목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

Nexus 3000 Series 스위치

Nexus 3064

Nexus 3132

Nexus 3164

Nexus 3172

Nexus 3232C

Nexus 3264Q

Nexus 9000 Series 스위치

Nexus 9332

Nexus 93XX Switch

Nexus 9500

소개

유사한 코드를 실행하기는 하지만 다양한 Nexus 3000 및 Nexus 9000 시리즈 스위치에는 40G 인터페이스를 분리하기 위한 다양한 명령이 있습니다.  이 문서에서는 특정 플랫폼에 대한 분할 구성에 대한 통합 보기를 제공합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

Cisco에서는 이러한 주제에 대한 기본적인 지식을 얻을 것을 권장합니다.

- Cisco Nexus 3000/9000 Series 인터페이스 구성

Nexus 3000 Series 스위치

Nexus 3064

3064는 브레이크아웃을 지원하지만 QSFP 포트는 독립적으로 분리할 수 없습니다.  모두 10GB로 나누거나 모두 40GB로 구성해야 합니다.  이 작업은 하드웨어 프로필 모드를 설정하여 수행합니다.

N3064(config)# hardware profile portmode ?

16x10g+12x40g  16x10G+12x40G port mode

16x40g         16x40G port mode

32x10g+8x40g   32x10G+8x40G port mode

48x10g+4x40g   48x10G+4x40G port mode

52x10g+3x40g   52x10G+3x40G port mode

56x10g+2x40g   56x10G+2x40G port mode

60x10g+1x40g   60x10G+1x40G port mode

64x10g         64x10G port mode

8x10g+14x40g   8x10g+14x40G port mode

명령 도움말에서는 포트를 개별적으로 분할하는 옵션을 제공하지만 실제로는 작동하지 않습니다.  작동하는 옵션은 48x10g+4x40g 또는 64x10g입니다.

변경 사항을 적용하려면 스위치를 다시 로드해야 합니다.

Nexus 3132

3132에서는 40G 포트를 독립적으로 분리할 수 있습니다.  그러나 3064 스위치와 마찬가지로 하드웨어 프로파일 모드를 설정해야 합니다.

N3132Q(config)# hardware profile portmode ?

24x40g       24x40G non-oversubscribed breakout port mode

26x40g       26x40G oversubscribed breakout port mode

32x40g       32x40G oversubscribed breakout port mode

fixed32x40g  32x40G oversubscribed fixed port mode

고정 32x40G 모드에서는 포트를 분리할 수 없습니다.  다른 모드에서는 "speed 1000" 명령을 설정하여 포트를 개별적으로 분리할 수 있습니다.  그러나 사용 가능한 모든 포트를 분리할 수 있는 26x40G 모드를 제외하고 처음 24개 포트만 분리할 수 있습니다.

"speed 4000" 명령을 사용하여 다시 캡처할 수 있습니다.  따라서 스위치를 다시 로드할 필요가 없습니다.  3064 스위치와 마찬가지로 하드웨어 프로필 모드를 설정하려면 다시 로드해야 합니다.

3132에는 첫 번째 QSFP 포트와 인터레이스되는 4개의 SFP+ 포트도 있습니다.  즉, 첫 번째 QSFP 포트 또는 4개의 SFP+ 포트 중 하나만 사용할 수 있습니다.

기본적으로 QSFP 포트는 켜져 있습니다.  다음 명령을 사용하여 SFP+ 포트를 활성화할 수 있습니다.

N3132Q(config)# hardware profile front portmode ?

qsfp      Front panel QSFP port 1 is active

sfp-plus  Front panel SFP+ (1-4) ports are active

그러나 고정 32x40G 하드웨어 프로필을 사용하는 동안에는 SFP+ 포트 모드를 설정할 수 없습니다.

Nexus 3164

Cisco Nexus 3164Q 스위치는 Cisco NX-OS 릴리스 6.1(2)I2(2b)부터 시작하는 브레이크아웃 인터페이스를 지원합니다. interface breakout module 명령은 각 Cisco Nexus 3164Q 스위치의 64개 40G 인터페이스를 4개의 10G 인터페이스로 분할합니다.

총 256개의 10G 인터페이스를 제공합니다.이 명령을 입력한 후 실행 중인 컨피그레이션을 시작 컨피그레이션에 복사하고 디바이스를 다시 로드해야 합니다.7.0(3)I1(1) 이전의 Cisco NX-OS 릴리스에 대한 브레이크아웃 지원은

모듈 레벨, 모듈의 모든 포트에 적용Cisco NX-OS Release 7.0(3)I1(1)부터 포트 수를 자유롭게 분리할 수 있습니다.

모듈별로 분할하려면 명령을 사용합니다.

interface breakout module 1

아래 명령을 사용하여 개별 포트를 분리할 수 있습니다.

interface breakout module 1 port <x> map 10g-4x

포트를 축소하려면 이 명령의 "no" 형식을 사용합니다.

Nexus 3172

3172에는 단일 하드웨어 프로파일, 48X10G+breakout6x40g가 있습니다.  40GB 포트는 "speed 1000" 명령을 사용하여 개별적으로 분리할 수 있습니다.

"speed 4000" 명령으로 축소될 수 있습니다.

Nexus 3232C

Cisco Nexus 3232C 스위치는 브레이크아웃 인터페이스를 지원합니다.이 명령은 각 스위치의 40G 포트를 4개의 10G 포트(브레이크아웃 포트)로 분할하거나 각 스위치의 100G 포트를 4개의 25G 포트 또는 2개의 50G 포트로 분할합니다.포트 범위는 1~32입니다.

interface breakout module 1 port <x> map {10g-4x | 25g-4x | 50g-2x}

Nexus 3264Q

3264는 7.0(2)I3(1)의 브레이크아웃(breakout)을 지원합니다.  그러나 이 스위치는 128개의 논리적 포트만 지원할 수 있으므로 각 40GB 인터페이스는 2x10GB 모드로만 분할할 수 있습니다.  현재 4x10GB 모드로 포트를 분할하는 것은 지원되지 않습니다.

Nexus 9000 Series 스위치

Nexus 9332

9332는 포트 1-12 및 포트 15-26에서 분할을 지원합니다.  포트는

interface breakout module 1 port <x> map 10g-4x

포트를 축소하려면 이 명령의 "no" 형식을 사용합니다.

Nexus 93XX Switch

이러한 플랫폼은 40G 포트의 분할을 지원하지 않습니다.  그러나 QSA 어댑터를 사용하여 40G 포트를 10G 포트로 변환할 수 있습니다.  QSA 어댑터는 10G에서만 사용할 수 있습니다. 1G 속도에서 작동하지 않습니다.

Nexus 9500

9636PQ, 9432PQ 및 9536PQ 라인 카드는 브레이크아웃을 지원합니다.  명령을 사용하여 모듈별로 분리할 수 있습니다.

interface breakout module <x>

명령을 사용하여 개별 포트를 분리할 수 있습니다.

interface breakout module 1 port <x> map 10g-4x

포트를 축소하려면 이러한 명령의 "no" 형식을 사용합니다.