목차

소개

사전 요구 사항

요구 사항

사용되는 구성 요소

문제

솔루션

위험

문제 해결

소개

이 문서에서는 사이트 A 액세스 포인트(AP) 1을 권장 프로파일(AB & CD)로, AP2를 임시 프로파일로 이동하는 절차에 대해 설명합니다.

사전 요구 사항

요구 사항

다음 주제에 대한 지식을 보유하고 있으면 유용합니다.

- 기본 Meraki SDWAN(Software-Defined Wide Area Network) 솔루션 이해

- Meraki 대시보드의 기본 프로필 및 설정 이해

사용되는 구성 요소

이 문서는 특정 소프트웨어 및 하드웨어 버전으로 한정되지 않습니다.

이 문서의 정보는 특정 랩 환경의 디바이스를 토대로 작성되었습니다. 이 문서에 사용된 모든 디바이스는 초기화된(기본) 컨피그레이션으로 시작되었습니다. 네트워크가 작동 중인 경우 모든 명령의 잠재적인 영향을 이해해야 합니다.

문제

Meraki의 AP 프로필을 변경해야 합니다.

솔루션

Meraki에서 액세스 포인트 프로필을 변경하는 단계:

1. Meraki GUI에 로그인

2. Network(네트워크) > Site ID(사이트 ID) > Wireless(무선) > Radio Settings(무선 설정)로 이동합니다.

3. AP2(x2)를 제외한 모든 AP를 선택한 다음 Edit Settings(설정 편집) > Assign profile(프로필 할당)

4. Profile_18Mbps_40MHz를 선택하고 다음을 클릭한 다음 저장

5. Network(네트워크) > Site ID(사이트 ID) > Wireless(무선) > Radio Settings(무선 설정)로 이동합니다.

6. AP2용 무선 장치를 모두 선택한 다음 Edit Settings(설정 편집) > Assign profile(프로필 할당)을 선택합니다.

7. Profile_18Mbps_40MHz_Exclude_161을 선택하고 다음을 클릭하고 저장

이 그림에 표시된 참조:

위험

1. 변경 관련 위험: 대시보드에서 새 프로파일에 AP를 할당하지 못할 경우 AP를 다시 로드해야 변경 사항이 발생합니다.

2. 이 변경 사항을 구현하지 않을 위험: 이 사이트는 특정 시험 실에서 계속해서 문제를 일으켜 환자를 보기 어렵게 만듭니다.

3. 변화의 영향: WLAN에서 연결을 끊으면 엔지니어가 현장 엔지니어와 함께 테스트할 수 있습니다.

문제 해결

현재 이 구성에 대해 사용 가능한 특정 문제 해결 정보가 없습니다.