목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

구성

엔드 호스트 모드의 UCS B-Series 서버에서 N1KV

vPC를 사용하는 Nexus 5000/7000 스위치에 연결된 UCS C-Series 서버의 N1KV 또는 랙 마운트 서버

vPC 없이 스위치에 연결된 UCS C-Series 서버의 N1KV 또는 랙 마운트 서버

6500 VSS 또는 스태킹 스위치에 연결된 UCS C-Series 서버 또는 랙 마운트 서버의 N1KV

고정 포트 채널을 사용하여 단일 업스트림 스위치에 연결된 UCS C-Series 서버의 N1KV 또는 랙 마운트 서버

다음을 확인합니다.

문제 해결

소개

이 문서에서는 Cisco Nexus 1000V Series 스위치(N1KV)에 포트 채널을 구축할 때 사용하는 모범 사례에 대해 설명합니다. N1KV에는 호스트당 두 개 이상의 인터페이스를 포함하는 포트 프로필에 대한 포트 채널이 필요합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- N1KV

- Cisco UCS(Unified Computing System)

- Cisco Nexus 및 Catalyst Series 스위치

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 다음 소프트웨어 및 하드웨어 버전을 기반으로 합니다.

- N1KV

- UCS

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다.이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다.현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

구성

이 섹션에는 다음 컨피그레이션이 포함되어 있습니다.

- 엔드 호스트 모드의 UCS B-Series 서버에서 N1KV

- vPC를 사용하는 Nexus 5000/7000 스위치에 연결된 UCS C-Series 서버의 N1KV 또는 랙 마운트 서버

- vPC 없이 스위치에 연결된 UCS C-Series 서버의 N1KV 또는 랙 마운트 서버

- 6500 VSS(Virtual Switching System) 또는 스태킹 스위치에 연결된 UCS C-Series 서버 또는 랙 마운트 서버의 N1KV

- 고정 포트 채널을 사용하여 단일 업스트림 스위치에 연결된 UCS C-Series 서버의 N1KV 또는 랙 마운트 서버

엔드 호스트 모드의 UCS B-Series 서버에서 N1KV

Cisco UCS는 블레이드와 업스트림 네트워크 간에 두 가지 다양한 경로를 사용합니다.현재 Fabric Interconnect는 블레이드를 향하는 LACP(Link Aggregation Control Protocol)/vPC(Virtual Port Channel)를 지원하지 않습니다.즉, N1KV 관점에서 고정 포트 채널을 사용해야 합니다.업스트림 스위치는 멀티섀시 EtherChannel을 지원하지 않으므로 MAC 피닝이 필요합니다.

# VSM configuration

port-profile type ethernet system-uplink

vmware port-group

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 100, 101, 102, 103, 200 - 300

channel-group auto mode on mac-pinning

no shutdown

system vlan 100,101,102,103

state enabled

# Upstream switch configuration

-None required

vPC를 사용하는 Nexus 5000/7000 스위치에 연결된 UCS C-Series 서버의 N1KV 또는 랙 마운트 서버

이 토폴로지에서는 각 랙 서버가 두 개의 서로 다른 Nexus 스위치에 물리적으로 연결됩니다. 즉 각 스위치에 하나의 케이블을 연결합니다.LACP는 최적의 트래픽 배포와 무중단 링크 추가/빼기를 허용하므로 기본 모드입니다.업스트림 Nexus 스위치에는 이미 vPC 피어 링크가 구성된 것으로 가정합니다.

# VSM configuration

feature lacp

lacp offload

port-channel load-balance ethernet source-mac

port-profile type ethernet system-uplink

vmware port-group

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 100, 101, 102, 103, 200 - 300

channel-group auto mode active

no shutdown

system vlan 100,101,102,103

state enabled

# Nexus 5k/7k switches #1 & #2 configuration

interface port-channel1000

switchport mode trunk

vpc 1000

switchport trunk allowed vlan 100-103,200-300

spanning-tree port type edge trunk

spanning-tree bpduguard enable

spanning-tree bpdufilter enable

no lacp suspend-individual <- Nexus 7k only!!!

!

interface Ethernet1/11

description ESX-Host1

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 100-103,200-300

spanning-tree port type edge trunk

spanning-tree bpduguard enable

spanning-tree bpdufilter enable

channel-group 1000 mode active

vPC 없이 스위치에 연결된 UCS C-Series 서버의 N1KV 또는 랙 마운트 서버

이 토폴로지에서는 각 랙 서버가 두 개의 다른 스위치에 물리적으로 연결되지만 vPC는 사용할 수 없습니다.지원되는 컨피그레이션은 MAC 피닝뿐입니다.이 컨피그레이션은 UCS B-Series 서버에서 사용되는 컨피그레이션과 동일합니다.업스트림 스위치는 멀티섀시 EtherChannel 기술을 지원하지 않으므로 정적 포트 채널(모드 켜짐)은 지원되지 않습니다.

# VSM configuration

port-profile type ethernet system-uplink

vmware port-group

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 100, 101, 102, 103, 200 - 300

channel-group auto mode on mac-pinning

no shutdown

system vlan 100,101,102,103

state enabled

# Upstream switch configuration

-None required

6500 VSS 또는 스태킹 스위치에 연결된 UCS C-Series 서버 또는 랙 마운트 서버의 N1KV

이 토폴로지에서 업스트림 스위치는 단일 섀시로 작동합니다.이렇게 하면 N1KV가 LACP에 연결할 수 있습니다.

# VSM configuration

feature lacp

lacp offload

port-profile type ethernet system-uplink

vmware port-group

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 100, 101, 102, 103, 200 - 300

channel-group auto mode active

no shutdown

system vlan 100,101,102,103

state enabled

# 6500 VSS configuration

interface Port-channel1000

switchport

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk allowed vlan 100-103,200-300

switchport mode trunk

spanning-tree portfast edge trunk

spanning-tree bpduguard enable

spanning-tree bpdufilter enable

!

interface GigabitEthernet1/1/1

description ESX-Host1 adapter 1

switchport

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk allowed vlan 100-103,200-300

switchport mode trunk

spanning-tree portfast edge trunk

spanning-tree bpduguard enable

spanning-tree bpdufilter enable

channel-group 1000 mode active

!

interface GigabitEthernet2/1/1

description ESX-Host1 adapter 2

switchport

switchport trunk encapsulation dot1q

switchport trunk allowed vlan 100-103,200-300

switchport mode trunk

spanning-tree portfast edge trunk

spanning-tree bpduguard enable

spanning-tree bpdufilter enable

channel-group 1000 mode active

고정 포트 채널을 사용하여 단일 업스트림 스위치에 연결된 UCS C-Series 서버의 N1KV 또는 랙 마운트 서버

이 토폴로지에서는 서버가 업스트림 스위치에 단일 홈이 됩니다.이 토폴로지는 스위치 이중화를 제공하지 않으며 모범 사례가 아닙니다.

# VSM configuration

port-profile type ethernet system-uplink

vmware port-group

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 100, 101, 102, 103, 200 - 300

channel-group auto mode on

no shutdown

system vlan 100,101,102,103

state enabled

# Upstream Nexus switch

interface port-channel 1000

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 100-103,200-300

spanning-tree port type edge trunk

spanning-tree bpduguard enable

spanning-tree bpdufilter enable

!

interface Ethernet1/11

description ESX-Host1

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 100-103,200-300

spanning-tree port type edge trunk

spanning-tree bpduguard enable

spanning-tree bpdufilter enable

channel-group 1000 mode on

다음을 확인합니다.

이 섹션을 사용하여 컨피그레이션이 제대로 작동하는지 확인합니다.

show run interface po{X} membership

show port-channel summary

문제 해결

이 섹션에서는 컨피그레이션 문제를 해결하는 데 사용할 수 있는 정보를 제공합니다.

show port-channel summary

show port-channel internal event-history [all|errors]debug lacp all