1q 헤더의 VID 필드에 실제 FCoE VLAN ID를 표시하지 않습니다. 이 섹션에서는 두 개의 FCoE 연결의 추적을 보여줍니다. Qlogic CNA는 FCoE VLAN/VSAN 100을, Cisco P81E(Monterey Park Adapter)는 FCoE VLAN/VSAN 30을 사용합니다. 추적은 각각 13과 14의 VID를 보여줍니다.

QLOGIC FIP Keepalives(FCoE VLAN/VSAN 100용으로 구성)

Monterey Park(P81e) FIP 요청(FCoE VLAN/VSAN 30용으로 구성)

Ethanalyzer는 인라인 추적에 표시되는 실제 10진수 VLAN ID 값을 표시하지 않습니다. Ethanalyzer는 N5K 내부 CVID(Canonical VLAN ID) 값을 표시합니다. 이를 다시 매핑하는 한 가지 방법은 다음과 같습니다.

N5K# show system internal fcfwd fwcvidmap cvid

Canonical VLAN-ID based FWCVIDMAP table-(all values in hex)

------------------------------------------------------------------------------

CVID   Type UCD  VID    Bcast_Index    Mcast_Index    MVR_Ctrl_Index

----   ---- ---- ---    -------------- -------------- --------------

0x0001 enet 0x01 0x0fc8 0100.0000.000b 0100.0000.000c 0100.0000.0004

0x0002 enet 0x01 0x0fc9 0100.0000.0000 0100.0000.0000 0100.0000.0000

0x0003 enet 0x01 0x0fcb 0100.0000.0000 0100.0000.0000 0100.0000.0000

0x0004 enet 0x01 0x0001 0100.0000.001d 0100.0000.001d 0100.0000.0004

0x0005 enet 0x01 0x0000 0100.0000.0000 0100.0000.0000 0100.0000.0000

0x0006 enet 0x02 0x0000 0100.0000.000a 0100.0000.000a 0100.0000.000a

0x0007 enet 0x02 0x0001 0100.0000.000a 0100.0000.000a 0100.0000.000a

0x000d enet 0x01 0x0064 0100.0000.001e 0100.0000.001e 0100.0000.0004 - vlan 100

0x000e enet 0x01 0x001e 0100.0000.0020 0100.0000.0020 0100.0000.0004 - vlan 30

0x0fff enet 0x01 0x0fca 0100.0000.0002 0100.0000.0002 0100.0000.0ffd

0x0000 fc   0x0e 0x0000 0100.0000.0000 0100.0000.0000 0100.0000.0000

0x0008 fc   0x0e 0x0ffe 0100.0000.0004 0100.0000.0004 0100.0000.0004

0x0009 fc   0x0e 0x0001 0100.0000.0004 0100.0000.0004 0100.0000.0004

0x000a fc   0x0e 0x0fef 0100.0000.0004 0100.0000.0004 0100.0000.0004

0x000c fc   0x0e 0x0005 0100.0000.0004 0100.0000.0004 0100.0000.0004

0x000d fc   0x0e 0x0064 0100.0000.0004 0100.0000.0004 0100.0000.0004 - vsan 100

0x000e fc   0x0e 0x001e 0100.0000.0004 0100.0000.0004 0100.0000.0004 - vsan 30

N5k# show flogi database

--------------------------------------------------------------------------------

INTERFACE    VSAN    FCID           PORT NAME               NODE NAME

--------------------------------------------------------------------------------

vfc1981      100   0xbc0000  21:00:00:c0:dd:15:d1:7d 20:00:00:c0:dd:15:d1:7d - Qlogic

vfc1982      30    0xb90000  20:00:e8:b7:48:4e:32:54 10:00:e8:b7:48:4e:32:54 - Monterey Park

Total number of flogi = 2.

N5K# sh vlan fcoe

Original VLAN ID        Translated VSAN ID      Association State

----------------        ------------------      -----------------

30                        30               Operational

100                       100              Operational

N5K# show platform fcfib vsan 30

(SD=S_ID/D_ID, SDO=S_ID/D_ID/OX_ID)

VSAN         CVSAN      State   LoadBal   IOD   IOD_State

30(0x001e)    14(0x000e)   active    SDO      N        none

N5K# show platform fcfib vsan 100

(SD=S_ID/D_ID, SDO=S_ID/D_ID/OX_ID)

VSAN         CVSAN      State   LoadBal   IOD   IOD_State

100(0x0064)    13(0x000d)  active    SDO      N        none

CVID(Canonical VLAN) 13(0x000d)은 FCoE VLAN 100(0x0064)에 매핑되며 VSAN 100에 매핑됩니다. 및 CVID 14(0x000e)는 VSAN 30에 매핑되는 FCoE VLAN 30(0x001e)에 매핑됩니다.

동일한 CVID(0x000e? 10진수 14)는 동일한 숫자(권장)를 사용하는지 다른 숫자를 사용하는지에 관계없이 외부 FCoE VLAN 및 VSAN을 나타내는 데 사용됩니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

FCoE VLAN을 VSAN으로 매핑하여 VLAN 30을 VSAN 30으로 사용하는 대신 FCoE VLAN 630을 VSAN 30으로 변경합니다.

N5K# show vlan fcoe

Original VLAN ID        Translated VSAN ID      Association State

----------------        ------------------      -----------------

100                       100              Operational

630                       30               Operational

CVID(0x000e - 10진수 14)는 동일한 숫자입니다.

N5K# show system internal fcfwd fwcvidmap cvid

Canonical VLAN-ID based FWCVIDMAP table- (All values in hex)

------------------------------------------------------------------------------

CVID   Type UCD  VID    Bcast_Index    Mcast_Index    MVR_Ctrl_Index

----   ---- ---- ---    -------------- -------------- --------------

0x0001 enet 0x01 0x0fc8 0100.0000.000b 0100.0000.000c 0100.0000.0004

0x0002 enet 0x01 0x0fc9 0100.0000.0000 0100.0000.0000 0100.0000.0000

0x0003 enet 0x01 0x0fcb 0100.0000.0000 0100.0000.0000 0100.0000.0000

0x0004 enet 0x01 0x0001 0100.0000.001d 0100.0000.001d 0100.0000.0004

0x0005 enet 0x01 0x0000 0100.0000.0000 0100.0000.0000 0100.0000.0000

0x0006 enet 0x02 0x0000 0100.0000.000a 0100.0000.000a 0100.0000.000a

0x0007 enet 0x02 0x0001 0100.0000.000a 0100.0000.000a 0100.0000.000a

0x000d enet 0x01 0x0064 0100.0000.001e 0100.0000.001e 0100.0000.0004

0x000e enet 0x01 0x0276 0100.0000.0024 0100.0000.0024 0100.0000.0004 - VLAN 630

0x0fff enet 0x01 0x0fca 0100.0000.0002 0100.0000.0002 0100.0000.0ffd

0x0000 fc   0x0e 0x0000 0100.0000.0000 0100.0000.0000 0100.0000.0000

0x0008 fc   0x0e 0x0ffe 0100.0000.0004 0100.0000.0004 0100.0000.0004

0x0009 fc   0x0e 0x0001 0100.0000.0004 0100.0000.0004 0100.0000.0004

0x000a fc   0x0e 0x0fef 0100.0000.0004 0100.0000.0004 0100.0000.0004

0x000c fc   0x0e 0x0005 0100.0000.0004 0100.0000.0004 0100.0000.0004

0x000d fc   0x0e 0x0064 0100.0000.0004 0100.0000.0004 0100.0000.0004

0x000e fc   0x0e 0x001e 0100.0000.0004 0100.0000.0004 0100.0000.0004 - VSAN 30

다음은 외부 VLAN 매핑에 대한 내부 VLAN 매핑을 결정하는 또 다른 방법입니다.

N5k# show platform afm info global

Gatos Hardware version 0

Hardware instance mapping

-------------------------

Hardware instance: 0 asic id: 0 slot num: 0

Hardware instance: 1 asic id: 1 slot num: 0

Hardware instance: 2 asic id: 2 slot num: 0

Hardware instance: 3 asic id: 3 slot num: 0

Hardware instance: 4 asic id: 4 slot num: 0

Hardware instance: 5 asic id: 5 slot num: 0

Hardware instance: 6 asic id: 6 slot num: 0

Hardware instance: 7 asic id: 0 slot num: 1

Hardware instance: 8 asic id: 1 slot num: 1

Hardware instance: 9 asic id: 0 slot num: 3

Hardware instance: 10 asic id: 1 slot num: 3

AFM Internal Status

-------------------

[unknown label ]: 324

[no free statistics counter ]: 2

[number of verify ]: 59

[number of commit ]: 59

[number of request ]: 6163

[tcam stats full ]: 2

Vlan mapping table

------------------

Ext-vlan: 1 - Int-vlan: 66

Ext-vlan: 2 - Int-vlan: 62

Ext-vlan: 101 - Int-vlan: 61

Ext-vlan: 102 - Int-vlan: 60

Ext-vlan: 103 - Int-vlan: 59

Ext-vlan: 104 - Int-vlan: 58

Ext-vlan: 105 - Int-vlan: 57

Ext-vlan: 106 - Int-vlan: 56

Ext-vlan: 107 - Int-vlan: 55

Ext-vlan: 108 - Int-vlan: 54

Ext-vlan: 109 - Int-vlan: 53

Ext-vlan: 110 - Int-vlan: 52

Ext-vlan: 111 - Int-vlan: 51

Ext-vlan: 112 - Int-vlan: 50