목차

소개

문제

솔루션

소개

N3K-C3548P-10GX는 6.0(2)A6(1) 릴리스 정보당 6.0(2)A6(1) 이하에서 지원되지 않습니다. 현재 CCO의 소프트웨어 다운로드 섹션에서는 3548과 3548X 사이의 PID를 설명하지 않습니다.사용자 오류나 기타 이유로 인해 이미지가 다운그레이드될 가능성이 항상 있습니다.

호환 하드웨어(3548X/3524X)가 6.0(2)A6(3)에 추가되어 지원되지 않는 릴리스로 다운그레이드되지 않습니다(6.0(2)A6(1) 이전).

문제

3548X 또는 3524X에서 실행되는 소프트웨어가 6.0(2)A6(3) 이전이고 다운그레이드가 실행되는 시나리오의 경우  섀시가 다시 로드되면 다음 오류가 표시됩니다.

POST is completed

WARNING! WARNING! WARNING! *************

####### BKPLANE SPROM CARDID NOT PROGRAMMED #########

This kickstart image is not compatible with *

the current hardware platform *

Rebooting system *

WARNING! WARNING! WARNING! *************

다시 로드한 후 스위치가 무한 스택 추적에 들어갈 수도 있습니다.

Ctrl - ] 의 표준 break 프로시저를 사용하면 작동하지 않습니다.Ctrl - c는 작동하지만 잘못된 kickstart 이미지를 로드하고 부팅 프롬프트로 전환합니다.

솔루션

이 상황에서 복구하려면 스위치를 다시 로드하고 키 시퀀스 Ctrl - L을 사용하여 BIOS를 중단합니다.이때 로더 프롬프트가 표시됩니다.호환되는 kickstart/system 이미지를 부팅하고 로드합니다.