목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

표기 규칙

vempkt 명령

캡처 시작

캡처 종료

파일 내보내기

관련 정보

소개

이 문서에서는 Nexus 1000V Series 스위치에서 트래픽을 캡처하기 위해 vempkt 명령을 사용하는 방법에 대해 설명합니다.

Nexus 1000V Series 스위치에서 직접 사용할 수 있는 물리적 스위치가 없으므로 문제를 해결하는 것이 어렵습니다. 대부분의 경우 패킷이 업스트림으로 전송되는지 확인하기 위해 패킷 캡처가 필요합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- Cisco Nexus 1000V Series 스위치

- Cisco NX-OS 소프트웨어

사용되는 구성 요소

이 문서의 정보는 Nexus 1000V Series 스위치를 기반으로 합니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 현재 네트워크가 작동 중인 경우, 모든 명령어의 잠재적인 영향을 미리 숙지하시기 바랍니다.

표기 규칙

문서 규칙에 대한 자세한 내용은 Cisco 기술 팁 표기 규칙을 참고하십시오.

vempkt 명령

Nexus 1000V Switch에서 특정 호스트를 떠나는 트래픽을 캡처하는 데 사용할 수 있는 유용한 명령은 vempkt 명령입니다. 이 명령은 SPAN 세션과 매우 유사합니다. 그러나 캡처 디바이스가 필요하지 않은 모든 인터페이스에 적용할 수 있으므로 유연성이 향상됩니다.

캡처 시작

트래픽을 캡처하려면 트래픽을 캡처할 VM(가상 머신)이 있는 ESX 호스트의 명령줄에 vempkt SSH 명령을 입력합니다. 이 명령을 입력한 후 다음 명령을 입력합니다.

vempkt show info - 가장 최근 캡처의 정보를 표시합니다.

vempkt는 모든 단계 vlan [y] ltl [x] 캡처

LTL은 링크의 로컬 대상 로직입니다. LTL 또는 VLAN을 모르는 경우 vemcmd show port 명령 및 vemcmd show port vlan 명령을 입력합니다. Cisco는 호스트를 떠나 호스트로 들어가는 모든 트래픽을 포함하므로 포트 채널의 LTL을 권장합니다.

다음 명령을 입력하여 한 방향 또는 삭제된 패킷을 캡처할 수도 있습니다.

vempkt 캡처 [인그레스 | 이그레스 | 삭제 | 모든 단계] ltl [x] vlan [y]

참고: LTL을 지정하지 않으면 캡처에 모든 LTL이 표시되고, VLAN을 지정하지 않으면 캡처에 모든 VLAN이 표시됩니다.

vempkt size [mtu size] 명령을 입력하여 MTU(최대 전송 단위) 크기 캡처를 지정합니다.

캡처 매개변수를 확인하려면 vempkt show capture info 명령을 입력합니다.

vempkt start 명령을 입력하여 캡처를 시작합니다.

캡처 종료

캡처에 대한 작업을 완료한 후 캡처를 종료하고 파일을 내보내려면 다음 명령을 입력합니다.

1. vempkt를 중지합니다.

2. vempkt show info는 캡처의 통계를 표시합니다.

3. vempkt display detail all > /tmp/vempkt_capture.txt. 이 명령은 캡처 파일을 호스트의 /tmp 디렉토리에 배치합니다. 이 디렉토리에서 데이터 저장소에 복사하고 vCenter를 통해 내보낼 수 있습니다.

4. vempkt가 없습니다.

파일 내보내기

CLI에서 PCAP(패킷 캡처)로 파일을 내보낼 수 있습니다. 호스트에 다음 명령을 입력합니다. #vempkt pcap export <filename>. 이 명령은 현재 있는 디렉토리에 파일을 배치합니다.

관련 정보

- Cisco Nexus 1000V Series 스위치

- 기술 지원 및 문서 − Cisco Systems